목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

명령 요약

show 명령

샘플 출력

문제 해결

문제 해결 명령

샘플 출력

관련 정보

소개

이 문서에서는 LMI(Local Management Interface)를 활성화한 FR(Frame Relay) 캡슐화를 사용하여 Cisco 라우터에 대한 컨피그레이션 정보를 제공합니다. 라우터는 DCE(Data Communication Equipment) 및 DTE(Data Terminal Equipment) 직렬 케이블을 사용하여 연결됩니다. 라우터 중 하나는 두 번째 라우터에서 보낸 LMI 상태 엔크에 응답하기 위해 하이브리드 FR 스위치로 작동하도록 구성됩니다. DCE 케이블에 연결된 라우터는 클럭킹을 제공해야 합니다.

이 구성에서 Router1은 64kbps(클럭 속도 64000)로 시계를 제공합니다. Back-to-back 설정은 테스트 환경에서 유용합니다. 이러한 컨피그레이션은 LMI 디버그 메시지를 확인해야 합니다.

FR 캡슐화를 사용하여 라우터를 백투백으로 구성하는 데 사용되는 가장 일반적인 방법에 대한 자세한 내용은 Back-to-Back Frame Relay를 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 프레임 릴레이 기술 및 구성에 대한 기본적인 이해가 유용할 것입니다. 기본 프레임 릴레이 구성 참조

사용되는 구성 요소

이 구성을 구현하려면 다음 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소가 필요합니다.

- FR 캡슐화를 지원하는 Cisco IOS® Software 릴리스 10.0 이상

- FR 캡슐화를 지원하는 인터페이스가 있는 라우터.

이 구성은 아래의 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 사용하여 개발 및 테스트되었습니다.

- Cisco IOS Software 릴리스 12.2(10b).

- Cisco 2500 Series 라우터

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

라우터 1

frame-relay switching

!--- Allows this router to function !--- as a Frame Relay switch.

!

interface Serial0

ip address 172.16.120.105 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.120 101 broadcast

!--- The data-link connection identifiers(DLCIs) !--- configured in the map statements must match.

clock rate 64000

frame-relay intf-type dce

!--- This command specifies the !--- interface to handle LMI like a !--- Frame Relay DCE device.

라우터 2

Router 2

!

Interface Serial0

ip address 172.16.120.120 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.105 101 broadcast

!--- The DLCIs configured in the map !--- statements must match.

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

명령 요약

라우터1은 하이브리드 프레임 릴레이 스위치로 작동하고 라우터 2에서 보낸 LMI 조회에 응답하도록 구성됩니다. 전역 명령 프레임 릴레이 스위칭은 라우터1에서 영구 가상 회로(PVC) 스위칭을 활성화합니다. interface 명령 frame-relay intf-type dce를 사용하면 라우터1이 라우터에 연결된 스위치로서 작동할 수 있습니다. no keepalive 명령이 두 라우터에 추가되지 않았습니다. Router2에는 특별한 컨피그레이션이 필요하지 않습니다.

라우터를 하이브리드 DTE/DCE FR 스위치로 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 하이브리드 프레임 릴레이 스위칭의 컨피그레이션 예를 참조하십시오.

- frame-relay switching(프레임 릴레이 스위칭) - FR DCE 디바이스 또는 네트워크 간 인터페이스에서 PVC 스위칭을 활성화합니다.

- frame-relay intf-type dce - FR 스위치 유형을 구성합니다. 라우터 또는 액세스 서버는 라우터에 연결된 스위치로 작동합니다.

show 명령

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show frame-relay pvc - FR 인터페이스의 PVC에 대한 정보 및 통계를 표시합니다.

- show frame-relay lmi - LMI에 대한 통계를 표시합니다.

샘플 출력

Router1에 사용되는 show frame-relay pvc 명령은 PVC의 상태를 제공하고 맵 문이 올바르게 구성되었는지 확인합니다. Router1은 FR 스위치(Frame Relay DCE device)의 역할을 합니다.

Cisco 디바이스에서 show frame-relay pvc 명령의 출력이 있는 경우 잠재적인 문제 및 수정 사항을 표시합니다. 사용 등록된 고객이고 로그인되어 있으며 JavaScript를 활성화해야 합니다.

Output Interpreter를 사용하여 잠재적인 문제 및 수정 사항을 표시할 수 있습니다. Output Interpreter를 사용하려면 등록된 고객이고 로그인되어 있고 JavaScript가 활성화되어 있어야 합니다.

Router1#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 207           output pkts 239          in bytes 15223

out bytes 14062          dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 17        out bcast bytes 3264

PVC create time 00:11:32, last time PVC status changed 00:11:32

Router1#

show frame-relay lmi 명령의 출력은 Router1의 역할을 FR DCE 디바이스(FR 스위치)로 확인합니다. 출력은 Router1이 Router2에서 상태 조회를 수신하고 Router1이 라우터 2로 상태 메시지를 반환하는 것을 보여줍니다.

Cisco 디바이스에서 show frame-relay lmi 명령의 출력이 있는 경우 잠재적인 문제 및 수정 사항을 표시합니다. 사용 등록된 고객이고 로그인되어 있으며 JavaScript를 활성화해야 합니다.

Output Interpreter를 사용하여 잠재적인 문제 및 수정 사항을 표시할 수 있습니다. Output Interpreter를 사용하려면 등록된 고객이고 로그인되어 있고 JavaScript가 활성화되어 있어야 합니다.

Router1#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 72               Num Status msgs Sent 71

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

Router1#

Router2의 show frame-relay pvc 명령의 출력은 프레임 릴레이 DTE 디바이스로서의 기능을 확인하고 활성 PVC를 표시합니다.

Router2#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 275           output pkts 239          in bytes 15760

out bytes 16794          dropped pkts 2           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 28        out bcast bytes 2294

PVC create time 00:14:36, last time PVC status changed 00:14:00

Router2#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial1 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0   Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0  Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0  Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0  Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0  Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 38   Num Status msgs Rcvd 39

Num Update Status Rcvd 0  Num Status Timeouts 0

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제 해결 명령

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

참고: debug 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- debug frame-relay lmi - 라우터 간에 교환된 LMI 패킷에 대한 정보를 표시합니다.

샘플 출력

debug frame-relay lmi 명령을 사용하여 FR 상태 조회 및 응답을 볼 수 있습니다.

Router1#debug frame-relay lmi

*Mar  5 20:36:45.863: Serial0(in): StEnq, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.863: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:45.867: KA IE 3, length 2, yourseq 20, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.867: Serial0(out): Status, myseq 19, yourseen 20, DCE up

*Mar  5 20:36:50.647: Serial1(in): StEnq, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.651: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:50.651: KA IE 3, length 2, yourseq 124, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.655: Serial1(out): Status, myseq 124, yourseen 124, DCE up

Router2에서 debug frame-relay lmi 명령의 출력은 부분 LMI 상태 보고서를 10초마다 수신하고 있음을 보여줍니다. Router1은 60초마다 전체 LMI 상태 보고서를 Router2에 전송합니다. debug frame-relay lmi 명령은 라우터와 FR 서비스 공급자 간에 교환되는 LMI 패킷에 대한 정보를 표시합니다.

*Mar  1 00:08:12.607: Serial0(out): StEnq, myseq 25, yourseen 23, DTE up

*Mar  1 00:08:12.607: datagramstart = 0x400053C, datagramsize = 13

*Mar  1 00:08:12.611: FR encap = 0xFCF10309

*Mar  1 00:08:12.611: 00 75 01 01 00 03 02 19 17

*Mar  1 00:08:12.615:*Mar  1 00:08:12.683: Serial0(in): Status, myseq 25

*Mar  1 00:08:12.687: RT IE 1, length 1, type 0

*Mar  1 00:08:12.687: KA IE 3, length 2, yourseq 24, myseq 25

!--- A listing of configured DLCIs and their status is provided with every full LMI status update.

*Mar  1 00:08:12.691: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 101, status 0x2 , bw 0

관련 정보

- 프레임 릴레이 컨피그레이션 가이드

- 프레임 릴레이 기술 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems