목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

설치

CIMC 구성 및 KVM 시작

CMX 이미지 설치

CMX 초기 설정

CMX 노드 설치

소개

이 문서는 Cisco 3375 MSE 어플라이언스에 Cisco CMX 10.5 이미지를 설치하는 과정을 네트워크 관리자에게 안내합니다.이 프로세스에는 설치에 필요한 Cisco CIMC(Integrated Management Controller)를 설정하는 방법에 대한 지침도 포함되어 있습니다.

CMX 10.2, 10.3 또는 10.4에서 10.5로 업그레이드할 수 없습니다. 새로 설치해야 합니다. 직접 업그레이드하려고 하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

"MD5가 일치하지 않습니다. cmx 파일이 손상된 것 같습니다.새로 다운로드하고 다시 시도하십시오."

10.5 버전에서 최신 버전(예: 10.5.0-206에서 10.5.1-26으로)으로 업그레이드할 수 있는 방법은 System(시스템)->Settings(설정)->Upgrade(업그레이드)의 CMX 웹 인터페이스에서 확인하십시오.

이(가) CSCvn64747 10.5.1-26을 설치할 때 먼저 10.5.0을 설치한 다음 10.5.1-26으로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco 3375 MSE 어플라이언스

Cisco CMX 10.5 ISO 파일(https://software.cisco.com에서 다운로드)

사용되는 구성 요소

이 가이드에서 사용되는 구성 요소:

- Cisco 3375(CIMC 버전 4.0(1a) 포함)

- Cisco Connected Mobile Experiences 버전 10.5.1-27

- MacOS Mojave 및 Google Chrome을 웹 브라우저로 실행하는 MacBook

설치

CIMC 구성 및 KVM 시작

1단계 모니터를 VGA 포트에 연결하고 키보드를 어플라이언스 후면의 USB 포트에 연결합니다. 시스템의 전원을 켜십시오.키를 누릅니다. F8 부팅 화면에서 CIMC 컨피그레이션 유틸리티를 입력합니다.

그림 1. 부트 화면

2단계 CIMC 매개변수를 구성하고 F10 변경 사항을 저장하고 45초 동안 기다립니다.키를 누릅니다. F5 를 클릭하여 설정을 새로 고치고 설정이 적용되었는지 확인합니다.클릭 ESC 을 눌러 종료합니다.

그림 2. Cisco IMC Configuration Utility

네트워크에서 CIMC에 액세스하려면 디바이스의 뒷면에 있는 관리 포트를 통해 MSE 3375를 스위치에 연결합니다.

그림 3. 관리 포트

3단계 Chrome 웹 브라우저에서 http://<cimc_ip_address>. 처음 로그인할 때 기본 사용자 이름은 admin입니다.기본 비밀번호는 password입니다. CIMC 버전 4.0(1a)을 실행하는 경우 로그인 화면은 다음과 같습니다.

그림 4. CIMC 로그인 화면

4단계 로그인한 후 오른쪽 상단에서 KVM 콘솔 실행을 누릅니다. CIMC v4는 HTML 및 Java 기반 KVM을 모두 지원합니다.Java 기반 KVM을 실행하려면 Java 버전 1.6.0_14 이상이 필요합니다.이 자습서는 HTML 하나를 사용합니다.

그림 5. KVM 콘솔 시작

브라우저의 팝업이 차단되면 링크를 눌러 전달해야 합니다.

그림 6. 차단 중인 팝업

5단계 KVM이 시작된 후 Virtual Media를 누르고 Activate Virtual Devices(가상 디바이스 활성화)를 누릅니다.가상 디바이스가 활성화되면 드롭다운 메뉴가 확장되고 추가 옵션이 표시됩니다.CMX CD/DVD를 눌러 CMX 10.5 ISO 파일을 매핑합니다.

그림 7. 가상 디바이스 활성화

그림 8. CD/DVD 매핑

6단계 다운로드한 CMX 이미지로 이동하여 선택하고 Map Drive를 누릅니다.Virtual Media 메뉴를 누르면 매핑되는 이미지가 표시됩니다.

그림 9. 드라이브 매핑

그림 10. 매핑된 CMX 이미지

7단계 이미지가 제대로 연결되었는지 확인한 후 Power 탭으로 이동하여 Reset System(따뜻한 부팅)을 선택하여 어플라이언스를 재설정합니다.부팅 프로세스 중에 F7 키를 눌러 매핑된 이미지 설치를 시작합니다.

그림 11. 어플라이언스 다시 시작

그림 12. CIMC 부팅 선택 메뉴

CMX 이미지 설치

1단계 선택 현재 콘솔을 사용하여 CMX 설치 을 눌러 설치를 계속합니다.이 옵션을 선택하면 설치 스크립트 로드가 시작됩니다.

그림 13. 현재 KVM에서 설치를 계속합니다.

그림 14. CentOS 설치 스크립트 추적

2단계 설치 관리자가 를 시작하면 확인을 요청합니다.입력 예 을 누르고 입력을 눌러 설치를 계속합니다."예"가 왼쪽 상단 모서리에 나타날 수 있습니다.

그림 15. 설치를 계속할지 묻는 메시지가 정렬되지 않았을 수 있습니다.

그림 16. Enter 키를 누르면 설치가 시작됩니다.

3단계 CMX 설치 프로세스는 20-30분 정도 소요됩니다.

그림 17. 설치에 20-30분 소요

CMX 초기 설정

1단계 설치가 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.이번에는 부팅 중에 아무 키나 누르지 마십시오.

2단계 맨 위에 표시된 기본 자격 증명(cmxadmin/cisco)을 사용하여 CMX에 로그인합니다.

그림 18. 처음으로 로그인

3단계 루트 및 cmxadmin 사용자의 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.암호 사양이 충족되어야 합니다.

그림 19. 루트 및 cmxadmin 비밀번호 변경

4단계 네트워크 매개변수를 구성합니다.네트워크 설정을 적용하려면 게이트웨이 및 DNS에 연결할 수 있어야 합니다.그렇지 않은 경우 네트워크 매개 변수를 다시 구성하라는 메시지가 표시됩니다. 연결 가능한 경우 keepalive 서비스가 다시 시작됩니다.이 과정 중에 Enter를 누르지 마십시오!

그림 20. 네트워크 매개변수 설정

그림 21. 게이트웨이에 연결할 수 없는 경우 네트워크 구성 프롬프트가 나타납니다.

5단계 keepalive 서비스를 다시 시작하면 설치 시 NTP 서버 IP 주소, 지역 및 국가를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.NTP를 사용하지 않을 경우 프롬프트는 표준 시간대 및 시간/날짜 구성으로 건너뜁니다.

그림 22. NTP 컨피그레이션

그림 23. 시간대 및 날짜 구성

6단계 입력한 정보를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.No(아니요)를 선택하면 NTP 컨피그레이션 프롬프트로 돌아갑니다.

그림 24. NTP 컨피그레이션

6단계 다음 프롬프트는 디스크 암호화를 원하는지 선택하라는 메시지를 표시합니다.KVM 설정은 여기서 끝납니다. 나머지 컨피그레이션은 CMX 웹 인터페이스(GUI)를 통해 수행됩니다.

디스크 암호화는 GDPR 규정 준수 요건 중 하나입니다.CMX GDPR 규정 준수에 대한 자세한 내용은 이 링크에서 확인할 수 있습니다.

그림 25. 디스크 암호화 프롬프트

암호화된 후에는 드라이브가 암호화되지 않습니다.

CMX 노드 설치

1단계 https://를 통해 CMX GUI에 <cmx_ip_address>:1984를 액세스합니다.포트 1984는 초기 설정 또는 업그레이드 중에만 사용됩니다.cmxadminuser 및 이전에 구성한 비밀번호를 사용하여 로그인합니다.

그림 26. CMX GUI 노드 설치 로그인

2단계 CMX 노드 유형(위치 또는 상태)을 선택합니다. 나중에 변경할 수 없습니다.선택한 후 컨피그레이션 및 시작이 완료될 때까지 기다립니다.

그림 27. CMX 노드 유형 선택

그림 28. 시작 프로세스

3단계 다음을 누릅니다. 설치를 계속하려면 클릭하십시오.

그림 29. 설치를 계속하려면 클릭하십시오.

4단계 이제 설치 프로세스가 완료되었습니다.노드의 특정 컨피그레이션(맵 가져오기, 무선 컨트롤러와 페어링 및 메일 서버 설정)을 마치기 위해 설정 도우미로 리디렉션됩니다.

설치가 완료되면 브라우저 쿠키와 캐시를 지워야 합니다.이렇게 하지 않으면 일부 CMX 웹 페이지가 비어 있을 수 있습니다.

그림 29.CMX 설정 도우미