Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

VP-switching configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Normale of ongevormde VPN-tunnels configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

VP-tunnels voor één servicecategorie configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Vormen vormen VPN-tunnels configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Beperkingen voor gevormde VPN-tunnels

hiërarchische VPN-tunnels configureren voor meerdere servicecategorieën

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Beperking voor hiërarchische VPN-tunnels

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document biedt voorbeeldconfiguraties voor virtuele pad- (VP) tunnels en VP-switching.

Als VP-switching, is het switching-besluit uitsluitend gebaseerd op het virtuele pad identifier (VPI) nummer. Dit is anders dan VPI en Virtual Channel identifier (VCI) voor een virtuele kanaalswitching (VC), die de toediening vermindert en een snellere overschakeling van cellen mogelijk maakt.

Met VPN-tunnels is de VP-interface een multiplexing-/demultiplexing-punt op een ATM-switch waarbij VC’s van verschillende ATM-interfaces op een interface worden geaggregeerd naar een VPN-interface. VP's zijn ATM-verbindingen die een totaal van meerdere VC's zijn, die allemaal hetzelfde VPI-nummer hebben. VP’s worden meestal over WAN’s gebruikt.

ATM-verbindingen

De twee belangrijkste typen ATM-verbindingen zijn VC’s en VPN’s.

VC’s worden in de haven van een ATM-switch uniek geïdentificeerd door de VPI- en VCI-nummers.

VP's worden op de ATM-poort uniek geïdentificeerd door het VPI-nummer op de ATM-poort.

In het bovenstaande schema worden ATM-cellen die op de VC aankomen, ingeschakeld op basis van zowel het VPI- als het VCI-nummer in de celkop. Aan de andere kant worden ATM-cellen die op de VP aankomen, op basis van alleen het VPI-nummer geschakeld. De configuratie van de ATM-switch bepaalt of de switch een VC of VPN-switch moet zijn voor respectievelijk een specifiek VPN/VCI-paar of een VPI.

In dit diagram wordt een cel op het VC- of VP-niveau geschakeld. Met VC-switching ontvangt de switch een cel met een geconfigureerde VPI en VCI. Vervolgens wordt de verbindingstabel bijgewerkt om de uitgaande poort (of poorten) met een nieuwe VPI/VCI-waarde te bepalen. VCI/VPI 100/2 en 110/2 worden aan poort 1 bevestigd en de VCI/VPI die aan poort 2 is gekoppeld, is 110/5. Merk op dat de VCI alleen plaatselijk significant is en niet uniek hoeft te zijn. Voor poort 3 is de ermee geassocieerde VPI/VCI 1/50. VPI/VCI 7/100 en 7/110 zijn gekoppeld aan poort 4.

U kunt verkeer van een aankomende haven op de switch naar een vertrekkende haven switches. Bijvoorbeeld, u kunt bepalen dat al verkeer dat op poort 1 VPI/VCI 2/100 komt is overgeschakeld op poort 4 VPN/VCI 7/110. Op dezelfde manier kunt u de ATM switch configureren om verkeer over te brengen van poort 2 VPN/VCI 5/110 naar poort 4 VCI/VPI 7/100. Deze tabel toont hoe kunnen worden overgeschakeld van de ene VPI/VCI naar de andere. Dit is VC-switching omdat het de VPI- en VCI-informatie gebruikt om het verkeer te switches.

Een andere manier om ATM-verkeer te switches is alleen de VPI-informatie te gebruiken. In deze tabel zie je dat poort 1 VPI 2 is overgeschakeld op poort 4 VPI 7 en poort 2 VPI 5 is overgeschakeld op poort 3 VPI 1.

Zowel VP als VC kunnen in dit diagram worden gezien:

Er zijn drie verschillende typen VPN-tunnels in Cisco Enterprise ATM-Switches:

- Normale of ongevormde VPN-tunnels

- VP-tunnels

- hiërarchische VPN-tunnels

Reguliere of niet-gevormde VPN-tunnels zijn VPN-tunnels waarvoor er geen traffic shaping is voor elke ATM-servicecategorie. VP-tunnels kunnen van elke servicecategorie zijn, maar kunnen niet worden vormgegeven. VC’s in een tunnel moeten van dezelfde servicecategorie zijn als de VP-tunnel.

VP-tunnels zijn VP-tunnels die verkeervormig zijn. Ze worden alleen gedefinieerd voor de servicecategorie Constant Bit Rate (CBR) op Cisco Enterprise ATM-switches. Alle VC’s binnen één VPN-tunnel moeten dezelfde servicecategorie zijn. De totale output van deze VPN-tunnel is door hardware aan de PCR van de tunnel gebonden.

Hierarchische VPN-tunnels zijn VPN-tunnels die traffic shaping hebben en VC’s van meerdere servicecategorieën ondersteunen die tegelijkertijd in de tunnel bestaan. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt als je meer dan één servicecategorie hebt, maar slechts één VPN-tunnel.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies.

- Een niet-gevormde VPN-tunnel van elke servicecategorie wordt ondersteund op LS1010 (met één van de functiekaarten in de wachtrij (FC-PCQ) en functiekaart in de wachtrij (FC-PFQ)), een Catalyst 8540-MSR, een Catalyst 8510-MSR, een Cisco 7500 Series router met PA-A3 en een A3 Cisco 7200 Series router met PA-A2 of PA-A3, Cisco 7500 Series router met PA-A6 en Cisco 7200 Series router met PA-A6. Cisco IOS®-softwarereleases 11.2, 11.3 of 12.0 ondersteunen deze functie. VC’s in een niet-gevormde tunnel moeten dezelfde servicecategorie hebben als een niet-gevormde VPN-tunnel.

- Een gevormde VPN-tunnel van een CBR-servicecategorie wordt ondersteund op LS1010 met FC-PFQ, Catalyst 8510-MSR, Catalyst 8540-MSR, Cisco 7500 Series routers met PA-A3 en Cisco 7200 Series routers met PA-A2 of PA-A3, Cisco 7500000 Een serie-router met PA-A6 en Cisco 7200 Series router met PA-A6. Alle VC’s in een CBR VPN-tunnel moeten van dezelfde servicecategorie zijn.

- VP-tunnels in vorm worden eerst ondersteund in Cisco IOS-softwarerelease 11.2(8.0.1)FWA4. Cisco IOS-softwarerelease 11.1 en WA3 release-treinen ondersteunen geen gevormde VPN-tunnels.

- Voor softwareversies na Cisco IOS-softwarerelease 11.3(0.8)TWA4 wordt deze ondersteund voor een servicecategorie van VC’s in een gevormde VPN-tunnel op CBR.

- Eerdere softwareversies die vormgegeven VPN-tunnelVC’s ondersteunen binnen een gevormde CBR-tunnel moeten van de CBR-servicecategorie afkomstig zijn.

- Hierarchische VPN-tunnels van de CBR servicecategorie worden ondersteund op LS1010 met FC-PFQ, Catalyst 8510-MSR en Catalyst 8540-MSR. Het minimale softwarevereiste is de W5-trein van Cisco IOS.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

VP-switching configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

In dit gedeelte wordt de netwerkinstelling gebruikt die in het onderstaande schema is weergegeven.

Configuraties

In deze sectie worden deze configuraties gebruikt.

- ATM5/1/0-R1

- ATM0/0/1-S1

- ATM0/0/1-S2

- ATM0/0/0-R2

ATM5/1/0-R1

interface ATM5/1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 11/40

ATM0/0/1-S1

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 11  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/1-S2

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 12  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/0-R2

interface ATM0/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 12/40

encapsulation aal5snap

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- toon atm vp - verifieert dat de VP-tunnel omhoog is.

- ATM vp traffic interface ATM0/0/0 - Hiermee wordt de informatie over de ATM-laagverbinding over het virtuele pad geverifieerd.

- ATM vp interface ATM0/0/0 10 tonen - Verifieert alle VPN's die door de VPN-tunnel gaan met VPN's.

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht toont ATM vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           10      PVP     ATM0/0/1        10        UP

ATM0/0/0           11      PVP     ATM0/0/1        12        UP

ATM0/0/1           10      PVP     ATM0/0/0        10        UP

ATM0/0/1           12      PVP     ATM0/0/0        11        UP

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM vp-verkeersinterface tonen.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          10    PVP               70              60

ATM0/0/0          11    PVP               94              90

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM vp interface ATM0/0/0 10.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0 10

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 10

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:58:11

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Cross-connect-interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 10

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Normale of ongevormde VPN-tunnels configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

In dit gedeelte wordt de netwerkinstelling gebruikt die in het onderstaande schema is weergegeven.

Configuraties

In dit gedeelte worden de configuraties beschreven voor normale of niet-gevormde VPN-tunnels. Dit voorbeeld toont een permanent virtueel pad (PVP) dat wordt gecreëerd om over een WAN-cloud te gaan.

In deze sectie worden deze configuraties gebruikt.

- router 1

- Switch 1

- Switch 2

- router 2

router 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

encapsulation aal5snap

Switch 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm ilmi-keepalive

atm svcc vci min 100

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Switch 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40  interface  ATM0/0/0.100 100 33

!

router 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

encapsulation aal5snap

!

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- toon atm vp - verifieert dat de VP-tunnel omhoog is.

- ATM vp traffic interface ATM0/0/0 - Hiermee wordt de informatie over de ATM-laagverbinding over het virtuele pad geverifieerd.

- ATM vp interface ATM0/0/0 100 tonen - Verifieert alle VPN's die door de VPN-tunnel gaan met VPN's.

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM vp-interface tonen 0/0/0 100.

Switch#show atm vp interface atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 17:21:32

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 49968, Tx cells: 50371

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht toont ATM vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0          100   PVP     TUNNEL

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM vp-verkeersinterface tonen.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP            49865           50271

VP-tunnels voor één servicecategorie configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Deze sectie gebruikt de netwerkinstellingen die in dit diagram worden weergegeven.

Configuraties

Dit voorbeeld toont hoe te om een VPN tunnel voor één enkele dienstcategorie te vormen. Merk op dat traffic shaping is ingeschakeld in de ATM-interfaces van de routers met variabele bit rate non-real time (vbr-nrt).

In deze sectie worden deze configuraties gebruikt.

- router 1

- Switch 1

- Switch 2

- router 2

router 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

!

Switch 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Switch 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

router 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- ATM vp interface ATM0/0/0 100 tonen - Verifieert alle VPN's die door de VPN-tunnel gaan met VPN's.

c8510m-r2#show atm vp int atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:43:49

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx connection-traffic-table-index: 7

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 100000

Rx scr-clp0 : 80000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 100

Tx connection-traffic-table-index: 7

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 100000

Tx scr-clp0 : 80000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 100

Vormen vormen VPN-tunnels configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Als de VPN-serviceprovider toezicht houdt, ondervindt de verbinding die waarschijnlijk het meest voorkomt celvallen in het netwerk van serviceproviders. De beste manier om dit te overwinnen is gevormd VPN tunnels te configureren.

VP-tunnels zijn VP-tunnels die verkeervormig zijn. Ze worden alleen gedefinieerd voor de CBR-servicecategorie op Cisco Enterprise ATM-Switches. Alle VC’s binnen één VPN-tunnel moeten dezelfde servicecategorie zijn. De totale output van deze VPN-tunnel is door hardware aan de PCR van de tunnel gebonden.

Netwerkdiagram

Deze sectie gebruikt de netwerkinstellingen die in dit diagram worden weergegeven.

Configuraties

In dit gedeelte worden de configuraties beschreven voor vormgegeven VPN-tunnels en worden deze configuraties gebruikt.

- Switch 1

- Switch 2

- router 1

- router 2

Switch 1

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

Switch 2

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

router 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

router 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- ATM vp interface ATM0/0/0 - verifieert alle VPN's die door de VPN-tunnel gaan met VPN's.

- ATM vp traffic interface ATM0/0/0 - Hiermee wordt de informatie over de ATM-laagverbinding over het virtuele pad geverifieerd.

- ATM-interface tonen ATM0/0/10.10 - Informatie over de ATM-interface.

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM vp interface ATM 0/0/0.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           100     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           110     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           120     PVP     SHAPED TUNNEL

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM vp-verkeersinterface tonen.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP             1438            1446

ATM0/0/0          110   PVP             1374            1384

ATM0/0/0          120   PVP              755             772

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM-interface tonen.

Switch#show atm interface atm0/0/0.110

Interface:      ATM0/0/0.110    Port-type:      vp tunnel

IF Status:      UP              Admin Status:   up

Beperkingen voor gevormde VPN-tunnels

In deze lijst worden beperkingen met betrekking tot gevormde VPN-tunnels beschreven.

- LS1010 met FC-PFQ en Catalyst 8510-MSR ondersteunen een maximum van 2x64=128 gevormde VPN-tunnels. 64 gevormde VPN-tunnels worden ondersteund op x/0/y genummerde poorten en 64 op x/1/y genummerde poorten.

- Catalyst 8540-MSR ondersteunt een maximum van 8x64=512 gevormde VPN-tunnels. Een maximum van 64 vormgegeven VPN-tunnels kan op elk van deze interfacegroepen worden gedefinieerd:

- (0/0/x, 1/0/x)

- (0/1/x, 1/1/x)

- (2/0/x, 3/0/x)

- (2/1/x, 3/1/x)

- (9/0/x, 10/0/x)

- (9/1/x, 10/1/x)

- (11/0/x, 12/0/x)

- (11/1/x, 12/1/x)

- De bandbreedte van de vormgegeven VPN-tunnel wordt gedeeld door de actieve VC’s binnen de tunnel in strikte round robin (RR)-mode.

- VP-tunnels van vorm ondersteunen geen samengevoegde VC’s voor tagswitching.

- Niet-gespecificeerde bit rate (UBR)+ en beschikbare bit rate (ABR) VC’s met niet-nul minimum celtarief (MCR) zijn niet toegestaan op een gevormd VPN-tunnelinterface.

- Een maximum van 128 VC's kan een s-vormige VPN-tunnelinterface gebruiken.

hiërarchische VPN-tunnels configureren voor meerdere servicecategorieën

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Een hiërarchische VPN tunnelconfiguratie wordt gebruikt als u meer dan één servicecategorie hebt en niet meer dan één VPN-tunnel kunt kopen. Een hiërarchische VPN-tunnel is een VPN-tunnel die traffic shaping heeft en VC’s van meerdere servicecategorieën ondersteunt die tegelijkertijd in een tunnel kunnen bestaan.

Netwerkdiagram

In dit gedeelte wordt de netwerkinstelling gebruikt die in het onderstaande schema is weergegeven.

Configuraties

In deze sectie worden de configuraties beschreven voor hiërarchische VPN-tunnels voor meerdere servicecategorieën en worden deze configuraties gebruikt.

- Switch 1

- Switch 2

- router 1

- router 2

Switch 1

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.100 100 50

Switch 2

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM2/1/0

no ip address

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM2/1/0.100 point-to-point

!

interface ATM2/1/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM2/1/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM2/1/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM2/1/0.100 100 50

router 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

router 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- toon atm vp - verifieert dat de VP-tunnel omhoog is.

- ATM-bron weergeven - Hiermee worden de configuratie en de status van de mondiale resource manager weergegeven.

- ATM vp traffic interface atm2/1/0 100 tonen - Hiermee wordt de informatie over de ATM-laagverbinding over het virtuele pad geverifieerd.

- ATM vp interface atm2/1/0 100 tonen - Verifieert alle VPN's die door de VPN-tunnel gaan met VPN's.

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht toont ATM vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/1/0           100     PVP     HIE. TUNNEL

Dit is uitvoer van een voorbeeldopdracht voor de opdracht ATM-bron weergeven.

Switch#show atm resource

Resource configuration:

Sustained-cell-rate-margin-factor 1%

Abr-mode:   EFCI

Hierarchical Scheduling Mode : enabled

!--- Truncated.

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM vp-verkeersinterface ATM2/1/0 100.

Switch#show atm vp traffic interface atm 2/1/0 100

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM2/1/0          100   PVP             2451            2470

Dit is voorbeeldopdrachtoutput voor de opdracht ATM vp interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp interface atm2/1/0 100

Interface: ATM2/1/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: HIE. TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:49:16

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 2214, Tx cells: 2234

Rx connection-traffic-table-index: 50

Rx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx connection-traffic-table-index: 50

Tx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 50000

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Beperking voor hiërarchische VPN-tunnels

In deze lijst worden beperkingen beschreven met betrekking tot hiërarchische VPN-tunnels.

- LS1010 met FC-PFQ, Catalyst 5500 met ATM Switch Processor (ASP) en FC-PFQ, en Catalyst 8510-MSR ondersteunen een maximum van 62 hiërarchische VPN-tunnels.

- De hiërarchische VPN-tunnels kunnen alleen worden gedefinieerd op poorten in sleuven 0 en 3 op LS1010 en Catalyst 8510-MSR. De hiërarchische VPN-tunnels kunnen worden gedefinieerd in slots 9 en 11 op Catalyst 5500 met ASP en FC-PFQ.

- LS1010 uitgerust met FC-PFQ en ASP-B ondersteunt maximaal 30 hiërarchische VPN-tunnels in poorten 0/0/z en 3/0/z gecombineerd, en maximaal 32 op poorten 0/1/z en 3/1/z gecombineerd. Gebruik de opdracht tonen hardware om het type ASP en functiekaart te ontdekken.

- LS1010 uitgerust met FC-PFQ en ASP-C evenals Catalyst 8510-MSR ondersteunen een maximum van 30 hiërarchische VPN-tunnels op poorten 0/y/z en een maximum van 32 op poorten 3/y/z.

- Op een Catalyst 5500 met ASP en FC-PFQ met een maximum van 30 kunnen hiërarchische VPN-tunnels worden gedefinieerd op poorten 9/0/z en 11/0/7 gecombineerd. Een maximum van 32 hiërarchische VPN-tunnels kan worden gedefinieerd in poorten 9/1/z en 11/1/z gecombineerd.

- Op een Catalyst 8540-MSR kunnen hiërarchische VPN-tunnels worden gedefinieerd op slots 0,2,9 en 11.

- Het maximum aantal hiërarchische VP-tunnels varieert tussen 120 en 240 afhankelijk van het type van gebruikte poortadaptermodules (PAM's). Als alle poorten super PAM's zijn (vol met modules), is het maximale aantal ondersteunde VPN-tunnels 240. Als alle geïnstalleerde poorten superCAM's zijn met LS1010, is het maximale aantal hiërarchische VPN-tunnels van PAM 120.

- De hiërarchische VPN-tunnels kunnen niet samengaan met een ander type verbinding (VC’s, VP’s, Tag VC’s, reguliere of gevormde VPN-tunnels, enzovoort) op dezelfde fysieke interface. Daarom is het enige type verbinding dat naast hiërarchische VPN-tunnels op dezelfde fysieke interface kan bestaan extra hiërarchische VPN-tunnels en bekende VC’s (signalering 0/5, PNNI, 0/18, ILMI 0/16, enzovoort).

- De hiërarchische VP tunnels kunnen alleen ATM Forum VC's of Tag VC's ondersteunen, maar niet beide tegelijkertijd.

- Wanneer u op lijn plaatsing en verwijdering (OIR) van PAM uitvoert die hiërarchische VPN tunnels heeft die voor zijn havens worden gevormd, wordt de configuratie van de hiërarchische tunnel behouden. Als de zelfde PAM binnen terug wordt ingevoegd, is de hiërarchische VPN-tunnel automatisch actief. Als echter een ander type PAM moet worden ingebracht, wordt sterk aanbevolen om elke geconfigureerde hiërarchische VPN-tunnel (op de haven die op het punt staat te worden verwijderd) te verwijderen voordat de PAM fysiek wordt verwijderd.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen informatie over het oplossen van problemen beschikbaar voor dit document.