목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

보조 경보

주요 경보

LED 끄기

관련 정보

소개

이 문서에서는 P2P(point-to-point) 무선 카드에 경보와 주요 경보가 표시되는지, 링크가 다운되었는지, 링크가 작동되었지만 여전히 경보가 표시되는지 여부를 조사하는 데 필요한 단계를 다룹니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 명령줄 사용

이 문서에서 작업을 수행하려면 검사할 라우터에 대해 특별 권한 EXEC("활성화") 액세스 권한이 있어야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- uBR7200

- Cisco IOS® Software 릴리스 12.1(5)XM4(또는 Point-to-Point Fixed Wireless를 지원하는 모든 Cisco IOS Software 릴리스)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

보조 경보

구성된 메트릭 임계값이 초과되면(예: 코드 단어 오류) 사소한 경보가 발생합니다. 이 섹션의 명령에서 출력한 내용을 검토하여 링크에 코드 단어 오류가 발생하는지 확인할 수 있습니다.

시스템 전원을 켰을 때 링크가 어떻게 수행되었는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

show interface radio slot/port link-metrics

이러한 메트릭은 링크의 두 끝이 동기화되는 동안 링크가 수행된 방법을 수치화합니다.

show interface radio slot/port 24hour-metrics

!--- This command provides details for the last 32 days.

show interface radio slot/port radio 1hour-metrics 1Hr_options

!--- This command provides details for the last 24 hours.

show interface radio slot/port radio 1minute-metrics 1min_options

!--- This command provides details for the last 60 minutes.

show interface radio slot/port radio 1second-metrics 1sec_options

!--- This command provides details for the last 60 seconds.

show interface radio slot/port radio 1tick-metrics 1tick_options

!--- This command provides details for the last n hardware ticks.

이러한 명령의 출력에서는 RF(Radio Frequency) 링크에 문제가 발생하는지 여부를 확인합니다.

링크 메트릭을 지우고 카운터가 자주 증가하는지 확인하려면 이 명령을 실행합니다.

clear radio interface radio link-metrics

카드에 사소한 경보가 발생하여 많은 오류가 발생하는 경우 RF 링크를 더 조사해야 합니다.도움이 필요하면 무선 지점 간 문제 해결 가이드를 참조하십시오.이 문제는 신호 저하를 일으키는 간섭 또는 RF 관련 문제일 수 있습니다.

일반 경보가 표시되지만 링크가 아직 작동 중인 경우 메트릭 임계값이 너무 많이 설정될 수 있습니다.현재 구성된 설정을 보려면 uBR에서 다음 명령을 실행합니다.

show interface rX/0 metrics-threshold

이 출력은 임계값이 설정된 정확한 위치를 나타내며 임계값이 초과되면 경보를 생성합니다.필요한 경우 이러한 임계값을 다시 구성할 수 있습니다.

경보는 추가 조사가 필요한 RF 문제를 나타낼 수 있습니다.그러나 물리적 환경 제한 사항에 따라 링크가 알람을 허용할 만큼 경보는 사소한 것일 수 있습니다.

주요 경보

일반적으로 ODU(실외용 장치)가 DC 전원을 받지 못하거나 IDU(실내 장치)와 ODU 간의 케이블 연결에 문제가 있을 때 큰 경보가 발생합니다.ODU의 센서 중 하나가 허용치(과열, 과전력 등)에서 벗어날 때도 주요 경보가 발생합니다. 주요 경보는 일반적으로 하드웨어 장애를 나타냅니다.두 시나리오 모두에서 라디오 루프백 테스트를 실행하여 하드웨어를 범인으로 제거합니다.다음은 라디오 인터페이스에서 컨피그레이션 명령입니다.

radio loopback local if

radio loopback local rf

RF 및 IF 루프백 테스트를 모두 수행합니다.이러한 루프백은 로컬 사이트를 실행하는 경우에만 테스트합니다.이러한 테스트는 공중에서 테스트되지 않습니다.IF 루프백이 실패하면 P2P 라인 카드에 결함이 있을 수 있습니다.RF 루프백이 실패하면 라인 카드와 ODU 사이에 물리적 문제가 있는지 확인합니다.

LED 끄기

알람 지속 시간 동안 두 개의 알람 LED가 켜집니다.라디오 led 래치 끄기 명령의 래치 형식을 사용하여 LED를 계속 켜도록 할 수 있습니다.명령을 두 번 사용하여 LED를 지웁니다.

LED의 설정을 기본값으로 재설정하려면 no radio led latch 명령을 실행합니다.

알람이 지워져야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems