Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten voor troubleshooting

Samenvatting

Gerelateerde informatie

Inleiding

Deze voorbeeldconfiguratie lost een communicatieprobleem op dat zich op een permanent virtueel circuit (PVC) voordoet. De netwerkconnectiviteit is verloren (geen verkeer), maar PVC blijft op de eindapparaten omhoog. Het resultaat is dat de routingangen die aan PVC wijzen in de routingtabel blijven en daarom worden de pakketten verloren. De oplossing is om de optie Bediening, Administratie en Onderhoud (OAM) te gebruiken om dergelijke fouten te detecteren en het PVC toe te staan om naar beneden te gaan wanneer er een storing langs het pad is. Dit document toont twee routerconfiguraties met en zonder OAM.

N.B.: Dit document biedt een basisconfiguratie voor OAM. Raadpleeg Problemen oplossen bij PVC-fouten bij het gebruik van OAM-cellen en PVC-beheer voor meer informatie over OAM.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco IOS® softwarerelease 12.0 en hoger. Beperkte ondersteuning bestaat in Cisco IOS-softwarerelease 11.1CC. Een upgrade naar Cisco IOS-softwarerelease 12.0 of hoger wordt echter aanbevolen.

- Een kaart zoals een 7200+PA-A1. Dit is de kaart die wordt gebruikt bij het testen van deze voorbeeldconfiguratie met Cisco IOS® softwarerelease 12.0. Maar het kaarttype is niet belangrijk in deze voorbeeldconfiguratie. Als u een PA-A3 gebruikt, bijvoorbeeld, geeft de opdracht ATM pvc tonen meer informatie, maar geen van de informatie is relevant voor deze functie.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Voor dit document zijn deze verklaringen van toepassing:

- 1/116 is het Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier (VPI/VCI) toegewezen voor het PVC aan beide zijden van de ATM switch.

- 1/116 wordt door de ATM switch op 1/116 geschakeld.

- Logical Link Control (LLC)-insluiting wordt gebruikt voor het configuratievoorbeeld. Dit wordt ingesteld met aal5snap.

Configuraties

Zonder OAM

Zonder OAM lijken de routerconfiguraties aan beide zijden van de switch op de uitvoer die in deze tabellen wordt getoond:

Guilder

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5snap

Als het PVC op Guilder daalt, blijft het omhoog op Bernard, zoals in deze tabellen wordt getoond:

Guilder

Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Bernard

Bernard#show interface atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up

[snip]

Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     149760                UP

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07, ATM2/0/0.116

C    10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Met OAM

Deze tabellen tonen hoe de routerconfiguraties eruit zien met ingeschakeld OAM- en PVC-beheer:

Guillade met OAM en PVC-beheer

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Bernard met OAM en PVC-beheer

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Als het PVC op Guilder gaat dalen, gaat het PVC op Bernard neer, zoals in deze tabellen wordt getoond:

Guillade met OAM en PVC-beheer

Guilder#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Guilder(config)#interface atm 1/0.116

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interfaces atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Guilder#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

1/0.116    3            1   116   PVC    SNAP     UBR  155000              INAC

Bernard met OAM en PVC-beheer

Bernard#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     155000              DOWN

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down

[snip]

Bernard#show atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636

InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0

OAM cells received: 345

F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 477

F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Opdrachten voor troubleshooting

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-opdrachten afgeeft.

- debug van ATM—Hiermee geeft u de OAM-cellen en algemene informatie over OAM weer.

- Laat informatie over interfaces atm-displays over de ATM-interface zien.

- ATM pvc tonen—Hiermee geeft u alle permanente virtuele ATM-circuits (PVC’s) en verkeersinformatie weer. Werkt alleen in Cisco IOS-softwarerelease 11.3T en hoger.

- ATM vc tonen —hiermee worden alle virtuele ATM-circuits en verkeersinformatie weergegeven. Hier vindt u minder informatie dan ATM pvc, maar is beschikbaar in softwarereleases vóór Cisco IOS-softwarerelease 11.3T.

- Toon ip route-Toont de IP routing tabel.

Voor OAM en PVC beheer kunt u ook de opdracht <count 1> <count 2> <count 3> gebruiken:

- <count 1> is de OAM REtry count voordat u een VC opgeeft.

- <count 2> is de OAM REtry teller voordat een VC wordt afgezet.

- <tel 3>is de frequentie van het opnieuw proberen van de OAM.

Samenvatting

- Met OAM uitgeschakeld:

- De status van een PVC hangt af van de status van de corresponderende fysieke interface. Daarna, PVC's onder interfaces die shutdown zijn of in een default status display als down, terwijl PVC's onder een interface die aangesloten is, verschijnen.

- Met oam-pvc beheer ingeschakeld:

- De status van een PVC hangt af van de ontvangst van de echo-antwoorden van OAM Loopback.

- PVC wordt afgebroken als:

- Vijf (standaard) opeenvolgende F5 Loopback Cells worden niet terugontvangen met een Loopback-up-indicator van 1.

- Er worden cellen van het alarmindicatielampje (AIS) of het afstandsbediening (RDI) ontvangen die duiden op een storing langs het VC-pad.

- Met muis-pvc <0-600> ingesteld zonder trefwoord beheren:

- De router stuurt OAM F5 Loopback Cells maar schakelt niet het subinterface PVC uit als zij niet met een Loopback Indicator van 1 worden ontvangen. Dit is een relevant gereedschap om een oplossing te vinden in een levend netwerkmilieu.

Gerelateerde informatie

- Verbetering in exploitatie, beheer en onderhoud (OAM)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems