Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Overzicht van de implementatie van Cisco IMA

IMA-service voor probleemoplossing

Een fout identificeren

IMA-status

Case Voorbeelden voor probleemoplossing

Voorbeeld

Bijvoorbeeld geval twee

Voorbeeld drie

Voorbeeld vier

Bijvoorbeeld zaak vijf

Voorbeeld: 6

Beschrijving van de uitvoeropdracht

Gedifferentieerde vertragingswerking

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document is bedoeld als richtlijn voor het oplossen van problemen bij de bediening, het beheer en het onderhoud van Inverse Multiplexing over ATM (IMA) op de MGX 8850 ATM-servicemodule, model B (AUSM/B). Het schetst tips en stappen om een storing in de IMA-omgeving te detecteren, om die fout te isoleren en om de oorzaak van de fout te identificeren.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Lezers van dit document moeten op de hoogte zijn van:

- IMA-protocol en -service zoals gespecificeerd in de Inverse Multiplexing voor ATM (IMA) Specificatie versie 1.0 van het ATM-forum.

- MGX 8850 AUSM/B

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Overzicht van de implementatie van Cisco IMA

De MGX 8850 ondersteunt IMA via de AUSM/B. De Cisco-implementatie van IMA voldoet aan de Inverse Multiplexing voor ATM (IMA) Specificatie versie 1.0 van het ATM-forum en voegt de volgende functies toe:

- Ondersteuning van al ATM-verbindingsbeheer beschikbaar op de ATM Forum UNI 3.0/3.1 interface.

- grootschalige toepassing via de IMA-groep automatisch opnieuw starten.

Uitgebreide tests hebben aangetoond dat Cisco MGX 8850 IMA AUSM/B interoperabel is met meerdere CPE-apparaten (Customer Premises Equipment) van derden die ook IMA versie 1.0 implementeren.

De standaard-conforme IMA-implementatie in de AUSM/B ondersteunt meerdere configuraties, als volgt:

- Meervoudige IMA-groepen, elk bestaande uit maximaal acht fysieke koppelingen.

- Tot acht afzonderlijke UNI-poorten.

- Gemengde configuratie met een of meer fysieke koppelingen die in een IMA zijn gegroepeerd, en de rest van de fysieke verbindingen die als afzonderlijke ATM-poorten worden geconfigureerd.

- Verschillende vertragingstolerantie. Fysieke verbindingen die door verschillende vervoerders worden aangeboden, kunnen binnen dezelfde IMA-groep worden gebruikt.

Een IMA-groep kan bestaan uit één fysieke T1/E1-verbinding. Dit is gemakkelijk schaalbaar, vooral wanneer een gebruiker slechts één T1/E1-bandbreedte nodig heeft maar vooruitloopt op de behoefte aan extra capaciteit in de toekomst. Aanvullende fysieke links kunnen geleidelijk aan de bestaande IMA-groep worden toegevoegd.

IMA-service voor probleemoplossing

Dit deel bevat procedures die de netwerkexploitant kan gebruiken om toezicht uit te oefenen op de IMA-dienst in AUSM/B. Het beschrijft hoe de administratieve status en de operationele status van de IMA-objecten die op AUSM/B beschikbaar zijn, moeten worden bewaakt en geïnterpreteerd. De in deze sectie vermelde procedures zijn bedoeld om via de AUSM Opdrachtlijn Interface (CLI) via een lokale of externe verbinding te worden gebruikt. Raadpleeg het Cisco WAN Manager Operations-document voor informatie over het uitvoeren van de IMA-toezichttaken via Cisco WAN Manager (CWM).

De methodologie voor het oplossen van problemen die wordt gebruikt om IMA-fouten te beheren bestaat uit het identificeren en begrijpen van het volgende:

1. Symptoom-voor elke IMA-fout bestaan bepaalde symptomen. De toestanden van verschillende onderdelen van IMA zullen deze symptomen duidelijk maken.

2. Oorzaak-voor elk symptoom wordt een of meer waarschijnlijke oorzaken verstrekt. Een oorzaak van een storing is de interpretatie van de operationele en/of administratieve status van een bepaald onderdeel van de IMA.

3. Correctieve actie—voor elke oorzaak worden corrigerende maatregelen of informatie gegeven. Om de IMA-service met succes te herstellen, moet de netwerkexploitant een of andere corrigerende actie uitvoeren.

Een fout identificeren

De eerste stap in het oplossen van het probleem met IMA is om te erkennen dat een fout bestaat en die fout te lokaliseren. Volg de volgende stappen om hulp te verlenen, op zichzelf:

1. Controleer de alarmstatus van de knooppunten. U kunt dit doen via de CWM-toets, of lokaal op het knooppunt.

2. Gebruik de opdracht CWM of dspcds om de bron van het alarm in de knoop te vinden.

3. Gebruik het CWM of de DSL of dsplns opdracht lokaal om de storing in de poort of lijn op de kaart te vinden.

IMA-status

De operationele status van IMA op AUSM/B kan worden beschreven door de staat van de IMA-groep en/of de staat IMA-link.

IMA-groepsstaat

De IMA-groep bijna-end (NE) staat beschrijft de NE-staat van de IMA-haven op elk bepaald moment. Het veld IMA Group NE staat in de uitvoer van de opdracht haven-nummer die van de CLI is afgegeven. De volgende tabel toont de verschillende operationele staten van de IMA-groep.

Staat

Beschrijving

Niet ingesteld

De IMA-groep bestaat niet. Dit is de standaard begintoestand.

Startup

De IMA-groep is geconfigureerd en de Group State Machine (GSM) wacht op opstarten bij het end-end (FE). Zodra de FE succesvol meedeelt dat het is begonnen en de groepsparameters (M, Symmetry) worden geaccepteerd, beweegt de groep naar de StartUpAck staat.

StartUpAck

GSM heeft het StartUpAck-bericht in een ICP-cel (IMA Control Protocol) van de FE ontvangen.

niet ondersteund

De FE accepteert de M group parameter niet.

inkomenspsymm

De FE accepteert de symmetrie group parameter niet.

ConfigAbortAndere

Andere groepsparameters worden niet ondersteund door de FE.

ontoereikende links

Het aantal actieve koppelingen is kleiner dan het ingestelde minimumaantal koppelingen.

geblokkeerd

Als de groep wordt geblokkeerd voor onderhoudsdoeleinden, gaat de GSM deze toestand in.

operationeel

De IMA poort kan ATM cellen van en naar de IMA sublaag verzenden en ontvangen. Het GSM gaat deze status in wanneer er voldoende links zijn in zowel transport- (Tx)- als ontvang- (RX) richtingen.

Status IMA-groepsfout

De IMA-groepsfaillissementsstatus beschrijft de mislukkingsstatus van zowel de NE als de FE. Het weten van de mislukkingsstatus helpt de oorzaak van de mislukking te bepalen. Het veld IMAGrp-status bevindt zich in de uitvoer van de CLI-opdracht poort-nummer. In de volgende tabel worden de verschillende statussen van de IMA-groep beschreven:

Staat

Beschrijving

Geen fouten

De IMA-groep is operationeel.

NE Start

De NE GSM staat in de startfase.

FE Start

Het GSM van de FE is in startstaat.

NE Ongeldig M

De FE ondersteunt de M-parameter van de NE niet.

FE Ongeldig M

Het NE ondersteunt de M-parameter van de FE niet.

mislukt Assym NE

De FE ondersteunt de asymmetrische werking van het NE niet.

mislukt Assym FE

Het NE ondersteunt de asymmetrische werking van de FE niet.

NE Insuff Links

Het aantal actieve koppelingen op het netwerk is kleiner dan het ingestelde minimumaantal koppelingen.

FE-voedingslinks

Het aantal actieve koppelingen op de FE is kleiner dan het ingestelde minimumaantal koppelingen en het bericht wordt door een ICP-cel aan het NE meegedeeld.

Blocked NE

De NE is geblokkeerd voor onderhoudsdoeleinden.

VET geblokkeerd

De FE is geblokkeerd voor onderhoudsdoeleinden.

Andere redenen

De groep heeft om andere redenen gefaald.

IMA Link Ex en TX-status voor verzending

De operationele status van de IMA-link beschrijft de toestand van een bepaalde link die als deel van een IMA-groep op het NE is geconfigureerd. De operationele status van de link wordt weergegeven in de velden LinkNeRxState en LinkNeTxState van de beeldgroep-nummer of video van devideo. In de volgende tabel worden de verschillende operationele staten van de IMA-link beschreven:

Staat

Beschrijving

Niet in groep

De link is niet ingesteld binnen een IMA-groep of de link is uit de groep verwijderd.

Onbruikbaar

Er is een fout gedetecteerd op de link. Kan veroorzaakt zijn door lijnfouten. (Gebruik de opdracht Sprens om de lijnen te controleren.)

bruikbaar

De link is klaar om te worden gebruikt en wacht tot de FE Tx bruikbaar of actief is.

Actief

De link is actief binnen zijn IMA groep en zendt ATM laagcellen over.

Status NE RX-Link-falen

De IMA Rx-link-mislukkingsstatus beschrijft de mislukkingsstaten van de NE RX-link. De staat van de KRJ-link-mislukking wordt weergegeven in het veld LinkNeRxFailstatus van het CLI-opdracht beeldgroep-nummer van de beeldgroep-nummer. In de volgende tabel worden de verschillende staten van de IMA Rx-link beschreven:

Staat

Beschrijving

Geen fouten

De link is actief binnen zijn IMA groep en zendt ATM laagcellen over.

IMA-linkfout

Bij het NE is een koppelingsfout vastgesteld.

LIF-fout

Het LIF-defect is bij het NE vastgesteld.

LODS-FOUT

Het LODS-defect is gedetecteerd in het NE.

Misconnected

De koppeling is mislukt tijdens de IMA-testprocedure.

geblokkeerd

De link is geremd.

fout

De link is niet actief.

FE TX Link onbruikbaar

De FE-link is geconfigureerd maar werkt niet vanwege aanhoudende defecten of remming.

FE RX Link onbruikbaar

De FE-link is ingesteld maar mislukt.

Case Voorbeelden voor probleemoplossing

In alle voorbeelden van probleemoplossing die in deze sectie worden gebruikt, wordt de term "probleem" gebruikt om naar een situatie te verwijzen waarin een IMA-haven in zwaar of klein alarm is. Een groot alarm heeft invloed op de service en resulteert in een storing van de haven en/of verbinding. Al het gebruikersverkeer dat van CPE komt wordt tijdens een groot alarm weggegooid. Een voorbeeld van een groot alarm is de detectie van een verlies van Signal (LOS) op een verbinding IMA. Een klein alarm resulteert in een verslechtering van de prestaties. Een verbinding die over een poort wordt routeerd in Minor alarm zal gewoonlijk niet falen, maar de verbindingsprestaties kunnen ernstig worden gedegradeerd. Een alarm kan ook fysiek of statistisch zijn.

Voorbeeld

Probleemsymptomen

De IMA-haven is in groot alarm. De groep NE staat is Startup. Geen geaccepteerde link ("Lijnen aanwezig" = 0). Uitvoer van de opdracht dsplns toont geen alarm. Uitvoer uit de bestandsindeling laat zien dat alle koppelingen zich in de staat NotInGroup bevinden en dat alle RX LIDs standaard op 33 (0x21) zijn ingeschakeld. Normaal gesproken moet de LID minder dan 31 zijn. Dit betekent dat het NE geen ICP-cellen van de FE ontvangt. Uitvoer van de opdracht dspimalent bevestigt dat de NE geen ICP-cellen ontvangt.

Opdracht-uitvoer

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3.4

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Sig. Failure

IMA Group Ne state :               Startup

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 0

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          3

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne StartUp

Timing Reference link :            1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dsplns

Line Conn  Type         Status/Coding     Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                            Source         Alarm

---- ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

2.1 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.2 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.3 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.4 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.5 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.6 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.7 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.8 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

LineNumOfValidEntries: 8

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

dspimainfo

Link Group  NeTx         NeRx        FeTx         FeRx         TxLID RxID

State        State       State        State

--------------------------------------------------------------------------

1     1     Unusable     Unusable    NotInGroup   NotInGroup     0     33

2     1     Unusable     Unusable    NotInGroup   NotInGroup     1     33

3     1     Unusable     Unusable    NotInGroup   NotInGroup     2     33

4     1     Unusable     Unusable    NotInGroup   NotInGroup     3     33

value = 0 = 0x0

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimalncnt 1 1

IMA group number :                1

Line number :                     1

Icp Cells Received :              0

Icp Errored Cells Recvd :         0

Ima Violations Count :            0

Ima OIF anomalies :               4

Ima Ne Severely Errored Seconds : 0

Ima Fe Severely Errored Seconds : 0

Ima Ne Unavailable Seconds :      0

Ima Fe Unavailable Seconds :      0

Ima NeTx Unusable Seconds :       1541

Ima NeRx Unusable Seconds :       1541

Ima FeTx Unusable Seconds :       0

Ima FeRx Unusable Seconds :       0

Ima FeTx Num. Failues :           0

Ima FeRx Num. Failures :          0

# HEC errored cells :             0

# HEC errored seconds :           0

# Severely HEC errored seconds :  0

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimaln 1 1

IMA Group number :        1

Link number :             1

ImaLink TxLId :           0x0

ImaLink RxLId :           0x21

LinkNeRxState :           Unusable

LinkNeTxState :           Unusable

LinkNeRxFailureStatus :   Ima Link Failure

LinkFeRxState :           Not In Group

LinkFeTxState :           Not In Group

LinkFeRxFailureStatus :   No Failure

LinkRelDelay :            0

LinkRxTestPattern :       255

Ne Link Tx Num Failures : 0

Ne Link Rx Num Failures : 0

waarschijnlijke oorzaak

De FE is niet goed ingesteld.

Zodra de groep is opgegroeid, gaat de GSM de Start_Up status in en controleert hij de symmetrische configuratie en de M waarde van de FE. De enige configuratie die kan worden geaccepteerd is M=128 en symmetrische configuratie. In geval van een foutieve configuratie verandert de GSM voor een beperkte tijd in de staat Config_Aborted en verandert hij vervolgens in de staat Start_Up. De GSM wordt vastgezet in de status Start_Up. Zodra de M-waarde en de symmetrische configuratie die van de FE is ontvangen de NE hebben bereikt, gaat de GSM-verbinding naar Startup_Ack, Involdoende_Links en/of Operationeel.

Correctieve actie

Controleer of de configuratie van de FE overeenkomt met de verwachte configuratie.

Bijvoorbeeld geval twee

Probleemsymptomen

De IMA-poort bevindt zich in de actieve toestand, maar alle geconfigureerde koppelingen zijn niet aanwezig. Uitvoer uit de invoer- en ondersteuningsopdrachten toont aan dat link 1 uit de groep is verwijderd. De output van de opdracht dspimainfo toont het volgende:

- NE RX en NE Tx van link 1 zijn bruikbaar.

- FE Rx en FE Tx van link 1 zijn onbruikbaar en de reden voor het falen van FE Rx is geblokkeerd.

Opmerking: Link 1 ontvangt ICP-cellen.

Uitvoer van de opdracht dsplns toont lijn 1 buiten alarm.

Opdracht-uitvoer

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType Conf Avail      Lines configured Lines present    Tol Diff  Port Ste

rate rate                                         Delay(ms)

------ -------- ----- -----     --------------- --------------- ---------   --------

2.1     UNI     14364 10773     1.2.3.4         2.3.4             275       Active

NextPortNumAvailable: 7

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3.4

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Active

IMA Group Ne state :               operational

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 10773

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          2

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :                    2.3.4

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            No Failure

Timing reference link :            2

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dsplns

Line Conn     Type     Status/Coding     Length       XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

---- ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

2.1 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.2 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.3 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.4 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.5 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.6 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.7 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.8 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

LineNumOfValidEntries: 8

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link     Group     NeTx     NeRx     FeTx     FeRx     TxLID  RxID

State   State     State    State

------------------------------------------------------------------

1         1        Usable   Usable   Unusable Unusable   0     1

2         1        Active   Active   Active   Active     1     0

3         1        Active   Active   Active   Active     2     2

4         1        Active   Active   Active   Active     3     3

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimaln 1 1

IMA Group number : 1

Link number :             1

ImaLink TxLId :           0x0

ImaLink RxLId :           0x1

LinkNeRxState :           Usable

LinkNeTxState :           Usable

LinkNeRxFailureStatus :   No Failure

LinkFeRxState :           Unusable

LinkFeTxState :           Unusable

LinkFeRxFailureStatus :   Blocked

LinkRelDelay :            0

LinkRxTestPattern :       255

Ne Link Tx Num Failures : 0

Ne Link Rx Num Failures : 0

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimalncnt 1 1

IMA group number :                1

Line number :                     1

Icp Cells Received :              12687

Icp Errored Cells Recvd :         0

Ima Violations Count :            0

Ima OIF anomalies :               15

Ima Ne Severely Errored Seconds : 0

Ima Fe Severely Errored Seconds : 2

Ima Ne Unavailable Seconds :      154

Ima Fe Unavailable Seconds :      0

Ima NeTx Unusable Seconds :       145

Ima NeRx Unusable Seconds :       144

Ima FeTx Unusable Seconds :       448

Ima FeRx Unusable Seconds :       448

Ima FeTx Num. Failues :           0

Ima FeRx Num. Failures :          0

# HEC errored cells :             0

# HEC errored seconds :           0

# Severely HEC errored seconds :  0

waarschijnlijke oorzaak

Link 1 is geremd bij de FE.

De Link State Machine (LSM) van link 1 wacht om FE Tx=Usable te ontvangen voordat de NE Rx=Active wordt ingesteld en de LSM van link 1 wacht om FE Tx=Usable te ontvangen voordat de NE RX=Active wordt ingesteld.

Correctieve actie

Link 1 moet op de FE worden geactiveerd (bij het gebruik van een Cisco IOS gebaseerde CPE hoeft de CPE-interface gewoonlijk niet te worden uitgeschakeld).

Voorbeeld drie

Probleemsymptomen

De IMA-haven is in grote Alarm. De NE groep is in de Start_Up status. Deze keer is de reden voor de mislukking onvoldoende links. De veerkracht (minimumaantal koppelingen) is ingesteld op 4; link 1 is echter niet actief . De output van de opdracht dspimainfo toont het volgende:

- Het NE van link 1 is uit mislukking. Gebruik de opdracht ima-groepsnummer om dit te controleren.

- FE Rx en FE Tx van link 1 zijn onbruikbaar en de reden voor het falen van FE Rx is geblokkeerd.

Opmerking:  Link 1 ontvangt ICP-cellen.

Gebruik de opdracht ima-groep Line-number om dit te controleren.

Uitvoer van de opdracht dsplns toont lijn 1 buiten alarm.

Opdracht-uitvoer

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType Conf  Avail      Lines configured  Lines present  Tol Diff  Port Ste

rate  rate                                        Delay(ms)

------ -------- ----- -----     ---------------   --------------- --------- --------

2.1     UNI     14364   0       1.2.3.4                            275      Sig. Fae

NextPortNumAvailable: 6

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3.4

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Sig. Failure

IMA Group Ne state :               insufficientlinks

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 0

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          4

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne StartUp

Timing reference link :            1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link     Group     NeTx     NeRx     FeTx     FeRx     TxLID RxID

State    State    State    State

------------------------------------------------------------------

1         1        Usable   Usable   Unusable Unusable   0     1

2         1        Usable   Usable   Usable   Usable     1     0

3         1        Usable   Usable   Usable   Usable     2     2

4         1        Usable   Usable   Usable   Usable     3     3

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimaln 1 1

IMA Group number :        1

Link number :             1

ImaLink TxLId :           0x0

ImaLink RxLId :           0x1

LinkNeRxState :           Usable

LinkNeTxState :           Usable

LinkNeRxFailureStatus :   No Failure

LinkFeRxState :           Unusable

LinkFeTxState :           Unusable

LinkFeRxFailureStatus :   Blocked

LinkRelDelay :            0

LinkRxTestPattern :       255

Ne Link Tx Num Failures : 0

Ne Link Rx Num Failures : 0

waarschijnlijke oorzaak

Link 1 is geremd bij de FE.

LSM van link 1 wacht om FE Tx=bruikbaar te ontvangen alvorens de NE Rx=Active in te stellen, en LSM van link 1 wacht om FE Rx=bruikbaar te ontvangen alvorens de NE Tx=Active in te stellen.

Correctieve actie

Link 1 moet bij de FE worden geactiveerd (bij het gebruik van een Cisco IOS-gebaseerde CPE hoeft de CPE-interface gewoonlijk niet te worden uitgeschakeld). De veerkracht moet ook worden gewijzigd in een lagere waarde (3, 2 of 1).

Voorbeeld vier

Probleemsymptomen

De IMA-haven is in groot alarm.

Uitvoer van de ondersteuningsopdracht toont het volgende:

- De NE IMA-groep bevindt zich in de staat van onvoldoende links.

- De veerkracht (minimumaantal links) is ingesteld op 3, maar er zijn slechts twee koppelingen (van de vier geconfigureerd) aanwezig.

Uitvoer van de dspimainfo-opdracht toont aan dat de FE Rx en FE Tx van de koppelingen 2 en 4 niet in de IMA-groep zitten.

Uitvoer van de opdrachten dsplns laat zien dat er fysieke alarmen zijn op lijn 2 en 4.

Opdracht-uitvoer

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType Conf  Avail Lines configured Lines present  Tol Diff  Port Ste

rate  rate                                  Delay(ms)

------ -------- ----- ----- --------------- --------------- --------- --------

2.1     UNI     14364 7182 1.2.3.4          1.3             275       Fail(Ma)

NextPortNumAvailable: 8

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3.4

Enable :                           Modify

IMA Port state :                   Fail(Maj alm)

IMA Group Ne state :               insufficientlinks

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 7182

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          3

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :                    1.3

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne Insuff Links

Timing reference link :            1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link     Group     NeTx     NeRx     FeTx       FeRx     TxLID RxID

State    State    State      State

--------------------------------------------------------------------

1         1        Active   Active   Active     Active     0     1

2         1        Usable   Unusable NotInGroup NotInGroup 1     0

3         1        Active   Active   Active     Active     2     2

4         1        Usable   Unusable NotInGroup NotInGroup 3     3

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dsplns

Line Conn     Type     Status/Coding     Length       XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

---- ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

2.1 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.2 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  Yes    Yes

2.3 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.4 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  Yes    Yes

2.5 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.6 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.7 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.8 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

LineNumOfValidEntries: 8

waarschijnlijke oorzaak

Er is een fout op het fysieke niveau van de koppelingen 2 en 4.

Correctieve actie

Controleer de T1-circuits.

Bijvoorbeeld zaak vijf

Mogelijke symptomen

De IMA-haven is in groot alarm.

Uitvoer van de opdracht Support Port-number toont het volgende:

- De NE IMA-groep bevindt zich in de staat van onvoldoende links.

- De veerkracht (minimumaantal koppelingen) is ingesteld op 3, maar er zijn slechts twee koppelingen (6 en 8) aanwezig.

De output van de opdracht toont het volgende:

- De FE Rx en FE Tx van link 5 zijn in de staat NotInGroup.

- De NE RX is in de onbruikbare toestand.

Uitvoer van de opdracht ima-groepsnummer dspimaln toont Lods-storing op link 5.

Uitvoer van de opdracht dsplns toont geen alarm.

Na het verwijderen van de IMA-lijntellers met de duidelijke ima-group line-number opdracht en het uitgeven van de component ima-groep line-number opdracht, lijkt er op dat link 5 niet langer ICP-cellen ontvangt.

Opdracht-uitvoer

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType Conf  Avail Lines configured Lines present  Tol Diff Port Ste

rate  rate                                  Delay(ms)

------ -------- ----- ----- --------------- --------------- --------- --------

2.2     UNI     14364 7182  5.6.7.8         6.8             275       Fail(Ma)

NextPortNumAvailable: 6

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 2

IMA Group number :                 2

Port type :                        UNI

Lines configured :                 5.6.7.8

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Fail(Maj alm)

IMA Group Ne state :               insufficientlinks

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 7182

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          3

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :                    6.8

ImaGroupRxImaId :                  0x0

ImaGroupTxImaId :                  0x1

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne Insuff Links

Timing reference link :            6

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link Group     NeTx     NeRx     FeTx         FeRx         TxLID   RxID

State    State    State        State

------------------------------------------------------------------------

5     2        Usable   Unusable NotInGroup   NotInGroup     0     1

6     2        Active   Active   Active       Active         1     2

7     2        Unusable Unusable NotInGroup   NotInGroup     2     33

8     2        Active   Active   Active       Active         3     0

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimaln 2 5

IMA Group number :        2

Link number :             5

ImaLink TxLId :           0x0

ImaLink RxLId :           0x1

LinkNeRxState :           Unusable

LinkNeTxState :           Usable

LinkNeRxFailureStatus :   Ima Link Failure

LinkFeRxState :           Unusable

LinkFeTxState :           Usable

LinkFeRxFailureStatus :   Lods Failure

LinkRelDelay :            0

LinkRxTestPattern :       255

Ne Link Tx Num Failures : 1

Ne Link Rx Num Failures : 1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dsplns

Line Conn     Type     Status/Coding     Length       XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

---- ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

2.5  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

2.6  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

2.7  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

2.8  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

LineNumOfValidEntries: 8

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimalncnt 2 5

IMA group number :                2

Line number :                     5

Icp Cells Received :              0

Icp Errored Cells Recvd :         0

Ima Violations Count :            0

Ima OIF anomalies :               6

Ima Ne Severely Errored Seconds : 0

Ima Fe Severely Errored Seconds : 0

Ima Ne Unavailable Seconds :      53

Ima Fe Unavailable Seconds :      53

Ima NeTx Unusable Seconds :       0

Ima NeRx Unusable Seconds :       53

Ima FeTx Unusable Seconds :       0

Ima FeRx Unusable Seconds :       53

Ima FeTx Num. Failues :           0

Ima FeRx Num. Failures :          0

# HEC errored cells :             0

# HEC errored seconds :           0

# Severely HEC errored seconds :  0

waarschijnlijke oorzaak

Link 5 is niet aangesloten. Het is aangesloten op een andere IMA groep dan de rest van de links.

Correctieve actie

Controleer de connectiviteit.

Voorbeeld: 6

Probleemsymptomen

De IMA-haven is in groot alarm.

Uitvoer vanuit de opdracht Support Port-number toont het volgende:

- De NE-groep is in de staat StartUpAck klaar om in de operationele of ontoereikende verbindingsstatus te gaan.

- De veerkracht (minimumaantal koppelingen) is ingesteld op 2 en er is geen link aanwezig.

- De groep TX ID is 0x0.

De output van de dspimainfo toont het volgende:

- De NE Tx is in de onbruikbare staat en de NE RX is in de bruikbare staat.

- FE Tx en FE Rx zijn in de onbruikbare toestand.

Opdracht-uitvoer

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Sig. Failure

IMA Group Ne state :               StartUpAck

PortSpeed (cells/sec) :            10773

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 0

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          2

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne StartUp

Timing reference link :            1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link  Group     NeTx     NeRx     FeTx     FeRx     TxLID   RxID

State    State    State    State

------------------------------------------------------------------

1     1         Unusable Usable   Unusable Unusable  0         1

2     1         Unusable Usable   Unusable Unusable  1         3

3     1         Unusable Usable   Unusable Unusable  2         2

waarschijnlijke oorzaak

Het NE lijkt met succes te hebben onderhandeld over de configuratie (Symmetry en M). De koppelingen worden verzonden en ontvangen ICP-cellen. De FE verwacht groep Rx ID van 0x1 terwijl de Tx-ID van AUSM/B 0x0 is, zoals hieronder wordt getoond:

3600-T1# show contro atm2/ima1

?

?

ATM channel number is 0

link members are 0xF, active links are 0x0

Group status is insufficientLinksFe, 4 links configured,

Group Info: Configured links bitmap 0xF, Active links bitmap 0x0,

Tx/Rx IMA_id 0x21/0x1,

NE Group status is startUp,

frame length 0x80, Max Diff Delay 0,

2 min links, clock mode ctc, symmetry symmetricOperation, trl 0,

Group Failure status is insufficientLinksFe.

Test pattern procedure is disabled

SAR counter totals across all links and groups:

0 cells output, 0 cells stripped

0 cells input, 15169705 cells discarded, 0 AAL5 frames discarded

0 pci bus err, 0 dma fifo full err, 0 rsm parity err

0 rsm syn err, 0 rsm/seg q full err, 0 rsm overflow err

0 hs q full err, 0 no free buff q err, 0 seg underflow err

0 host seg stat q full err

Correctieve actie

Start de IMA-groep opnieuw op de FE.

Beschrijving van de uitvoeropdracht

In de volgende tabel wordt een beschrijving gegeven van de verschillende velden die binnen de uitvoer van de ondersteuning en de opdrachten van de beeldgroep worden getoond:

Teller/veld

Beschrijving

IMA-groepsnummer

Een aantal van 1 tot 8 toegewezen aan de IMA-poort. Dit is een logisch havennummer. Tot acht IMA-groepen kunnen voor elke AUSM/B worden ingeschakeld. Het IMA-groepsnummer is synoniem voor een IMA-poort en is onafhankelijk van het lijnnummer.

Poorttype

Hiermee definieert u het headerformaat van de ATM cel die op de poort stroomt. Deze parameter moet overeenkomen met die welke gebruikt wordt door de CPE verbonden met de poort. Er kunnen twee waarden worden gebruikt, UNI en NNI.

Lijnen geconfigureerd

Dit is het nummer (N) van transmissieverbindingen die ingesteld/aangewezen zijn als een IMA-groep. Een poort kan maximaal acht T1/E1 lijnen omvatten.Dit veld toont de huidige lijnen die als één poort zijn geconfigureerd. De lijnen worden van elkaar gescheiden door punten.

inschakelen

Deze parameter toont de beheerstatus van de poort waardoor de poort kan worden gewijzigd of uitgeschakeld. Gebruik de opdracht Toevoegen om een poort in te schakelen. Gebruik de opdracht Config om een poort aan te passen. Gebruik de opdracht Delimagrp om een poort uit te schakelen.

IMA-poortstatus

De huidige status van de IMA-groep (actief, actief, B/w veranderde, Zig. Falen, falen).

IMA Group NE staat

Operationeel, Startup, onvoldoende links.

Poortsnelheid

De snelheid van de haven is in Cellen per seconde (Cel/S). Dit is afhankelijk van het aantal koppelingen in de IMA-groep en de configuratie van de fysieke interface van elke link (T1, Clear E1, Normal E1). De totale bandbreedte van de poort wordt berekend als het totaal van het aantal geconfigureerde lijnen.

GroupTxAUSECellRate

De huidige celsnelheid (ingekapselde waarde in cellen per seconde) die door de IMA-groep in de verzendrichting wordt verstrekt, rekening houdend met alle verzendkoppelingen in de actieve toestand (uit fout/alarm en niet in lus). De generieke formule voor het koppelingstarief met N actieve links is: N * Link rate * (M-1) / M, waarbij M de IMA frame length is. Met M+128: Acht T1 lijnen hebben een snelheid van 28728 cellen/seconde. Acht normale E1 lijnen hebben een snelheid van 35920 cellen/seconde. Acht heldere E1 lijnen hebben een snelheid van 38312 cellen/seconde.

IMAGroupTXFrameLengte

De meeteenheid is cellen. Een IMA-frame wordt als de eenheid voor controle in het IMA-protocol gebruikt. De ICP-cellen worden gebruikt om IMA-controlecellen te dragen. Deze parameter vertegenwoordigt de periode waarin ICP-cellen worden overgebracht. De huidige implementatie ondersteunt (standaard) alleen M=128 en kan niet worden gewijzigd.

LCPEindtijd

Het aantal IMA-frames waarvoor een ICP-cel op een willekeurige link kan worden gemist voordat de IMA-staatsmachine de link uit de IMA-groep moet verwijderen. De ICP-cel wordt één keer per IMA-frame op elke link verzonden, vandaar elke M-1-cel. Deze parameter is standaard op 1 ingesteld. Hij is hard-gecodeerd en kan niet gewijzigd worden.

ReadPortDiff

Dit is het gewenste verschil (in cellen) tussen de lees- en leespunten in de vertragingscompensatiebuffer voor alle koppelingen in de huidige IMA-groep. Een lagere waarde vermindert de latentie in de buffer, maar verhoogt ook de kans dat een IMA-groep wegens een langzamere koppeling in de IMA-groep voor een celtijd wordt stilgelegd. Deze parameter is standaard 4. Hij is hard gecodeerd en kan niet worden gewijzigd.

Minimumaantal koppelingen

De huidige ingestelde mate van veerkracht in de IMA-groep. Het geeft het minimumaantal T1/E1-lijnen aan dat actief moet zijn (uit fout of alarm) voordat de IMA-groep is verlaagd.

MaxTolerableDiffDelay

Dit duidt op de maximaal toelaatbare differentiaalvertraging in milliseconden tussen de verschillende koppelingen in de IMA-groep. De standaardwaarde is variabel en is afhankelijk van het type AUSM-kaart. De maximale vertraging bedraagt 275 ms voor een IMA-groep bestaande uit T1-lijnen en 200 ms voor een IMA-groep bestaande uit E1-lijnen. Het configureerbare bereik voor die parameter is 0 tot 275 voor T1 en 0 tot 200 voor E1.

Aanwezige lijnen

Een lijst van de N T1/E1-lijnen die in de IMA-groep aanwezig zijn. De verzendende IMA-poort distribueert ATM-cellen die van de ATM-laag (inclusief niet-toegewezen cellen) komen via de N-koppelingen die aanwezig zijn in een cyclische ronde-linde mode en op een cel-voor-cel basis. Een regel kan automatisch uit een IMA-groep worden verwijderd (gedeactiveerd) na een fysieke storing of een storing van het IMA-protocol. De lijst van de huidige actieve lijnen wordt van elkaar gescheiden door "."

ImaGroupRX ImaID

Dit is de afgelegen IMA groep-ID die in het verre uiteinde wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen IMA-groepen. De IMA-groep?s IMA-id wordt toegewezen tijdens het opstarten. Het wordt weergegeven als een hex-waarde (0x).

ImaGroupTxImaID

Dit is de lokale IMA groep-ID die door het lokale einde wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen IMA-groepen. Het wordt weergegeven als een hex-waarde (0x).

Vertraging waargenomen Diff

De tijd, in mS, gemeten tussen aankomende cellen op verschillende lijnen binnen een IMA-groep. De differentiële vertraging tussen de koppelingen in de IMA-groep wordt bepaald door de ontvangen ICP-cellen.

Klokmodus

Zend de sluitmodus die door het einde van de IMA-groep wordt gebruikt. Er zijn twee modi voor transmissiekloketten gedefinieerd door de ATMF in de IMA-specificatie: Common timing kloktijd (CTC) en Independent timekloktijd (ITC). In de huidige implementatie wordt alleen de standaardwaarde van CTC op de AUSM/B ondersteund. De kaart kan de ITC echter vanuit het hardwareperspectief ondersteunen. CTC: alle verzendklokken van de koppelingen in de groep worden van dezelfde bron afgeleid. ITC: Ten minste één link heeft een verzendklok die verschilt van de klokbron van de rest van de links in de groep. Het verzenden van IMA is toegestaan aan te geven dat het in de ITC-modus staat, zelfs als alle verzendklokken van de koppelingen in de groep van dezelfde bron afkomstig zijn.

GroupAlpha

Dit geeft de "alpha" waarde aan die wordt gebruikt om het aantal opeenvolgende ongeldige ICP-cellen te specificeren die moeten worden gedetecteerd voordat u naar de IMA HUNT-status gaat. Alleen de standaardwaarde van 2 wordt ondersteund. Het kan niet worden gespecificeerd of aangepast via de CLI.

GroupBèta

Dit geeft de "bèta" waarde aan die wordt gebruikt om het aantal opeenvolgende geerroreerde ICP-cellen te specificeren die moeten worden gedetecteerd voordat deze naar de IMA HUNT-toestand worden verplaatst. Alleen de standaardwaarde van 2 wordt ondersteund. Het kan niet worden gespecificeerd of aangepast via de CLI.

GroupGamma

Dit geeft de "gamma"-waarde aan die wordt gebruikt om het aantal opeenvolgende geldige ICP-cellen te specificeren die moeten worden gedetecteerd voordat u vanuit de PRESYNC-status naar de IMA SYNC-status gaat. Alleen de standaardwaarde van 1 wordt ondersteund. Het kan niet worden gespecificeerd of aangepast door de UI.

GroupConfiguration

Dit geeft de "symmetrie" modus aan waarmee de IMA-groep is ingesteld. De huidige implementatie ondersteunt slechts één modus, symmetrisch, vertegenwoordigd door waarde 1. Het kan niet worden gespecificeerd of aangepast door de UI.

Status AFBEELDING-fout

Geen fout, NIE StartUp, NE Insuff links.

Referentiekaart timing

Dit is de link die is geselecteerd als referentie om het tarief af te leiden waartegen de IMA - gegevenscellen kunnen worden uitgewisseld tussen het IMA.

Gedifferentieerde vertragingswerking

Het onderstaande figuur toont een IMA-groep van vijf links. Aan de groep is een maximaal toelaatbare differentiaalvertraging van 50 ms toegevoegd. De links klaagden een fysiek alarm in de volgende volgorde: 1, 2, 3, 4 en 5. Welke link(s) zal/zullen in de groep worden geselecteerd en welke wordt/zullen worden verworpen omdat zij buiten het bereik van de vertragingstolerantie vallen?

Verschillende vertraging is de cumulatieve hoeveelheid tijd die de koppelingen nodig hebben om hun alarmen op te ruimen. In dit geval hebben we een ophopende vertraging van 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms en 70 ms. Het differentiële vertragingalgoritme gaat over alle links in de oplopende volgorde van linknummers om de vertraging te evalueren. De links 1, 2, 3 en 4 worden binnen de groep geselecteerd, omdat hun cumulatieve vertraging binnen de maximaal toelaatbare differentiaalvertraging van 50 ms ligt. Link 5 wordt van de groep verworpen en geeft de status LODS-fout op.

Gerelateerde informatie

- ATM Forum - goedgekeurde technische specificaties

- Software Center - WAN-switchingsoftware

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen