Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Verwante producten

Conventies

Materialen die statische elektriciteit genereren

Conductors

Insulators

Verdachte gebieden

Verschillen met verschillende MSO’s

ESD Wrist Strap-instructies

Voorzorgsmaatregelen op hoog niveau

Test van bekabeling en voeding

Voorbereiding

Initialisatie van lijnkaart en CMTS

Downstream kabelbehandeling

Elke nieuwe lijnkaart testen

Elke downstream op een lijnkaart testen

De meting van het vermogen voor die stroomdownstream uitvoeren

Nadat alle vijf downloads zijn getest

Conclusie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Op basis van opmerkingen van kabelexploitanten (MSO’s), evenals aanvullende interne onderzoeken en discussies, heeft Cisco een aantal gebieden geïdentificeerd die vermoedelijk bijdragen aan de elektrostatische ontlading (ESD) in het geval van uBR-MC5x20u-d en uBR-MC2x8u. ESD is het vrijkomen van opgeslagen statische elektriciteit die het elektrische circuit kan beschadigen. Statische elektriciteit wordt vaak in uw lichaam opgeslagen en wordt afgegeven wanneer u in contact komt met een object met een ander potentieel.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Breedbandkabelindustrie

- Cisco IOS®

- Radio Frequency (RF) bekabeling

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Universal Broadband Routers met Cisco IOS-softwarereleases 12.2(15)BC of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Verwante producten

Deze configuratie kan ook met deze hardwareversies worden gebruikt:

- uBR-MC5x20u-d kaart

- uBR-MC2x8u-kaart

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Materialen die statische elektriciteit genereren

Bijna elk materiaal kan statische elektriciteit genereren. Het vermogen om de lading op te slaan of te verwijderen hangt af van het type materiaal. Wanneer u met statische elektriciteit omgaat, moeten de soorten materialen in kwestie in aanmerking worden genomen. Materialen zijn onderverdeeld in twee basisclassificaties: geleiders en isolatoren.

Conductors

Conductors kunnen ladingen genereren die naar ESD-gevoelige componenten en assemblages springen. Binnen een geleider bewegen elektronen zich vrij door het hele lichaam. Wanneer een niet-geaard geleider wordt opgeladen, neemt het volledige volume van de geleidende instantie daarom dezelfde potentiële en polariteit in beslag. Omdat de grond vrijwel een oneindige bron en contactdoos is voor elektronen, kan je een geladen geleider op de aarde aansluiten om hem te neutraliseren. Als een geleider positief wordt geladen en op de grond wordt aangesloten, stroomt de benodigde hoeveelheid elektronen van de grond naar de geleider tot de geleider neutraal wordt. In het omgekeerde geval, als de geleider negatief wordt geladen en vervolgens op de grond wordt aangesloten, stroomt de overtollige elektronen naar de grond tot de geleider neutraal wordt. Dit zijn voorbeelden van geleiders:

Afbeelding A: Voorbeelden van Conductors

Insulators

Insulatoren houden aanklachten in. Deze opgeslagen ladingen kunnen aan ESD-gevoelige onderdelen en samenstellen worden geloosd. Binnen een isolator is de stroom elektronen zeer beperkt. Hierdoor kan een isolator verschillende statische ladingen van verschillende mogelijkheden en staatsbestuiving op verschillende gebieden op zijn oppervlak behouden.

Afbeelding B: Verschillen in elektrische lading van insulines

Hoewel isolatoren verschillend reageren op statische elektriciteit, kunnen ze worden geneutraliseerd door eenvoudige aardtechnieken wanneer ze geleidend worden gemaakt. Dit zijn voorbeelden van isolatoren:

Afbeelding C: Voorbeelden van Insulators

Verdachte gebieden

- Mini-coax kabels die op de uBR-lijnkaart zijn aangesloten, maar nergens aan de andere (F-connector) kant zijn aangesloten, halen mogelijk ESD op via de blootgestelde centrumgeleider. Dit gebeurt wanneer de kabels zaken aanraken zoals plastic zakken, een niet-ESD vloer, kranen van andere kabels, menselijke kleding of het potentieel aan menselijk lichaam (HBP).

- Draagbare energiemeters die de lading kunnen vasthouden en, als de middengeleider van de F mini-coax zich dicht bij of in direct contact bevindt met de verbindingsdraad op de meter, kan dit een probleem veroorzaken.

- Het Upconverter (UPx) is het gevoeligst wanneer het wordt ingeschakeld. Daarom wordt geadviseerd om de projector aanvankelijk tijdens de installatie uit te schakelen.

Verschillen met verschillende MSO’s

Cisco heeft verschillen geïdentificeerd in de manier waarop MSO's kabellijnkaarten implementeren die ESD-risico kunnen helpen minimaliseren of voorkomen.

- Pruiserende MSO's verwijderen de kabels volledig uit hun plastic zakken, bereiden ze voor en verbinden ze met de kabelfabriek in een snelle opeenvolging, zonder enige vertraging. De MSO's installeren elke kabel volledig voordat ze naar de volgende kabel gaan.

- Sommige MSO's verrichten geen vermogensoutput-metingen direct op de lijnkaarten, maar gebruiken -20dB punten verder door de kabelcentrale. Dit is nadat ze door een aantal splitters en combiners zijn gegaan, die het signaal nog verder verzwakken.

ESD Wrist Strap-instructies

Het is van belang om altijd een ESD-pols te gebruiken wanneer u de uBR-MC5x20u-d en uBR-MC2x8u-kaarten in het Cisco-kabelmodemafgiftesysteem (CMTS) installeert. Deze oefening wordt aangemoedigd wanneer u met om het even welk Cisco apparaat werkt. De pols moet goed in contact komen met uw huid aan de ene kant en met het chassis aan de andere kant om goed te kunnen werken. Zorg ervoor dat alle apparatuur correct geaard is.

Waarschuwing: Voordat u toegang hebt tot de binnenkant van het CMTS-chassis, schakelt u de stroom uit naar het chassis en koppelt u het netsnoer los. Wees zeer voorzichtig met het chassis omdat er mogelijk schadelijke spanningen zijn.

N.B.: Zodra u hebt bevestigd dat het apparaat goed is geaard en het apparaat uit is, kunt u de stekker in het stopcontact steken om het apparaat goed te laten geaard zijn.

Waarschuwing: de spoelstop is alleen bedoeld voor statische bediening. Dit vermindert of verhoogt niet de kans op het krijgen van een elektrische schok door elektrische apparatuur. Gebruik dezelfde voorzorgsmaatregelen als u zonder pols.

In deze stappen wordt beschreven hoe de pols correct wordt gebruikt:

1. Verwijder de pols van de envelop. Zoals in figuur 1 wordt getoond, eindigt het ene uiteinde met een pleister van koperfolie (uiteinde van de apparatuur) en het andere uiteinde heeft een gebied met de blootgestelde zwarte metalen strip (uiteinde van de pols).

Afbeelding 1: ESD-pols

2. Zet de pols los om het kleefmiddel bloot te stellen. Plaats de blootgestelde metalen strip (pols end) tegen uw huid en wikkelde de strip stevig rond uw pols vast voor een stekker (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2: RECHTSSTAP aan de pols bevestigd

3. Trek de rest van de riem los en trek de liner van de koperfolie aan het andere uiteinde (uiteinde van de apparatuur) af.

4. Sluit de koperfolie-pleister aan op een vlak, ongeschilderd oppervlak op het uBR-chassis door deze stevig op het oppervlak vast te drukken. Cisco raadt u aan dit aan te sluiten op de binnenkant van het chassis, het achterpaneel (binnen- of buitenkant) of de onderkant van het chassis. Neem geen contact op met connectors of lijnkaarten (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3: Wrist-riem aan het uBR10k-chassis

Voorzorgsmaatregelen op hoog niveau

De voorzorgen op hoog niveau rond deze drie gebieden:

- Houd de stroom uit—houd de lijnkaart uit tijdens hoogrisicovolle tijden. Bijvoorbeeld elke keer dat u iets aansluit en losmaakt van de lijnkaart, direct of via de kabels zelf.

- Beëindiging alle kabels - Minimaliseer het potentieel voor kabels om ESD op te halen door eindopdrapjes op hen te zetten de hele tijd, behalve op het moment dat ze actief worden gebruikt om de output te meten.

- Bescherm met verzachters - heb -30dB aanvallers constant op de kabels, zodat als ESD tijdens hoogrisicotijden doorkomt het effect afgezwakt wordt door de tijd dat het de kabel en de lijnkaart UPx bereikt.

Test van bekabeling en voeding

Meer in het bijzonder worden de aanbevolen procedures in deze paragraaf beschreven.

Voorbereiding

Dit extra materiaal moet vóór de testprocedure worden aangekocht:

- 75 ohm terminators voor de F-connectors

- Hoeveelheid—Vijf terminators zouden moeten volstaan voor de in deze sectie beschreven procedure. In het algemeen heb je evenveel terminators nodig als je kabels hebt die je tegelijkertijd wilt aansluiten op de uBR10K.

- -30dB-verzwakkers

- Hoeveelheid—Vijf verzachters zouden moeten volstaan voor een testomgeving.

- Bijvoorbeeld type-Viewsonics maakt fatsoenlijk F-connectors type in-lijn verzwakkers.

Initialisatie van lijnkaart en CMTS

Voer de volgende stappen uit:

1. Begin met de CMTS uitgezet.

2. Installeer de 5x20 lijnkaart (zie afbeelding 4).

Sluit nog geen bekabeling aan op een bekabeling.

Afbeelding 4: Installeer de uBR-MC5x20u-d kaart op het uBR10k-chassis

3. Zet de CMTS aan.

4. Geef de kabeluitloop (sleuf/subsleuf) opdracht voor elke lijnkaart uit om alle lijnkaarten uit te schakelen.

Deze opdracht schakelt de stroom uit voor die specifieke subsleuf/lijnkaart.

N.B.: Het is NIET voldoende om de interface te sluiten. De hele lijnkaart moet met deze opdracht worden uitgezet. In het algemeen moeten alle lijnkaarten te allen tijde worden uitgeschakeld, met uitzondering van de kaarten onder de stroomtest. Voor de te testen persoon mag hij alleen worden opgestuwd wanneer een eigenlijke meting van het vermogen wordt uitgevoerd. Het apparaat moet worden uitgeschakeld voordat u de kabels aansluit. Het apparaat moet ook worden uitgeschakeld voordat u de kabels uitschakelt.

Downstream kabelbehandeling

Voer de volgende stappen uit:

1. Verwijder elke 5-verpakking volledig uit de plastic zakken.

2. Voeg een demper-30dB aan elk van de 5 downstreams toe (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6: De verzachter aan de stroomkabel toevoegen

3. Voeg een terminator toe aan elk van de 5 verzwakkers (zie afbeelding 7).

Afbeelding 7: De afsluiter aan de stroomkabel toevoegen

4. Voeg de kopregels aan de dichte kant toe (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5: Sluit de Kop aan op de uBR-MC5x20-kaart

Aan het eind van dit alles, heeft elk van de 5 kabels op het 5-pack deze instelling: terminator-demper-F-connector (zie afbeelding 7).

Elke nieuwe lijnkaart testen

Voer de volgende stappen uit:

1. Begin met de eerste lijnkaart om te testen.

2. Geef de kabelmodemopdracht (sleuf/subsleuf) uit om er zeker van te zijn dat de te testen kaart is uitgeschakeld.

3. Sluit de kabelbundel aan op de stroomafwaarts van de te testen lijnkaart.

Elke downstream op een lijnkaart testen

Opmerking: Er zijn metingen op de middelfrequentie uitgevoerd op twee instellingen voor RF-niveau (55 en 61 dBmV) en een reeks metingen uitgevoerd op een RF-niveau van 58 dBmV op een hartfrequentie van 57, 363, 621 en 855 MHz. De metingen moeten worden uitgevoerd onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden met instrumenten en kaarten in een stabiele opwarmingsstand. Gebruik een vector signaalanalyzer, HP8591C, AT2500, of alle drie deze indien mogelijk, om alle downstreampoorten van elke kaart te meten.

Voer de volgende stappen uit:

1. Begin met de stroomafwaarts die je wilt testen.

2. Zorg ervoor dat de stroomafwaartse kaart is uitgeschakeld.

Probeer de voedingsmeter vrouwelijke F-connector aan te sluiten.

3. Verwijder de 75 ohm beëindiging van de te testen stroomafwaarts, maar NIET de demper.

Laat de verzwakers en de terminaties voor de andere downstreams intact.

4. Sluit de stroommeter aan op de stroomafwaarts die wordt getest.

5. Geef de cabine-opdracht uit (sleuf/subsleuf) om de lijnkaart aan te zetten.

6. Wacht tot de lijnkaart klaar is.

De meting van het vermogen voor die stroomdownstream uitvoeren

Raadpleeg Gebiedsmetingen van een DOCSIS-downstreamsignaal met een spectrumanalyzer voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit:

1. Schakel de lijnkaart uit als de meting is voltooid, maar Voordat u iets uit het stopcontact haalt.

2. Koppel de voedingsmeter los van de demper.

Opmerking: Laat de demper die op de dichte kabel is aangesloten, NIET op de stroommeter.

3. Vervang de beëindiging van 75 ohm aan het eind van de demper.

4. Ga verder naar de volgende stroomafwaarts op de lijnkaart en herhaal de stappen van de Test Elke Downstream op een lijnkaartvak en de stappen in deze sectie om alle 5 downstreams te testen.

Opmerking: Laat metingen een variantie van 2-3 dB hebben.

Nadat alle vijf downloads zijn getest

Voer de volgende stappen uit:

1. Controleer of alle lijnkaarten zijn uitgeschakeld.

2. Koppel de kabelbundel los van de lijnkaart die zojuist is getest.

3. Herhaal de stappen van de Test Elke Nieuwe Lijnkaart, test Elke Downstream op een lijnkaart, voer de stroommeting voor die stroomafwaarts uit en van dit gedeelte voor de volgende lijnkaart in het chassis.

Herhaal deze stappen tot alle lijnkaarten zijn getest.

4. Als u aan het uBR-chassis werkt, verwijdert u de pols van de riem en vervangt u de chassishoezen.

Conclusie

Hoewel Cisco niet kan garanderen dat de verdachte gebieden die in dit document worden genoemd de enige oorzaken van EVD-falen zijn, heeft Cisco vastgesteld dat er potentieel is om schade te veroorzaken. Deze in dit document beschreven procedures zijn bedoeld om ESD-problemen uit verdachte bronnen te minimaliseren of te elimineren. De verwachting is dat, indien deze procedures worden voltooid, alle potentiële ESD-schade die afkomstig is van verdachte bronnen aanzienlijk wordt verminderd of geëlimineerd. Daarom is Cisco zeer hoopvol dat dit MSO's zou moeten helpen om de percentages voor lijnkaartfalen te verlagen.

Gerelateerde informatie

- Metingen van het vermogen verkrijgen van een DOCSIS-downstreamsignaal met behulp van een spectrumanalyzer

- RF-FAQ (Cable Radio Frequency)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems