목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

show 명령

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서는 FR(Frame Relay) 캡슐화를 사용하여 두 개의 Cisco 라우터를 백투백으로 설정하기 위한 샘플 컨피그레이션입니다. 라우터는 DCE(Data Communications Equipment) 및 DTE(Data Terminal Equipment) 직렬 케이블을 사용하여 연결됩니다. 백 투 백 설정은 테스트 환경에서 유용합니다. 이 문서에서는 백투백 설정을 구성하는 가장 간단하고 선호하는 방법에 대해 설명합니다.

FR 스위치 또는 DCE 디바이스는 FR 라우터 간에 LMI(Local Management Interface) 상태 메시지를 제공하는 데 사용됩니다. 백투백 시나리오에는 스위치가 없으므로 두 라우터에서 LMI 처리가 비활성화됩니다.

또한 한 라우터에서 다른 라우터에 대한 LMI 상태 업데이트를 제공하는 백 투 백 설정을 구성할 수 있습니다. 그러나 이러한 컨피그레이션은 LMI 디버깅 메시지를 백투백 설정에서 체크 인해야 합니다. 이 경우 LMI 프로세싱은 비활성화되지 않으며 LMI 상태 엔q에 응답하여 하이브리드 FR 스위치로 작동합니다. 이 구성에 대한 자세한 내용은 "백 투 백 프레임 릴레이 하이브리드 스위칭"을 참조하십시오.

샘플 컨피그레이션에서는 DCE 케이블에 연결된 라우터가 clocking을 제공해야 합니다. Router1은 64kbps(클럭 속도 64000)로 시계를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 컨피그레이션을 구현하려면 다음 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소가 필요합니다.

- FR 캡슐화를 지원하는 Cisco IOS® Software 릴리스 11.2 이상

- FR 캡슐화를 지원하는 인터페이스가 있는 라우터 2개

참고: 이 문서의 정보는 격리된 랩 환경에서 가져온 것입니다. 명령을 사용하기 전에 네트워크에서 명령이 미칠 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

이 구성은 아래의 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 사용하여 개발 및 테스트되었습니다.

- Cisco IOS Software 릴리스 12.1(2).

- Cisco 1604 라우터

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 아래 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 아래 표시된 구성을 사용합니다.

라우터 1

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-

relay

no keepalive

!--- This command disables LMI processing.

clock rate 64000

!

interface Serial0.1

point-to-point

!--- A point-to-point subinterface has been created.

ip address 172.16.120.105

255.255.255.0

frame-relay

interface-dlci 101

!--- DLCI 101 has been assigned to this interface

!

라우터 2

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-

relay

no keepalive

!--- This command disables LMI processing.

!

interface Serial0.1

point-to-point

!--- A point-to-point subinterface has been created.

ip address 172.16.120.120

255.255.255.0

frame-relay

interface-dlci 101

!--- DLCI 101 has been assigned to this interface

!

다음을 확인합니다.

위의 컨피그레이션에서는 no keepalive 명령이 실행된 경우 두 라우터에서 LMI 처리를 비활성화합니다. LMI 메시지는 교환되지 않으므로 DTE 케이블 측 또는 DTR(Data Terminal Ready)에서 클럭킹이 손실되지 않은 경우 인터페이스가 작동/작동 상태로 유지되고 DCE 케이블 측에서 RTS(Request To Send)가 손실됩니다. point-to-point 하위 인터페이스가 구성되었으므로 FR 맵 문이 필요하지 않습니다. frame-relay interface-dlci 명령으로 지정된 DLCI(data-link 컬렉션 식별자)가 일치해야 합니다.

DLCI가 하위 인터페이스에 할당되면 하위 인터페이스에 대한 프레임 맵이 생성됩니다.

- no keepalive - FR 캡슐화를 사용하여 직렬 회선의 LMI 메커니즘을 비활성화합니다.

- frame-relay interface-dlci - 지정된 FR 하위 인터페이스에 DLCI를 할당합니다.

포인트-투-포인트 하위 인터페이스를 원하지 않는 경우 기본 인터페이스에서 FR 맵 문을 구성할 수 있습니다. FR 맵 문이 올바르고 일치하는 DLCI를 구성한 경우 연결이 유지됩니다.

show 명령

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

특정 show 명령은 show 명령 출력의 분석을 볼 수 있는 출력 인터프리터 도구에서 지원됩니다.

- show frame-relay map - 맵 항목과 연결에 대한 정보를 표시합니다.

- show frame-relay pvc - FR 인터페이스의 PVC(Permanent Virtual Circuit)에 대한 통계를 표시합니다.

FR 맵 문이 올바르게 구성된 경우 show frame-relay map 명령의 출력은 Router1에서 얻은 아래 출력과 유사해야 합니다.

Router1#show frame map

Serial0.1 (up): point-to-point dlci, dlci

101(0x65,0x1850), broadcast

Router1#

LMI 처리가 비활성화되었으므로 라우터가 LMI 상태 메시지에서 PVC의 상태를 확인할 수 없습니다. PVC는 정적으로 정의할 수만 있습니다.

Router1#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay

DTE)

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = STATIC,

INTERFACE = Serial0.1

input pkts 98            output pkts 52

in bytes 25879

out bytes 12160          dropped pkts 0

in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 37         out bcast bytes 10600

PVC create time 00:57:07, last time PVC status

changed 00:46:13

Cisco 디바이스에서 show frame-relay map 및 show frame-relay pvc 명령의 출력이 있는 경우 를 사용하여 잠재적인 문제 및 수정 사항을 표시할 수 있습니다. 를 사용하려면 등록된 사용자이고 로그인되어 있고 JavaScript를 활성화해야 합니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- WAN 기술 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems