목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

메서드

샘플 IE 분석

ANSI-617d(ANSI 또는 Annex D) LMI 유형, DLCI 0

Q933a(CCITT 또는 부록 A) LMI 유형, DLCI 0

Cisco LMI 유형, DLCI 1023

분석

기타 제한 사항

관련 정보

소개

이 문서에서는 LMI(Local Management Interface) 유형에 따라 인터페이스를 통해 광고할 수 있는 이론상 최대 DLCI(Data-Link Connection Identifiers) 수를 계산하는 공식을 제공합니다.수식이 파생된 메서드와 디버그 예가 나열됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서의 독자는 다음 주제에 대해 알고 있어야 합니다.

- 프레임 릴레이.

- LMI의 유형이 다릅니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

메서드

다음은 표준 LMI 패킷 분류입니다.

DLCI의 길이는 2바이트이며 전체 패킷의 길이는 10바이트에 IE(정보 요소)의 가변 데이터 양입니다. debug frame-relay lmi 명령을 사용하여 PVC(Permanent Virtual Circuit) 전체 상태 패킷의 IE 부분을 볼 수 있습니다.(프레임 스위치의 전체 상태 메시지만 해당됩니다.이 debug 명령을 사용하여 일반 상태 메시지를 볼 수도 있습니다.)

샘플 IE 분석

ANSI-617d(ANSI 또는 Annex D) LMI 유형, DLCI 0

: Serial1(in): Status, myseq 3

: RT IE 1, length 1, type 0

: KA IE 3, length 2, yourseq 4 , myseq 3

: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 100, status 0x0

: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 200, status 0x0

Q933a(CCITT 또는 부록 A) LMI 유형, DLCI 0

: Serial1(in): Status, myseq 1

: RT IE 51, length 1, type 0

: KA IE 53, length 2, yourseq 2 , myseq 1

: PVC IE 0x57, length 0x3 , dlci 100, status 0x0

: PVC IE 0x57, length 0x3 , dlci 200, status 0x0

Cisco LMI 유형, DLCI 1023

: Serial1(in): Status, myseq 68

: RT IE 1, length 1, type 0

: KA IE 3, length 2, yourseq 68, myseq 68

: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 100, status 0x2 , bw 0

: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 200, status 0x2 , bw 0

분석

세 가지 경우 모두 RT(Report Type) IE가 1바이트 길이고 KeepAlive(KA) IE가 2바이트입니다.ANSI 및 Q933a LMI의 경우 PVC 정보 IE는 3바이트이며 Cisco LMI의 경우 추가 "bw"(BandWidth) 값으로 인해 6바이트입니다."bw" 값은 CIR(Committed Information Rate)을 나타냅니다.실제 bw 값은 프레임 릴레이 스위치가 이 정보를 전달하도록 구성된 경우에만 표시됩니다.표시된 값에 대한 자세한 내용은 명령 참조 for debug frame-relay lmi를 참조하십시오.

Cisco 디바이스에서 show frame-relay lmi 명령의 출력이 있는 경우 잠재적인 문제 및 수정 사항을 표시합니다.사용 등록된 고객이고 로그인되어 있으며 JavaScript를 활성화해야 합니다.

Output Interpreter를 사용하여 잠재적인 문제 및 수정 사항을 표시할 수 있습니다.Output Interpreter를 사용하려면 등록된 고객이고 로그인되어 있고 JavaScript가 활성화되어 있어야 합니다.

세 가지 경우 모두 고정 오버헤드는 13바이트[전체 LMI 패킷에서 IE(10바이트) + RT(1바이트) + KA(2바이트)입니다.]MTU(Maximum Transmission Unit)에서 이 숫자를 빼서 DLCI 정보에 사용할 수 있는 총 바이트를 얻을 수 있습니다.그런 다음 PVC IE의 길이(ANSI와 Q933a의 경우 5바이트, Cisco의 경우 8바이트)로 그 수를 나누어 인터페이스에 대한 이론상 최대 DLCI의 수를 가져옵니다.

ANSI 또는 Q933a의 경우 공식은 다음과 같습니다.(MTU - 13) / 5= 최대 DLCI

Cisco의 경우 수식은 (MTU - 13) / 8= 최대 DLCI입니다.

참고: 프레임 간에 플래그를 공유할 수 있으므로 고정 오버헤드가 12바이트로 줄어듭니다.

기타 제한 사항

- 각 하위 인터페이스는 하나의 IDB(Interface Descriptor Block)를 사용합니다. Cisco IOS 소프트웨어 릴리스와 관련하여 라우터 플랫폼에 대해 지원되는 IDB 제한을 확인하려면 show idb 명령을 사용합니다.IDB 및 각 플랫폼의 제한에 대한 자세한 내용은 Cisco IOS 소프트웨어 플랫폼의 최대 인터페이스 수 및 하위 인터페이스 수를 참조하십시오.IDB 제한.

- 함께 추가된 모든 PVC의 CIR은 인터페이스의 클럭 속도(액세스 속도)를 초과할 수 없습니다.

- RIP(Routing Information Protocol) 또는 IGRP(Interior Gateway Routing Protocol) 경로 업데이트는 구성에 따라 인터페이스에 상당한 오버헤드를 추가할 수 있습니다.

관련 정보

- 프레임 릴레이 LMI 프레임 형식

- 프레임 릴레이 기술 지원

- 프레임 릴레이 구성 및 문제 해결

- 프레임 릴레이 기술 개요

- Technical Support - Cisco Systems