Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Opdrachten weergeven

Problemen oplossen

Buggen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Inverse Multiplexing over ATM (IMA) omvat omgekeerde multiplexing en de-multiplexing van ATM-cellen op een cyclische manier tussen fysieke links die zijn gegroepeerd om een hogere bandbreedte en een logische link te vormen. Het percentage van de logische link is ongeveer de som van het percentage van de fysieke koppelingen in de IMA-groep. Streammen cellen worden op een ronde-robin manier over de meerdere T1/E1-links verdeeld en op de bestemming opnieuw geassembleerd om de oorspronkelijke celstroom te vormen. Sequencing wordt geleverd met ICP-cellen (IMA Control Protocol).

In de verzendrichting wordt de ATM-celstroom die van de ATM-laag wordt ontvangen, op celbasis over de meerdere koppelingen binnen de IMA-groep verdeeld. In het extreem-eind, herassembleert de ontvangende IMA-eenheid de cellen van elke link op een cel-voor-cel basis en voegt de oorspronkelijke ATM-celstroom toe. Het beeld hieronder toont hoe de celstromen over meerdere interfaces worden overgebracht en opnieuw worden gecombineerd om de oorspronkelijke celstroom te vormen. De ontvangende interface gooit de ICP-cellen weg en de geaggregeerde celstroom wordt vervolgens naar de ATM-laag doorgegeven.

Periodiek verstuurt IMA speciale cellen die de reconstructie van de ATM-celstroom bij de ontvangende IMA mogelijk maken. Deze ICP-cellen bieden de definitie van een IMA-kader.

De stromen van de cel worden over meerdere interfaces verzonden en opnieuw gecombineerd om de originele stroom te vormen.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

T1-circuits worden meestal afgesloten "end-to-end" voordat een IMA-implementatie kan worden getest.

N.B.: In een Lab-omgeving kunnen routers "back-to-back" worden aangesloten via T1 cross-over kabels. (PIN's 1-4, 2-5).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- NM-4T1-IMA, NM-8TI-IMA - Biedt ondersteuning voor 2600 en 3600 Series.

- AIM-ATM (ATM geavanceerde integratiemodule) - gebruikt met T1/E1 Multiflex WAN-interfacekaart (VWIC-MFT). Ondersteunt tot 4 T1/E1-interfaces en maakt bundeling met IMA-diensten mogelijk.

Opmerking: Beide modules hebben elke Cisco IOS® "IP Plus" of Service Provider (-p) optie nodig.

platform

Cisco minimale IOS® release

2600

12.0(5)T, 12.0XK, 12.1, 12.1T

2600 Series ATM-AIM

12.0(5)T, 12.0XK, 12.1, 12.1T

2600 Series ATM-AIM

12.2(2)XA

3600 Series ATM-AIM

12.2(2)XB

Cisco Network Modules (NM’s) voor de 2600 en 3600 Series omvatten momenteel ondersteuning voor ATM Forum Specification 1.0 (AF-PHY-0086.000), die IMA-functionaliteit en celformaten (Filler en IMA) definieert. AIM-ATM-modules voor 2600 en 3600 Series ondersteunen ook IMA 1.1 (AF-PHY-00086.001.) Kijk op de website van het ATM Forum voor meer informatie over de ATM-specificaties.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt, gebruikt u het gereedschap IOS-opnames

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuraties

Opmerking: de volgende informatie is van toepassing op schuifschakelaar

Volg deze configuratiestappen om een IMA-groep te configureren:

- Volg deze configuratiestappen om een IMA-groep te configureren:

- Bepaal de parameters voor het fysieke niveau (indien nodig). Bijvoorbeeld scrambling.

- Groep de E1/T1 interfaces die u nodig hebt (deze moeten op dezelfde poortadapter/netwerkmodule staan) met de opdracht ima-group.

De IMA-interface heeft de volgende syntaxis:

interface atm x/imay

waarin x het nummer van de sleuf is en y het nummer van de IMA-groep.

Guilder

Aguila (niet-IMA)

interface ATM1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

ima-group 0

!---Allows ATM1/0 to participate in IMA group 0

no scrambling-payload

!

interface ATM1/1

no ip address

no atm ilmi-keepalive

ima-group 0

!---Allows ATM1/1 to participate in IMA group 0

no scrambling-payload

!

interface ATM1/IMA0

!---Creates a virtual IMA interface.

!

interface ATM1/IMA0.1 point-to-point

ip address 10.10.10.1 255.255.255.248

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/33

!---Defines VPI/VCI values

vbr-nrt 3000 3000 1

!---Configures traffic shaping

interface ATM1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

no scrambling-payload

!

interface ATM1/0.1 point-to-point

ip address 10.10.10.2 255.255.255.248

pvc 0/44

vbr-nrt 3000 3000 1

!---This example is a non-IMA interface. !---Information for configuration of cross- !---connect for ATM switches is listed below

Hieronder volgen een aantal aanvullende overwegingen met betrekking tot deze configuratie:

- Verkeersvormingsparameters kunnen variëren op basis van uw omgeving. Raadpleeg de betekenis van de VBR-nrt servicecategorie en traffic shaping voor ATM VC’s en traffic shaping met Cisco 2600 en 3600 routerservices voor meer informatie.

- Afhankelijk van de configuraties van de drager kan scrambler nodig zijn op het interfaceniveau. Raadpleeg wanneer scrambling moet worden ingeschakeld op virtuele ATM-circuits voor meer informatie.

- Dit document is niet van toepassing op configuraties voor Cisco ATM-switches. ATM-switches vereisen een kruisverbinding met switch IMA-cellen tussen interfaces. Inverse Multiplexing over ATM op Cisco 7X00 routers en ATM-Switches bevatten een voorbeeldconfiguraties met inbegrip van kruisverbinding met Cisco's LS-1010 en Cat8500 Series.

Verifiëren

Opdrachten weergeven

ima-interface ATM 1/ima0

guilder#show ima interface atm 1/ima0

Interface ATM1/IMA0 is up

Group index is 1

Ne state is operational, failure status is noFailure

Active links bitmap 0x3

IMA Group Current Configuration:

Tx/Rx configured links bitmap 0x3/0x3

Tx/Rx minimum required links 1/1

Maximum allowed diff delay is 25ms, Tx frame length 128

Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link ATM1/0

Test pattern procedure is disabled

IMA Group Current Counters (time elapsed 257 seconds):

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Total Counters (last 5 15 minute intervals):

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

IMA link Information:

Link     Physical Status        NearEnd Rx Status      Test Status

----     ---------------        -----------------      -----------

ATM1/0   up                     active                 disabled

ATM1/1   up                     active                 disabled

Beschrijving van de velden met interface van show ima:

Veldnaam

Beschrijving

Interface ATM1/IMA0 is omhoog

Toont de status van de IMA-groep.

groepsindex

Waarde toegewezen aan IMA-groep bij configuratie. Deze informatie wordt doorgegeven via IMA ICP-cellen.

Ne staat

Volg de status van de machine van de groep. De weergegeven waarde geeft een indicatie van de IMA-groepsstatus. Mogelijke waarden zijn: Startup, Start-up-Ack, Config-geaborteerd, onvoldoende links, geblokkeerd, operationeel.

faillissementsstatus

Bevat details over de status van mislukking van de IMA-groep. Mogelijke waarden zijn: Niet in groep, Niet bruikbaar, Handmatig en blokkeren.

TX/RX geconfigureerd koppelingen voor bitmap 0x3/0x3

Bitmapwaarden zijn in Hex en vertegenwoordigen de koppelingen die zijn ingesteld in de IMA-groep en de koppelingen die actief zijn in een groep. De binaire waarden worden van rechts naar links gelezen om de fysieke waarde van de poort te bepalen. 0x3 weergegeven in binair getal is gelijk aan 0000011. Port 0 is extreem rechts, Port 7 naar links.

Minimaal vereiste Tx/Rx-koppelingen 1/1

Minimumaantal links dat vereist is om de IMA-groep op te zetten. U kunt de waarde wijzigen met de opdracht actieve-minimum-links beperken.

Maximum toegestane maximale startvertraging

Een ontvangende IMA-interface moet elke vertraging compenseren die groter is dan de ingestelde maximale differentiële vertragingstolerantie. Als een verbindingsvertraging het ingestelde maximum overschrijdt, wordt de link uit de service verwijderd. Maximum configureerbare waarde is 250 ms.

Ne modus voor Tx-klok

De configureerbare waarden zijn gemeenschappelijk en onafhankelijk. De gemeenschappelijke kloktijd bepaalt dat de interfaces hun klok uit één bron halen. Onafhankelijk impliceert blokkering kan van verschillende klokbronnen worden afgeleid.

IMA-linkinformatie

Beschrijft de fysieke status van elke interface in de IMA-groep.

Bepaalde knoppeninterface ATM 1/ima0

guilder#show atm interface atm 1/ima0

Interface ATM1/IMA0:

AAL enabled:  AAL5 , Maximum VCs: 256, Current VCCs: 3

Maximum Transmit Channels: 0

Max. Datagram Size: 4496

PLIM Type: DS1 IMA, Framing is T1 ESF, TX clocking: IMA CTC

304244 input, 309038 output, 0 IN fast, 0 OUT fast, 0 out drop

Avail bw = 3000

Config. is ACTIVE

Beschrijving van de ASm-interfacevelden:

Veldnaam

Beschrijving

Interface ATM1/IMA0

sleuf- en IMA-groepsnummer.

Maximum aantal VC’s: , huidige videoclips:

Hiermee definieert u het totale bedrag aan VC’s die per groep of interface kunnen worden geconfigureerd. (256 voor NM en 1024 voor AIM.) Huidige beschrijving van het aantal VC’s dat momenteel wordt geconfigureerd.

PLIM-type:

Beschrijft het fysieke interfacetype.

Framing is

Toont de geconfigureerde ontwerpmethode. Configureerbare waarden zijn esfadm of sfadm.

Tekstblokkering:

Beschrijft de ingestelde blokkeringsmodus. De configureerbare waarden zijn onafhankelijk of gemeenschappelijk.

pakketten in te voeren, pakketten uitvoer

Toont het aantal pakketten die op de IMA groepsinterface zijn verzonden en ontvangen.

Aeffect bw =

Toont bruikbare bandbreedte-hoeveelheid. Op basis van het aantal T1/E1-interfaces dat in een IMA-groep is geconfigureerd.

sh ima interface atm 1/ima0 gedetailleerd

guilder#show ima interface atm 1/ima0 detailed

Interface ATM1/IMA0 is up

Group index is 1

Ne state is operational, failure status is noFailure

Active links bitmap 0x3

IMA Group Current Configuration:

Tx/Rx configured links bitmap 0x3/0x3

Tx/Rx minimum required links 1/1

Maximum allowed diff delay is 25ms, Tx frame length 128

Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link ATM1/0

Test pattern procedure is disabled

Detailed group Information:

Tx/Rx Ima_id 0x10/0x0, symmetry symmetricOperation

Number of Tx/Rx configured links 2/2

Number of Tx/Rx active links 2/2

Fe Tx clock mode ctc, Rx frame length 128

Tx/Rx timing reference link 0/1

Maximum observed diff delay 0ms, least delayed link 1

Running seconds 6238

GTSM last changed 00:00:33 UTC Mon Mar 1 1993

IMA Group Current Counters (time elapsed 324 seconds):

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(1) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(2) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(3) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(4) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(5) Counters:

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

IMA Group Total Counters (last 5 15 minute intervals):

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

Detailed IMA link Information:

Interface ATM1/0 is up

ifIndex 1, Group Index 1, Row Status is active

Tx/Rx Lid 0/1, relative delay 0ms

Ne Tx/Rx state active/active

Fe Tx/Rx state active/active

Ne Rx failure status is noFailure

Fe Rx failure status is noFailure

Rx test pattern 0x40, test procedure disabled

IMA Link Current Counters (time elapsed 340 seconds):

0 Ima Violations, 0 Oif Anomalies

0 Ne Severely Err Secs, 0 Fe Severely Err Secs

0 Ne Unavail Secs, 0 Fe Unavail Secs

0 Ne Tx Unusable Secs, 0 Ne Rx Unusable Secs

0 Fe Tx Unusable Secs, 0 Fe Rx Unusable Secs

0 Ne Tx Failures, 0 Ne Rx Failures

0 Fe Tx Failures, 0 Fe Rx Failures

<omitted>

Beschrijving van de ASm-interfacevelden:

Veldnaam

Beschrijving

Interface ATM1/IMA0 is omhoog

Toont de status van de IMA-groep.

Maximum toegestane maximale startvertraging is:

Een ontvangende IMA-interface moet elke vertraging compenseren die groter is dan de ingestelde maximale differentiële vertragingstolerantie. Als een verbindingsvertraging het ingestelde maximum overschrijdt, wordt de link uit de service verwijderd. Maximum configureerbare waarde is 250 ms.

TX/RX Ima_id 0x10/0x0

Verzenden en ontvangen IMA-ID’s tonen.

ctc voor Fe Tx-klokmodus

Hiermee wordt de configuratie van de eindblokkering weergegeven.

Maximum aantal waargenomen diff-vertraging

Geeft de werkelijke differentiaalvertraging weer.

IMA-groepshuidige tellers

Bevat informatie over groepsfouten.

Indien Index, groepsindex

ID van interface-index en index van groep. Deze waarden worden toegewezen tijdens interfaceconfiguratie door de router en zijn lokaal belangrijk.

De status Fe Tx/Rx is

Toont de status van ver-end-verzendstaat zoals weergegeven in IMA ICP-cellen.

De status van Fe Rx-falen is

De status van ver-einde wordt weergegeven als een fout die in IMA ICP-cellen wordt weergegeven.

IMA-linkhuidige tellers

Bevat per interface-foutentellingen op basis van intervallen.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Zie Koppelingen voor probleemoplossing bij ATM IMA op Cisco 2600 en 3600 routers voor een gedetailleerdere uitleg over de manier waarop u problemen kunt oplossen bij IMA-interfaces op Cisco 2600 en 3600 routers met de opdracht showcontrollers.

Buggen

In de volgende tabel worden gemeenschappelijke insecten voor de 2600/3600-serie met betrekking tot de IMA-netwerkmodule genoemd:

legitimatiebewijs

Beschrijving

CSCdr3932

Uitgestelde T1 IMA-differentiaalvertraging overschreden veroorzaakt dat goede links naar beneden gaan. Wanneer één enkele T1 of E1 interface de differentiële vertragingslimiet op een 3600 Series router overschrijdt, kunnen andere verbindingen die niet door de vertraging worden beïnvloed, gedeactiveerd worden. Zie Problemen oplossen bij het koppelen van IMA-links voor meer informatie over probleemoplossing bij differentiële vertraging op IMA-interfaces.

CSCdt64050

NM ATM IMA: vc-per-vp opdracht werkt niet in sommige releases. De configuratiewaarden worden geaccepteerd, maar worden niet doorgegeven aan de SAR (Segmentation and Reassemblation)-processor. Zie Het maximale aantal actieve virtuele circuits op Cisco ATM-routerinterfaces begrijpen voor meer informatie over het begrip van het gebruik van ATM vc-per-vp-opdracht.

CSC du 49075

IMA Physical Status verschijnt, maar is omhoog na het opnieuw laden. In bepaalde gevallen wordt de fysieke status weergegeven in de uitvoer van de opdracht Show ima interface. Deze kwestie is een cosmetisch insect en is opgelost.

Gerelateerde informatie

- Tools en hulpprogramma’s - Cisco-systemen

- Technische ondersteuning-Cisco systemen