목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성(Prime Infrastructure 2.2 이하)

스위치의 SNMP v2 구성

GUI

CLI

스위치의 SNMP v3 구성

CLI

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

구성(Prime Infrastructure 3.x 이상)

스위치의 SNMP 구성(Denali 16.x)

GUI

스위치의 GUI SNMP v2 구성(Denali 16.x)

스위치의 CLI SNMP v2 컨피그레이션(Denali 16.x)

스위치의 GUI SNMP v3 구성(Denali 16.x)

스위치의 CLI SNMP v3 컨피그레이션(Denali 16.x)

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

다음을 확인합니다.

스위치의 SNMP v2 컨피그레이션(Cisco IOS-XE)

스위치의 SNMP v3 컨피그레이션(Cisco IOS-XE)

Prime Infrastructure(2.2 이하)

스위치의 SNMP v2 구성(Denali 16.x)

스위치의 SNMP v3 구성(Denali 16.x)

Prime Infrastructure

문제 해결

통합된 액세스에서

Prime Infrastructure에서

소개

이 문서에서는 SNMP(Simple Network Management Protocol) v2 및 v3을 사용하여 Prime Infrastructure에 통합 액세스(5760/3850/3650)을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Converged Access (5760/3850/3650) Cisco IOS® 버전 3.3.x 이상 또는 Denali 16.x

- Prime Infrastructure 버전 2.0 이상

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성(Prime Infrastructure 2.2 이하)

스위치의 SNMP v2 구성

GUI

Configuration > Controller > Management > SNMP > Communities > New를 선택합니다.

CLI

다음 명령을 입력합니다.

conf t

snmp-server community V2Community RW

스위치의 SNMP v3 구성

CLI

다음 명령을 입력합니다.

conf t

snmp-server group V3Group v3 auth read V3Read write V3Write

snmp-server user V3User V3Group v3 auth sha Password1 priv aes 128 Password1

snmp-server view V3Read iso included

snmp-server view V3Write iso included

snmp-server host 10.201.234.170 version 3 auth V3User

snmp-server enable traps

Prime Infrastructure

참고:주기 보기를 사용합니다.

Operate > Device Work Center > Add Device를 선택합니다.

SNMP v2

SNMP v3

참고:텔넷/보안 셸 매개변수를 입력하지 않으면 Prime Infrastructure는 스위치에서 인벤토리를 수집하지 않습니다.

구성(Prime Infrastructure 3.x 이상)

스위치의 SNMP 구성(Denali 16.x)

GUI

General Settings > Management > SNMP를 선택합니다.

SNMP를 활성화합니다.

스위치의 GUI SNMP v2 구성(Denali 16.x)

스위치의 CLI SNMP v2 컨피그레이션(Denali 16.x)

다음 명령을 입력합니다.

conf t

snmp-server community V2Community RW

스위치의 GUI SNMP v3 구성(Denali 16.x)

스위치의 CLI SNMP v3 컨피그레이션(Denali 16.x)

다음 명령을 입력합니다.

conf t

snmp-server user V3user V3Group v3 auth sha Password1 priv aes 128 Password1

snmp-server view V3Read iso included

snmp-server view V3Write iso included

snmp-server host 10.201.236.107 version 3 auth V3user

snmp-server enable traps

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Cisco CLI Analyzer(등록된 고객만 해당)는 특정 show 명령을 지원합니다.show 명령 출력의 분석을 보려면 Cisco CLI Analyzer를 사용합니다.

스위치의 SNMP v2 컨피그레이션(Cisco IOS-XE)

다음 명령을 입력합니다.

5760-79b#show snmp community

Community name: V2Community

Community Index: V2Community

Community SecurityName: V2Community

storage-type: nonvolatile        active

스위치의 SNMP v3 컨피그레이션(Cisco IOS-XE)

다음 명령을 입력합니다.

5760-79b#show snmp user

User name: V3User

Engine ID: 80000009030068BC0C5A8F80

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: V3Group

5760-79b#show snmp group

groupname: V3Group                          security model:v3 auth

contextname: <no context specified>         storage-type: nonvolatile

readview : V3Read                           writeview: V3Write

notifyview: <no notifyview specified>

row status: active

참고:Cisco 버그 ID CSCuo52406에서 해결된 몇 가지 알려진 문제에 대해 컨버지드 액세스의 SNMP v3 컨피그레이션에 대해 GUI보다 CLI가 우선합니다.

Prime Infrastructure(2.2 이하)

스위치의 SNMP v2 구성(Denali 16.x)

다음 명령을 입력합니다.

polaris-3850#show snmp community

Community name: v2community

Community Index: v2community

Community SecurityName: v2community

storage-type: nonvolatile     active

스위치의 SNMP v3 구성(Denali 16.x)

다음 명령을 입력합니다.

polaris-3850#show snmp user

User name: v3user

Engine ID: 80000009030068BC0C5A8F80

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: V3Group

polaris-3850#show snmp group

groupname: V3Group                          security model:v3 auth

contextname: <no context specified>         storage-type: nonvolatile

readview : V3Read                           writeview: V3Write

notifyview: <no notifyview specified>

row status: active

Prime Infrastructure

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

통합된 액세스에서

show logging 명령은 WLC에서 Prime Infrastructure IP 주소로 전송된 활성 패킷을 표시합니다.

다음 명령을 입력합니다.

polaris-3850#debug snmp packets

Polaris-3850#show logging

entPhysicalEntry.7.2042 = Gi2/0/1

*Jun 10 15:58:51.817: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.819: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.825: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449769, nonrptr 0, maxreps 10

Jun 10 15:58:51.904: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.927: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.928: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449775, nonrptr 0, maxreps 10

entPhysicalEntry.7.2062 = NULL TYPE/VALUE

*Jun 10 15:58:51.931: SNMP: Response, reqid 945449775, errstat 0, erridx 0

entPhysicalEntry.7.2063 = Gi2/0/22

entPhysicalEntry.7.2064 = Gi2/0/23

entPhysicalEntry.7.2065 = Gi2/0/24

entPhysicalEntry.7.2066 = Switch 2 FRU Uplink Module 1

--More--          entPhysicalEntry.7.2067 = Gi2/1/1 Container

entPhysicalEntry.7.2068 = Gi2/1/2 Container

entPhysicalEntry.7.2069 = Te2/1/3 Container

entPhysicalEntry.7.2070 = Te2/1/4 Container

entPhysicalEntry.8.1 = V01

*Jun 10 15:58:51.951: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.974: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.975: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449777, nonrptr 0, maxreps 10

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3 = NULL TYPE/VALUE

*Jun 10 15:58:51.978: SNMP: Response, reqid 945449777, errstat 0, erridx 0

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2008 = 28

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2009 = 40

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2010 = 44

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.6.2008 = 1

--More--         *Jun 10 15:58:52.001: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

Prime Infrastructure에서

디바이스 간 SNMPWALK.

다음 명령을 입력합니다.

PrimeInfrastructurejoker/admin# shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade # snmpwalk -v2c -c v2community 10.201.234.36 sysUpTime

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (238833753) 27 days, 15:25:37.53

v2community = snmp 커뮤니티

10.201.234.36 = WLC IP

이는 연결이 있는 경우 발생하는 결과입니다.

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = 시간 눈금:xx.xxx