목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

구성 요약

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 PPP 백 투 백 연결에 대한 샘플 컨피그레이션을 제공합니다. 이러한 컨피그레이션을 사용하면 연결 및 하드웨어가 제대로 작동하는지 확인하고 일부 테스트에 IP 라우팅을 사용할 수도 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 이 컨피그레이션은 모든 Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스에 적용됩니다.

- DCE 측면은 WAN DCE 케이블로 연결됩니다.

- DTE 면은 WAN DTE 케이블로 연결됩니다.

WAN DCE 또는 DTE 케이블에 대한 자세한 내용은 직렬 케이블 문서를 참조하십시오.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

구성 요약

이 컨피그레이션에서 Router1은 V35-MT 케이블을 사용하며(Cisco 참조는 CAB-V35MT임), Router2는 V35-FC 케이블을 사용합니다(Cisco 참조는 CAB-V35FC임). 즉, 시계가 Router2에서 제공됨을 의미합니다. 64000bps의 클럭 속도는 직렬 0 인터페이스에서 클럭 속도 64000 명령을 실행하는 데 사용됩니다.

참고: 이 명령이 구성되면 컨피그레이션에 클럭 속도 64000으로 나타납니다. 두 케이블은 이제 서로 연결됩니다.

이더넷 인터페이스는 no keepalive 명령을 실행하여 구성됩니다. 이렇게 하면 LAN 네트워크에 연결할 필요 없이 LAN 네트워크를 가동할 수 있습니다. 각 라우터에서 고정 경로를 사용하면 Router1의 이더넷 인터페이스의 IP 주소(또는 다른 방식으로 라운드)를 사용하여 Router2의 이더넷 인터페이스의 IP 주소를 ping할 수 있습니다. 물론 이는 테스트 환경에서 유용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서는 다음 구성을 기반으로 합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 라우터 1

- 라우터 2

라우터 1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

!

ip classless

ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

라우터 2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router2

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

no fair-queue

clock rate 64000

!

ip classless

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- 케이블 및 클럭 속도를 확인하려면 show controllers 명령을 실행합니다.

다음은 show controllers 명령의 출력입니다.

Router1#show controllers serial 0 | i V.35

buffer size 1524  HD unit 0, V.35 DTE cable

Router1#

- show interfaces serial 0 명령을 실행하여 패킷이 전송 및 수신되는지 확인합니다(패킷 입력, 패킷 출력, 5분 입력 속도 및 5분 출력 속도 참조). 사용된 캡슐화에 대한 자세한 내용은 PPP 캡슐화를 참조하십시오.

다음은 show interfaces serial 0 명령의 출력입니다.

Router1#show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.0.0.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:07:53

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/5/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

155 packets input, 55066 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

168 packets output, 60037 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

Router1#

- IP 주소 10.2.0.1을 사용하여 10.2.0.2에 대한 ping을 생성하려면 ping 명령을 실행할 수 있습니다.

다음은 ping 명령의 출력입니다.

Router1#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.2.0.1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 10.1.0.1

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.0.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.1.0.1 !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms Router1#

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show controllers - 케이블과 클럭 속도를 표시합니다.

- show interfaces serial 0 - 패킷이 전송 및 수신되는지 확인합니다.

- ping - 디바이스의 연결을 테스트하는 데 사용됩니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- 추가 WAN 기술 팁

- Technical Support - Cisco Systems