Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Ondersteunde platforms

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Opdrachten tonen

bekende probleem

Gerelateerde informatie

Inleiding

De LAN Emulation (LANE) Quality of Service (QoS) biedt de mogelijkheid om meerdere verkeersklassen te differentiëren door middel van data direct Virtual Channel Connected (VCCs) met de gewenste QoS-parameters. Wanneer het geprioriteerd verkeer ontvangt, stuurt de LAN Emulation Client (LEC) dit verkeer via een VCC met bijbehorende QoS-parameters.

Op dit moment ondersteunt LANE QoS de creatie van niet-gespecificeerde bit rate plus (UBR+) VCC's. Een UBR+ VCC is een UBR VCC waarvoor de switch het minimum celtarief (MCR) garandeert. Als de switch het tarief niet kan garanderen dat u voor de UBR+ VCC hebt opgegeven, keert de LEC terug naar UBR zonder MCR-garantie.

U kunt de LANE QoS-functie per LEC-basis in- of uitschakelen door de QoS-optie in de opdracht Landclient te gebruiken. Hetzelfde emulerende LAN (ELAN) kan zowel QoS-compatibele als niet-QoS-compatibele LEC’s bevatten.

Op de routerplatforms classificeert de waarde van de Service (CoS) het routepakket voordat u het overdraagt aan LANE. LEC bepaalt de VCC op basis van de CoS van het pakket. De gebruikersconfiguratie bepaalt de CoS-to-VCC mapping. Niet-IP verkeer en overbrugde verkeersstromen worden altijd via de UBR+ VCC verzonden.

In Catalyst 5000 Series ATM-modules maakt LEC ofwel een UBR+ VCC of een UBR VCC, maar niet allebei. Om een UBR+ VCC te creëren, specificeert LEC de QoS parameters voor het ATM-adres van de afstandsbediening LEC.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Deze optie is geïntroduceerd in Cisco IOS® softwarerelease 12.1(2)E.

Raadpleeg het gedeelte Beperkingen van Quality of Service via LAN Emulation om informatie over de beperkingen voor deze technologie te bekijken.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Ondersteunde platforms

QoS via LANE wordt op deze platforms ondersteund:

- Cisco 4500 Series routers

- Cisco 7200 Series routers

- Cisco 7500 Series routers

- Catalyst 5000 Series optische Carrier 12 (OC-12) ATM LANE en Multiprotocol-over-ATM (MPOA) modules

- Catalyst 6000 Series ATM-lijnkaarten

Opmerking: voor deze modules is Cisco IOS-softwarerelease 12.1(4)E nodig ter ondersteuning van deze functie.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Routers 1 en 2 zijn Cisco 7200 routers die Cisco IOS-softwarerelease 12.1(5)E uitvoeren. Router 2 fungeert als een LAN Emulation Configuration Server (LECS), een LAN Emulation Server (LES) en een broadcast en onbekende server (BUS). Elke router is ingesteld met een LEC.

Procida is een Catalyst 8540 multiservice Switch router (MSR) met Cisco IOS-softwarerelease 12.0(10)W5(18c).

Zie ATM LAN-emulatie configureren voor een voorbeeldconfiguratie van LANE. Raadpleeg de aanbevelingen voor het LANE-ontwerp.

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- router 1

- router 2

router 1

lane qos database test

atm-address 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02 ubr+ pcr 140000 mcr 100000

ubr+ cos 0-7

!

interface ATM2/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/5 qsaal

!

pvc 0/16 ilmi

!

!

interface ATM2/0.2 multipoint

ip address 20.0.0.2 255.255.255.0

lane client qos test

lane client ethernet lane-qos

router 2

lane database lane-qos

name lane-qos server-atm-address 47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

!

lane qos database test

atm-address 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02 ubr+ pcr 140000 mcr 100000

ubr+ cos 0-7

!

interface ATM4/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/16 ilmi

!

pvc 0/5 qsaal

!

lane config auto-config-atm-address

lane config database lane-qos

!

interface ATM4/0.1 multipoint

lane server-bus ethernet lane-qos

!

interface ATM4/0.2 multipoint

ip address 20.0.0.1 255.255.255.0

lane client qos test

lane client ethernet lane-qos

Om QoS over LANE te configureren moet u een QoS database definiëren—door de opdracht van de database van de rijstrook uit te geven - en deze op een client toe te passen door de opdracht van de lane client QoS uit te geven. Raadpleeg ATM LAN-emulatie configureren voor instructies over het configureren van LANE.

Opdrachten tonen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Gebruik de volgende opdrachten om te testen of het netwerk correct werkt:

- show-landeigenaar

- ping-apparaat

- toon atm vc

- ATM-interfacebron tonen

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Het NSAP-adres (Network Service Access Point) dat in de LANE QoS-database is ingesteld, is gelijk aan de LEC die de bestemming van de UBR+-gegevens direct is. Van router 1, kunt u het NSAP adres vinden dat in de databank van router 2 LANE QoS wordt gevormd door de opdracht van de show lane client uit te geven.

Router1# show lane client

LE Client ATM2/0.2  ELAN name: lane-qos  Admin: up  State: operational

Client ID: 2   LEC up for 44 seconds

ELAN ID: 0

Join Attempt: 48

Known LE Servers: 1

Last Fail Reason: Fail to set up config VC

QoS database: test

HW Address: 0030.199a.b838  Type: ethernet  Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02

In de LANE QoS-database moet u definiëren (met behulp van het CoS-veld) welk type verkeer een UBR+ VC gebruikt, en vervolgens de UBR+ parameters configureren. Dit bepaalt welke piekcelsnelheid (PCR) en de minimale celsnelheid (MCR) worden gebruikt.

In dit voorbeeld, gebruiken alle types van verkeer en CoS UBR+. Alle verkeer dat aan de LECs op router 1 en router 2 is gekoppeld gebruikt UBR+ VC’s. De parameters voor deze VC’s zijn 100 Mbps MCR en 140 Mbps PCR-glasvezelkabels.

Router1# ping 20.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Router1# show lane client

LE Client ATM2/0.2  ELAN name: lane-qos  Admin: up  State: operational

Client ID: 2                 LEC up for 44 seconds

ELAN ID: 0

Join Attempt: 48

Known LE Servers: 1

Last Fail Reason: Fail to set up config VC

QoS database: test

HW Address: 0030.199a.b838   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.009181000000009021561401.0050A219F073.00

212         1         6  direct     47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

213         8         0  distribute 47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

214         0        11  send       47.009181000000009021561401.0050A219F072.01

215        20         0  forward    47.009181000000009021561401.0050A219F072.01

218+        0         1  data       47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

Router1# show atm vc 218

ATM2/0.2: VCD: 218, VPI: 0, VCI: 43

UBR+, PeakRate: 140000, Minimum Guaranteed Rate: 0

LANE-DATA, etype:0x6, Flags: 0x48, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP DISABLED

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 1, InBytes: 0, OutBytes: 62

InPRoc: 0, OutPRoc: 1, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

TTL: 4

interface =  ATM2/0.2, call locally initiated, call reference = 154

vcnum = 218, vpi = 0, vci = 43, state = Active(U10)

, point-to-point call

Retry count: Current = 0

timer currently inactive, timer value = 00:00:00

Remote Atm Nsap address: 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

, VC owner: ATM_OWNER_LANE

Als je kijkt naar de switch (Procida), zie je dat er middelen zijn gereserveerd voor die specifieke VC.

Procida# show atm interface resource atm 1/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr,

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 15 c2, 2 c3, 2 c4, 2 c5

CAC Configuration to account for Framing Overhead : Disabled

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

overbooking :  disabled

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

47743 cbr RX, 47743 cbr TX, 47743 vbr RX, 47743 vbr TX,

47743 abr RX, 47743 abr TX, 47743 ubr RX, 47743 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 100000 ubr RX, 100000 ubr TX

Best effort connections: 7 pvcs,  5 svcs

U kunt hier de MCR zien die voor die VC is toegewezen.

bekende probleem

Als u de uitvoer in de vorige sectie bekijkt, kunt u zien dat de toegewezen middelen op de ATM switch en de VC uitvoer op router 1 niet overeenkomen met de geconfigureerde parameters. Dit is een bekend probleem: vóór Cisco IOS-softwarerelease 12.1(5)E, waren de voorbehouden bandbreedte en de weergegeven bandbreedte pakketsnelheden en geen celtarieven. Sinds Cisco IOS-softwarerelease 12.1(5)E worden deze waarden uitgedrukt in mobiele snelheden.

Als u het huidige voorbeeld op Cisco IOS-softwarerelease 12.1(3a)E toepast, bijvoorbeeld, is dit de uitvoer die door deze show-opdrachten gegenereerd wordt:

Router1# show atm vc 218

ATM2/0.2: VCD: 218, VPI: 0, VCI: 43

UBR+, PeakRate: 154584, Minimum Guaranteed Rate: 0

LANE-DATA, etype:0x6, Flags: 0x48, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP DISABLED

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 1, InBytes: 0, OutBytes: 62

InPRoc: 0, OutPRoc: 1, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

TTL: 4

interface =  ATM2/0.2, call locally initiated, call reference = 154

vcnum = 218, vpi = 0, vci = 43, state = Active(U10)

, point-to-point call

Retry count: Current = 0

timer currently inactive, timer value = 00:00:00

Remote Atm Nsap address: 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

, VC owner: ATM_OWNER_LANE

Procida# show atm interface resource atm 1/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr,

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 15 c2, 2 c3, 2 c4, 2 c5

CAC Configuration to account for Framing Overhead : Disabled

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

overbooking :  disabled

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

37326 cbr RX, 37326 cbr TX, 37326 vbr RX, 37326 vbr TX,

37326 abr RX, 37326 abr TX, 37326 ubr RX, 37326 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 110416 ubr RX, 110416 ubr TX

Best effort connections: 7 pvcs,  5 svcs

U kunt dit zien:

- De op router 1 afgebeelde PCR is 154584 in plaats van 140000.

- De MCR die op de ATM-switch wordt toegewezen, is 110416 in plaats van 10000, volgens de configuratie.

Deze verschillen zijn te wijten aan het feit dat, voordat Cisco IOS-softwarerelease 12.1(5)E werd gestart, de VC-parameters die onder de QoS-database waren geconfigureerd geen celtarieven waren maar pakketsnelheden waren. De vermelde toegewezen tarieven zijn dus in werkelijkheid de berekende percentages vermenigvuldigd met 53 of 48.

Gerelateerde informatie

- Configuratie van LAN-emulatie

- LANE-ontwerpaanbevelingen

- Problemen oplossen LAN Emulation-switchingomgevingen

- Ondersteuning van LANE (LAN Emulation)

- Ondersteuning van ATM (Asynchronous Transfer Mode) pagina's

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems