목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

Catalyst 6000 CLI를 통한 문제 해결

등록 문제 해결

레논에 대한 물리적 레이어 통계 확인

관련 정보

소개

레논 카드(WS-X6608-T1/E1)는 8포트 디지털 게이트웨이 및/또는 DSP(Digital Signal Processor) 팜으로서 SCCP(Skinny Client Control Protocol)를 사용하여 Cisco CallManager 3.0과 상호 작용합니다.

이 문서에서는 debug 및 engineering level 명령에 대한 자세한 개요를 제공합니다. 이 명령은 Lennon 게이트웨이의 문제 해결에 사용할 수 있습니다.이 문서에서는 등록 문제를 해결하는 방법부터 860 프로세서 및 DSP에서 직접 정보를 가져오는 방법에 이르기까지 모든 내용을 다룹니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- WS-X6608-T1/E1 Digital Gateway Card

- Cisco Catalyst 6000 Series 스위치

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

Catalyst 6000 CLI를 통한 문제 해결

먼저 섀시에서 모듈이 인식되고 전원이 켜져 있으며 작동 상태인지 확인해야 합니다.

모듈이 인식되고 show env power 명령으로 전원이 들어오는지 확인합니다.

evoice-cat6k-6a (enable) show env power 7

Module 7:

Slot power Requirement/Usage :

Slot Card Type           PowerRequested PowerAllocated CardStatus

Watts   A @42V Watts   A @42V

---- ------------------- ------- ------ ------- ------ ----------

3    WS-X6608-T1          83.16   1.98   83.16   1.98  ok

카드 유형이 올바르게 표시되면 모듈이 인식됩니다.CardStatus 필드는 다른 반면 카드는 전원이 켜집니다.결국 정상입니다.카드에 deny가 표시되면 시스템에 모듈 전원을 켜기에 충분한 전력이 없습니다.

그런 다음 show version 명령의 도움말을 사용하여 APP 로드 및 DSP 로드 버전을 확인합니다.

dtl7-1-cat6000-a (enable) show version 3

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

3   8    WS-X6608-T1         SAD04380DAW Hw : 1.1

Fw : 5.4(2)

Sw : 6.1(1a)

HP1: D004G300; DSP1: D005B300 (3.3.18)

HP2: D004G300; DSP2: D005B300 (3.3.18)

HP3: D004G300; DSP3: D005B300 (3.3.18)

HP4: D004G300; DSP4: D005B300 (3.3.18)

HP5: C001H300; DSP5: C002F300 (3.1.2)

HP6: C001H300; DSP6: C002F300 (3.1.2)

HP7: M001H300; DSP7: M002F300 (3.1.2)

HP8: M001H300; DSP8: M002F300 (3.1.2)

HP는 Lenon에서 8개의 개별 860 프로세서인 Host Processor를 의미합니다.다음 로드 ID를 앱 로드라고 합니다.DSP 필드는 해당 특정 레논 포트의 8개의 DSP에 로드된 DSP 코드의 버전 번호를 나타냅니다(총 64개의 DSP가 제공됨). DSP가 현재 업데이트 중인 경우 이 필드는 비어 있을 수 있습니다.

또한 App 로드 버전은 포트가 현재 구성된 기능을 알려줍니다.세 가지 유효한 설정은 Digital PRI Gateway, Conference Bridge 또는 MTP(Transcoder/Message Transfer Part)입니다. 로드 파일의 처음 4자는 파일의 종류를 나타냅니다.

- D004 = 디지털 게이트웨이 앱 로드

D005 = 디지털 게이트웨이 DSP 로드

- C001 = 컨퍼런스 브리지 앱 로드

C002 = 컨퍼런스 브리지 DSP 로드

- M001 = 트랜스코더/MTP 앱 로드

M002 = 트랜스코더/MTP DSP 로드

사용자가 DSP 로드 파일 이름을 구성하지 않았습니다.특정 앱 로드 파일에 직접 연결됩니다.여러 앱 로드 파일은 일반적으로 DSP 로드를 덜 변경하므로 동일한 DSP 로드 파일을 가리킵니다.예를 들어 D0040300, D004A300, D004B300 앱 로드 파일은 모두 DSP 로드 파일 D0050300을 사용할 수 있습니다.

그런 다음 모듈에 유효한 IP 컨피그레이션 정보가 있는지, Cisco CallManager에 등록되어 있는지 확인합니다.show port 명령을 사용합니다.

dtl7-1-cat6000-a (enable) show port 3

Port  Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                     connected  17           full 1.544 T1

3/2                     connected  17           full 1.544 T1

3/3                     connected  17           full 1.544 T1

3/4                     connected  17           full 1.544 T1

3/5                     enabled    17           full     - Conf Bridge

3/6                     enabled    17           full     - Conf Bridge

3/7                     enabled    17           full     - MTP

3/8                     enabled    17           full     - MTP

Port     DHCP    MAC-Address       IP-Address      Subnet-Mask

-------- ------- ----------------- --------------- ---------------

3/1     enable  00-01-c9-d8-55-74 10.192.17.98    255.255.255.0

3/2     enable  00-01-c9-d8-55-75 10.192.17.107   255.255.255.0

3/3     enable  00-01-c9-d8-55-76 10.192.17.108   255.255.255.0

3/4     enable  00-01-c9-d8-55-77 10.192.17.109   255.255.255.0

3/5     enable  00-01-c9-d8-55-78 10.192.17.110   255.255.255.0

3/6     enable  00-01-c9-d8-55-79 10.192.17.93    255.255.255.0

3/7     enable  00-01-c9-d8-55-7a 10.192.17.95    255.255.255.0

3/8     enable  00-01-c9-d8-55-7b 10.192.17.96    255.255.255.0

Port     Call-Manager(s)   DHCP-Server     TFTP-Server     Gateway

-------- ----------------- --------------- --------------- ---------------

3/1     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/2     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/3     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/4     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/5     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/6     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/7     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/8     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

(*): Primary

Port     DNS-Server(s)     Domain

-------- ----------------- -------------------------------------------------

3/1     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/2     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/3     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/4     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/5     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/6     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/7     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/8     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

(*): Primary

Port     CallManagerState DSP-Type

-------- ---------------- --------

3/1     registered       C549

3/2     registered       C549

3/3     registered       C549

3/4     registered       C549

3/5     registered       C549

3/6     registered       C549

3/7     registered       C549

3/8     registered       C549

Port  NoiseRegen NonLinearProcessing

----- ---------- -------------------

3/1  enabled    enabled

3/2  enabled    enabled

3/3  enabled    enabled

3/4  enabled    enabled

3/5  disabled   disabled

3/6  disabled   disabled

3/7  disabled   disabled

3/8  disabled   disabled

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

3/1   disabled  1262

3/2   disabled  1263

3/3   disabled  1264

3/4   disabled  1265

3/5   disabled  1266

3/6   disabled  1267

3/7   disabled  1268

3/8   disabled  1269

이 show port 명령 출력에서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버, 도메인 및 TFTP 서버 주소가 올바른지 확인합니다.또한 포트가 올바른 VLAN에 있는지 확인합니다.각 Lennon 포트는 다른 서브넷에 위치할 수 있으며 동일한 모듈의 다른 포트와 독립적으로 작동할 수 있습니다.

카드가 Cisco CallManager에 등록되었는지 확인합니다.카드가 등록되지 않고 Cisco CallManager에서 구성된 경우 이 문서의 등록 문제 해결 섹션을 참조하십시오.

show port 명령을 사용하여 카드에 있는 각 개별 포트의 상태를 확인할 수도 있습니다.상태 필드는 어떤 포트 유형(Gateway/Conf/MTP)에 따라 달라집니다.

Cisco CallManager에 등록되지 않은 포트의 경우 해당 포트에서 구성된 상태에 따라 포트가 활성화됨 또는 비활성화됨 상태입니다.MTP 및 전화회의 브리지 포트도 활성화됨 또는 비활성화되어 표시됩니다.

등록된 디지털 게이트웨이 포트는 D-채널 상태에 따라 연결되었거나 연결되지 않은 것을 표시합니다.D 채널이 Lennon 카드가 아닌 Cisco CallManager에서 종료됩니다.

통화가 시작되면 show port voice active 명령을 사용하여 시스템의 모든 활성 통화에 대한 정보와 개별 통화에 대한 세부 정보를 수집할 수 있습니다.이 유형은 게이트웨이 포트에 대한 통화, 컨퍼런스 포트에 대한 회의 및 트랜스코딩 및 MTP 모두에 대한 트랜스코딩을 표시합니다.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active

Port  Type         Total Conference-ID/ Party-ID IP-Address

Transcoding-ID

----- ------------ ----- -------------- -------- ---------------

3/1  call         2     -              -        10.192.17.115

10.192.17.93

3/6  conferencing 1     1              6        10.192.17.98

7        10.192.17.112

5        10.192.17.114

3/8  transcoding  1     2              9        172.18.112.109

11       10.192.17.113

추가 세부 정보를 얻으려면 단일 포트에 대해 show port voice active 명령을 실행합니다.게이트웨이 통화는 이 출력과 비슷하며 필드는 쉽게 이해할 수 있습니다.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/1

Port  3/1 :

Channel #22:

Remote IP address                       : 10.192.17.115

Remote UDP Port:                          20972

ACOM Level Current                      : 200

Call State     :                          voice

Codec Type     :                          G711 ULAW PCM

Coder Type Rate:                          20

ERL Level      :                          200

Voice Activity Detection                : disabled

Echo Cancellation                       : enabled

Fax Transmit Duration (ms)              : 0

Hi Water Playout Delay                  : 65

Low Water Playout Delay                 : 65

Receive Bytes  :                          0

Receive Delay  :                          65

Receive Packets:                          0

Transmit Bytes :                          7813280

Transmit Packets                        : 48833

Tx Duration (ms)                        : 3597580

Voice Tx Duration (ms)                  : 3597580

회의 포트에 대해 동일한 명령 출력입니다.각 컨퍼런스는 컨퍼런스 참가자와 사용된 코덱과 패킷 크기를 보여줍니다.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/6

Port  3/6 :

Conference ID: 1

Party ID: 6

Remote IP address                     : 10.192.17.98

UDP Port     :                          26522

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

Party ID: 7

Remote IP address                     : 10.192.17.112

UDP Port     :                          17164

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

Party ID: 5

Remote IP address                     : 10.192.17.114

UDP Port     :                          19224

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

트랜스코딩 포트의 출력입니다.여기 코드 변환된 두 개의 코덱이 있습니다.포트가 트랜스코딩 없이 MTP만 수행하는 경우, 코덱은 두 참가자에 대해 동일합니다.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/8

Port  3/8 :

Transcoding ID: 2

Party ID: 9

Remote IP address                     : 172.18.112.109

UDP Port     :                          17690

Codec Type   :                          G7231 HIGH RATE

Packet Size (ms)                      : 30

Party ID: 11

Remote IP address                     : 10.192.17.113

UDP Port     :                          18732

Codec Type   :                          G729 B CS ACELP VAD

Packet Size (ms)                      : 20

Total: 1

등록 문제 해결

가장 일반적인 문제 중 하나는 카드가 작동 및 실행 중이며 DHCP 또는 수동 컨피그레이션을 통해 IP 주소를 받았는지 확인합니다.

show port 명령은 Cisco CallManager IP 주소 정보를 표시합니다.IP 정보 및 TFTP IP 주소가 올바른지 확인합니다..Cisco CallManager의 IP 주소를 제공합니다.레논 포트가 유효한 DHCP 정보를 얻지 못할 경우, tracy 유틸리티를 사용하여 문제의 원인을 확인할 수 있습니다.Catalyst 6000 CLI에서 tracy_start mod port 명령을 실행합니다.

이 예에서 Lennon은 module 3입니다. 포트 3/1의 문제를 해결하기 위해 실행된 명령은 tracy_start 3 1입니다.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng)

|            |

|            |

|||          |||

|||||        |||||

..:|||||||:....:|||||||:..

C i s c o   S  y s t e m s

CAT6K Digital Gateway (Lennon)

APP Version : D004G300, DSP Version : D005B300, Built Sep 13 2000 15:06:02

Device Name : SDA0001C9D85577

02:38:26.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

02:38:58.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

02:39:02.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

이 시간 초과 메시지가 계속 스크롤되는 경우 DHCP 서버에 연결하는 데 문제가 있습니다.먼저 Lennon 포트가 올바른 VLAN에 있는지 확인합니다.이 정보는 show port 명령에 있습니다.DHCP 서버가 레논 포트와 동일한 VLAN에 있지 않은 경우 DHCP 요청을 DHCP 서버로 전달하도록 적절한 IP 헬퍼 주소가 구성되어 있는지 확인합니다.Lennon이 재설정될 때까지 VLAN 번호가 변경된 후 Lennon이 이 INIT 상태로 전환되는 devtest에는 몇 개의 버그가 있습니다.이 상태에서 모든 것이 올바르게 구성된 경우 Lennon을 재설정합니다.860이 재설정될 때마다 트레이시 세션이 손실됩니다.따라서 다음 명령을 실행하여 활성 세션을 닫고 새 세션을 다시 설정해야 합니다.

tracy_close mod port

tracy_start mod port

NMP(Network Management Processor)가 Lennon 포트와 통신할 수 있는지 확인합니다.NMP에서 내부 IP 주소를 ping합니다.IP 주소 형식은 다음과 같습니다.

127.1.module.port

Lennon 포트 5/4:

Console (enable) ping 127.1.5.4

127.1.5.4 is alive

이 모든 것이 체크 아웃되고 DHCPState = INIT 메시지가 계속 표시되면 DHCP 서버가 올바르게 작동하는지 확인합니다.그런 다음 스니퍼 추적을 가져와 요청이 전송되었는지, 서버가 응답하는지 여부를 확인합니다.

DHCP가 올바르게 작동하면 tracy 명령의 출력은 다음을 표시해야 합니다.

00:09:05.620 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = REQUESTING

00:09:05.620 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = BOUND

00:09:05.620 (CFG) Requesting DNS Resolution of CiscoCM1

00:09:05.620 (CFG) DNS Error on Resolving TFTP Server Name.

00:09:05.620 (CFG) TFTP Server IP Set by DHCP Option 150 = 10.123.9.2

다음 단계는 TFTP 서버 IP 주소가 올바르고 Elvis가 TFTP 서버에서 컨피그레이션 파일을 가져오도록 하는 것입니다.트레이시 출력에 이 내용이 표시되면 TFTP 서비스가 제대로 작동하지 않거나 Elvis가 Cisco CallManager에서 구성되지 않은 것 같습니다.

00:09:05.620 (CFG) Requesting SAA00107B0013DE.cnf File From TFTP Server

00:09:18.620 (CFG) TFTP Error: Timeout Awaiting Server Response for .cnf File!

Lennon 포트는 컨피그레이션 파일이 없는 경우 TFTP 서버와 동일한 IP 주소에 연결하려고 시도합니다.게이트웨이가 중복 Cisco Call Manager 목록을 받아야 하는 클러스터 환경에 있지 않는 한 이 작업은 좋습니다.카드가 TFTP 정보를 올바르게 얻지 못한 경우 Cisco CallManager에서 TFTP 서비스를 확인하고 서비스가 실행되는지 확인합니다.또한 Cisco CallManager에서 TFTP 추적을 확인합니다.

또 다른 일반적인 문제는 Lennon 포트가 Cisco CallManager에서 올바르게 구성되지 않았다는 것입니다.일반적인 오류는 엘비스의 MAC 주소를 잘못 입력할 때 발생합니다.이 경우 2분마다 NMP 콘솔에서 이 출력을 계속 받을 수 있습니다.

2000 Apr 14 19:24:08 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

2000 Apr 14 19:26:05 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

2000 Apr 14 19:28:02 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

다음은 Renon 포트가 Cisco CallManager 데이터베이스에 없는 경우 tracy 명령 출력입니다.

|            |

|            |

|||          |||

|||||        |||||

..:|||||||:....:|||||||:..

C i s c o   S  y s t e m s

CAT6K Digital Gateway (Lennon)

APP Version : D004G300, DSP Version : D005B300, Built Sep 13 2000 15:06:02

Device Name :

00:00:00.020 (XA) MAC Addr : 00-01-C9-D8-55-77

00:00:00.020 NMPTask:got message from XA Task

00:00:00.020 (NMP) Open TCP Connection ip:7f010101

00:00:00.030 NMPTask:Send Module Slot Info

00:00:00.030 NMPTask:get DIAGCMD

00:00:00.030 NMPTask:send DIAGCMD TCP ack

00:00:00.030 SPAN: Transmit clock slaved to span 3

00:00:00.030 SPAN: Transmit clock set to internal osc.

00:00:00.580 (DSP) Test Begin -> Mask<0x00FFFFFF>

00:00:01.570 SPAN: Transmit clock slaved to span 3

00:00:01.570 SPAN: Transmit clock set to internal osc.

00:00:01.570 (DSP) Test Complete -> Results<0x00FFFFFF/0x00FFFFFF>

00:00:01.810 NMPTask:get VLANCONFIG

00:00:02.870 (CFG) Starting DHCP

00:00:02.870 (CFG) Booting DHCP for dynamic configuration.

00:00:03.170 (CFG) DHCP Request or Discovery Sent, DHCPState = INIT

00:00:03.170 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = REQUESTING

00:00:03.170 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = BOUND

00:00:03.170 (CFG) Requesting DNS Resolution of CiscoCM1

00:00:16.170 (CFG) DNS Server Timeout on Resolving TFTP Server Name.

00:00:16.170 (CFG) TFTP Server IP Set by DHCP Option 150 = 172.18.112.17

00:00:16.170 (CFG) Requesting SDA0001C9D85577.cnf File From TFTP Server

00:00:16.170 (CFG) TFTP Error: .cnf File Not Found!

00:00:16.170 (CFG) Requesting SDADefault.cnf File From TFTP Server

00:00:16.170 (CFG) .cnf File Received and Parsed Successfully.

00:00:16.170 (CFG) Updating Configuration ROM...

00:00:16.620 GMSG: GWEvent = CFG_DONE --> GWState = SrchActive

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:16.620 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.17

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = SOCKET_ACK --> CPState = BackupCCM

00:00:16.620 GMSG: GWEvent = SOCKET_ACK --> GWState = RegActive

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:16.770 GMSG: CCM#0 CPEvent = CLOSED --> CPState = NoTCPSocket

00:00:16.770 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = SrchActive

00:00:16.770 GMSG: CCM#1 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:16.770 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.18

00:00:16.770 GMSG: CCM#1 CPEvent = SOCKET_NACK --> CPState = NoTCPSocket

00:00:16.770 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = Rollover

00:00:31.700 GMSG: GWEvent = TIMEOUT --> GWState = SrchActive

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:31.700 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.17

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = SOCKET_ACK --> CPState = BackupCCM

00:00:31.700 GMSG: GWEvent = SOCKET_ACK --> GWState = RegActive

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:31.850 GMSG: CCM#0 CPEvent = CLOSED --> CPState = NoTCPSocket

00:00:31.850 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = SrchActive

00:00:31.850 GMSG: CCM#1 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:31.850 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.18

00:00:31.850 GMSG: CCM#1 CPEvent = SOCKET_NACK --> CPState = NoTCPSocket

00:00:31.850 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = Rollover

show port 명령은 다음 출력에서 볼 수 있듯이 Lennon 포트를 등록되지 않은 것으로 표시합니다.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port 3/4

Port  Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/4                     enabled    17           full     - unknown

Port     DHCP    MAC-Address       IP-Address      Subnet-Mask

-------- ------- ----------------- --------------- ---------------

3/4     enable  00-01-c9-d8-55-77 10.192.17.109   255.255.255.0

Port     Call-Manager(s)   DHCP-Server     TFTP-Server     Gateway

-------- ----------------- --------------- --------------- ---------------

3/4     -                 172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

Port     DNS-Server(s)     Domain

-------- ----------------- -------------------------------------------------

3/4     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

(*): Primary

Port     CallManagerState DSP-Type

-------- ---------------- --------

3/4     notregistered    C549

Port  NoiseRegen NonLinearProcessing

----- ---------- -------------------

3/4  -          -

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

3/4   disabled  1265

또한 로드 정보가 잘못되었거나 로드 파일이 손상되었을 때 등록 문제가 발생할 수 있습니다.TFTP 서버가 작동하지 않을 경우에도 문제가 발생할 수 있습니다.이 경우 Tracy는 TFTP 서버가 파일을 찾을 수 없음을 보고합니다.

00:00:07.390 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:08.010 GMSG: TFTP Request for application load D0041300

00:00:08.010 GMSG: CCM#0 CPEvent = LOADID --> CPState = AppLoadRequest

00:00:08.010 GMSG: *** TFTP Error:  File Not Found ***

00:00:08.010 GMSG: CCM#0 CPEvent = LOAD_UPDATE --> CPState = LoadResponse

이 경우 Lennon은 올바른 로드 이름이 D0040300이지만 앱 로드 D0041300을 요청합니다. 새 앱 로드가 해당 DSP 로드도 가져와야 하는 경우에도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.새 DSP 로드를 찾을 수 없으면 유사한 메시지가 나타납니다.

레논에 대한 물리적 레이어 통계 확인

원래 T1/E1 게이트웨이로 구성된 레논 포트에서 얻을 수 있는 레이어 1 통계만 이 명령을 통해 확인되었습니다.E1의 FDL(Facility Data Link)에 대한 프로비저닝이 없으므로 이 옵션은 T1 포트에만 사용할 수 있습니다.

cat6k-2 (enable) show port voice fdl 3/1

Port  ErrorEvents       ErroredSecond     SeverlyErroredSecond

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- -------- -------- -----------

3/1  65535    65535    900      20864    900      20864

Port  FailedSignalState FailedSignalSecond

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- ---------

3/1  1        1        900      20864

Port         LES               BES               LCV

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- -------- -------- --------

3/1  0        0        0        0        0        0

그러나 App Load D004S030.bin의 경우 다음 출력에 표시된 대로 CLI 디버그 옵션 tracy_send_cmd를 사용하여 Lennon 포트에서 자세한 통계를 얻을 수 있습니다.

cat6k-2 (debug-eng) tracy_start 3 1

cat6k-2 (debug-eng) tracy_send_cmd

Usage: tracy_send_cmd <modN> <portN> " <taskID> <enable/set/get> <cmd>[options]

<level>/[level] "

또한 PC에서 'DickTracy' 애플리케이션을 실행하고 IP 세션을 통해 Lennon의 HP860 호스트 프로세서에 액세스하여 Tracy 디버깅을 수행할 수도 있습니다.'DickTracy' 응용 프로그램을 사용하는 경우 IP 세션이 860으로 설정되면 메뉴 옵션을 사용하여 [프레임 작업 ID]를 16으로 설정하고 이러한 명령을 실행합니다.

- 구성 표시

00:00:51.660 SPAN: CLI Request --> Show Span Configuration

Applique type is Channelized E1

Line Encoding -------> HDB3

Framing Format ------> CRC4

Signaling Mode ------> ISDN

Facility Data Link --> NONE (Disabled)

D-channel -----------> Enabled

Timing Source -------> slaved to Span 0 Rx Clock

Line Loopback Type --> No Loopback

Span Description ---->

(or for T1 example)

00:01:11.020 SPAN: CLI Request --> Show Span Configuration

Applique type is Channelized T1

Line Encoding -------> B8ZS

Framing Format ------> ESF

Signaling Mode ------> ISDN

Facility Data Link --> AT&T PUB 54016

Yellow Alarm Mode ---> F-bit Insertion

Line Buildout -------> 0dB

D-channel -----------> Enabled

Timing Source -------> Internal Osc.

Line Loopback Type --> No Loopback

Span Description ---->

- 상태 표시

00:00:36.160 SPAN: CLI Request --> Show Span Summary Status

E1 6/1 is up

No alarms detected.

Alarm MIB Statistics

Yellow Alarms -------> 1

Blue Alarms ---------> 0

Frame Sync Losses ---> 0

Carrier Loss Count --> 0

Frame Slip Count ----> 0

D-chan Tx Frame Count ----> 5

D-chan Tx Frames Queued --> 0

D-chan Tx Errors ---------> 0

D-chan Rx Frame Count ----> 5

D-chan Rx Errors ---------> 0

(or for T1 example)

00:00:51.310 SPAN: CLI Request --> Show Span Summary Status

T1 6/1 is down

Transmitter is sending Remote Alarm

Receiver has AIS Indication

Alarm MIB Statistics

Yellow Alarms -------> 1

Blue Alarms ---------> 2

Frame Sync Losses ---> 2

Carrier Loss Count --> 0

Frame Slip Count ----> 0

D-chan Tx Frame Count ----> 43

D-chan Tx Frames Queued --> 0

D-chan Tx Errors ---------> 0

D-chan Rx Frame Count ----> 0

D-chan Rx Errors ---------> 0

- show fdlintervals 3 - number 3은 가장 최근 후면에서 표시할 간격 수입니다.

00:01:21.350 SPAN: CLI Request --> Dump local FDL 15-min interval history

0 Complete intervals stored.

Data in current interval (78 seconds elapsed):

1 Line Code Violations, 0 Path Code Violations, 0 Received E-bits

0 Slip Secs, 3 Fr Loss Secs, 1 Line Err Secs

3 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 3 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

24-Hr Totals:

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations, 0 Received E-bits

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

- show dtefdl 3—number 3은 간격 수입니다.

이 명령은 FDL을 사용하여 원엔드 통계를 제공합니다.따라서 FDL이 작동하고 CO에서 요청을 처리하는 경우에만 T1에 적용됩니다.

관련 정보

- 음성 기술 지원

- 음성 및 IP 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- Technical Support - Cisco Systems