목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용된 구성 요소

표기 규칙

음성 지원 라우터 네트워크를 위한 다이얼 플랜 설계

북미 번호 지정 계획

중앙 사무소 코드

액세스 코드

CCITT 국제 번호 지정 계획

액세스 코드 - 국제 전화 걸기

국가 코드

교통 공학

잠재적 소스

트래픽 도착 특성

부재 중 전화 처리

스위치가 트렁크 할당을 처리하는 방법

손익 계획

Private Branch Exchange

PBX 인터페이스

Cisco MC3810 설계 및 설치

계획 잠금

계층적 동기화

PRS 추적 가능 참조 소스

동기화 인터페이스 고려 사항

신호

시그널링 시스템 애플리케이션 및 인터페이스 요약

북미 사례

DTMF 쌍

북미에서 일반적으로 사용되는 가청 신호음

북미에서 사용되는 통화 진행 신호음

단일 주파수 대역 내 시그널링

사이트 준비 설명서

Hunting 그룹 및 기본 설정 컨피그레이션

툴

수락 계획

문제 해결 팁

관련 정보

소개

이 문서에서는 Voice 기술의 설계 및 구현 원칙을 자세히 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요구 사항은 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 제한되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

음성 지원 라우터 네트워크를 위한 다이얼 플랜 설계

대부분 사람들은 이름만 들어도 다이얼 플랜을 잘 알지 못하지만, 이제 다이얼 플랜을 사용하는 데 익숙해졌다. 북미 전화망은 지역 번호와 7자리 전화 번호로 구성된 10자리 다이얼 플랜을 중심으로 설계되었습니다. 지역 코드 내에 있는 전화 번호의 경우 7자리 다이얼 플랜이 PSTN(Public Switched Telephone Network)에 사용됩니다. Centrex와 같은 전화 교환 시스템 내의 기능을 사용하면 해당 서비스에 가입한 특정 고객에게 사용자 지정 5자리 다이얼 플랜을 사용할 수 있습니다. PBX(Private Branch eXchange)는 3~11자리의 가변 길이 다이얼 플랜도 지원합니다. 다이얼 플랜에는 특정 전화 번호에 연결하려는 사용자에 대한 특정 다이얼 패턴이 포함되어 있습니다. 액세스 코드, 지역 코드, 특수 코드 및 전화 건 번호 조합은 모두 특정 다이얼 플랜의 일부입니다.

다이얼 플랜에는 고객의 네트워크 토폴로지, 현재 전화 번호 다이얼링 패턴, 제안된 라우터/게이트웨이 위치, 트래픽 라우팅 요구 사항에 대한 지식이 필요합니다. 다이얼 플랜이 외부 음성 네트워크에서 액세스하지 않는 사설 내부 음성 네트워크용인 경우 전화 번호는 원하는 자릿수가 될 수 있습니다.

다이얼 플랜 설계 프로세스는 설치할 장비 및 연결할 네트워크에 대한 특정 정보를 수집하는 것으로 시작합니다. 네트워크의 각 유닛에 대한 사이트 준비 체크리스트를 작성합니다. 네트워크 다이어그램과 결합된 이 정보는 번호 계획 설계 및 해당 컨피그레이션의 기초가 됩니다.

다이얼 플랜은 연결된 전화 네트워크와 연결됩니다. 일반적으로 번호 지정 계획과 네트워크에서 전달할 것으로 예상되는 음성 통화 수의 측면에서 트래픽을 기반으로 합니다.

Cisco IOS® 다이얼 피어에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- 음성 - Cisco IOS 플랫폼의 다이얼 피어 및 통화 레그 이해

- Cisco IOS 플랫폼의 인바운드 및 아웃바운드 다이얼 피어 이해

- Cisco IOS 플랫폼에서 인바운드 및 아웃바운드 다이얼 피어를 확인하는 방법 이해

북미 번호 지정 계획

NANP(북미 번호 지정 계획)는 10자리 다이얼 플랜으로 구성됩니다. 이것은 두 개의 기본 부분으로 나뉩니다. 앞 세 자리는 일반적으로 "지역 번호"로 불리는 NPA(Numbering Plan Area)를 나타냅니다. 나머지 7자리 숫자도 두 부분으로 나뉜다. 처음 세 숫자는 CO(Central Office) 코드를 나타냅니다. 나머지 4자리 숫자는 역 번호를 나타냅니다.

NPA 또는 지역 코드는 다음 형식으로 제공됩니다.

- N 0/1/2/3

- N은 2에서 9까지의 값입니다.

- 두 번째 숫자는 0에서 8까지의 값입니다.

- 세 번째 숫자는 0에서 9까지의 값입니다.

두 번째 숫자를 0에서 8까지의 값으로 설정하면 10자리 숫자와 7자리 숫자를 즉시 구분하는 데 사용됩니다. 두 번째와 세 번째 숫자가 모두 "1"인 경우, 이는 특별한 동작을 나타낸다.

- 211 = 예약됨.

- 311 = 예약됨.

- 411 = 디렉터리 지원.

- 511 = 예약됨.

- 611 = 수리 서비스.

- 711 = 예약됨.

- 811 = 영업소

- 911 = 긴급.

또한 NPA 코드는 SAC(Service Access Code)도 지원합니다. 이러한 코드는 700, 800 및 900 서비스를 지원합니다.

중앙 사무소 코드

CO 코드는 서빙 벨 운영 회사 (BOC)에 의해 NPA 내에서 할당 된다. 다음 CO 코드는 특수 용도로 예약되어 있습니다.

- 555 = 유료 전화 지원

- 844 = 시간 서비스

- 936 = 날씨 서비스

- 950 = 기능 그룹 "B" 액세스 아래의 IXC(Inter-Exchange Carrier)에 대한 액세스

- 958 = 플랜트 테스트

- 959 = 플랜트 테스트

- 976 = 정보 전달 서비스

일부 "NN0"(마지막 숫자 "0") 코드도 예약되어 있습니다.

액세스 코드

일반적으로 장거리 유료 통화를 나타내는 첫 번째 숫자로 "1"이 전송됩니다. 그러나 일부 특수 2자리 접두사 코드도 사용됩니다.

- 00 = 교환국 간 운영자 지원

- 01 = IDDD(International Direct Distance Dialing)에 사용됩니다.

- 10 = 10XXX 시퀀스의 일부로 사용됩니다. "XXX"는 IXC(equal access IXC)를 지정합니다.

- 11 = 사용자 지정 통화 서비스에 대한 액세스 코드 이는 DTMF(Dual Tone Multifrequency) "*" 키로 달성한 것과 동일한 기능입니다.

10XXX 시퀀스는 CAC(Carrier Access Code)를 나타냅니다. "XXX"는 BellCore를 통해 통신사에 할당되는 3자리 숫자입니다.

- 031 = ALC/Allnet

- 222 = MCI

- 223 = 케이블 및 무선

- 234 = ACC 장거리

- 288 = AT&T

- 333 = 스프린트

- 432 = Litel(LCI International)

- 464 555 = WilTel

- 488 = Metromedia Communication

새로운 1010XXX 및 1020XXX 액세스 코드가 추가됩니다. 최신 목록은 로컬 전화 번호부에서 확인하십시오.

CCITT 국제 번호 지정 계획

1960년대 초 국제전화자문위원회(CCITT)는 전세계를 9개 권역으로 나누는 번호 지정 계획을 개발했습니다.

- 1 = 북미

- 2 = 아프리카

- 3 = 유럽

- 4 = 유럽.

- 5 = 중남미

- 6 = 남태평양

- 7 = USSR

- 8 = 극동

- 9 = 중동 및 동남아시아

또한 각 국가에는 CC(국가 코드)가 할당됩니다. 1자리, 2자리 또는 3자리 숫자입니다. 영역 숫자로 시작합니다.

ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector)(이전의 CCITT)에서 권장하는 방법은 Recommendation E.123에 나와 있습니다. 국제 형식 번호는 더하기 기호(+)를 사용하고 국가 코드, STD(Subscriber Trunk Dialing) 코드(있는 경우)(공통 STD/지역 코드 접두사 숫자 또는 장거리 액세스 숫자 제외), 지역 번호를 사용합니다. 이러한 숫자(예로만 제공)는 사용되는 형식 중 일부를 설명합니다.

시

국내 번호

국제 형식

캐나다 토론토

(416) 872-2372

+ 1 416 872 2372

프랑스 파리

01 33 33 33 33

+ 33 1 33 33 33

버밍엄, 영국

(0121) 123 4567

+ 44 121 123 4567

콜론, 파나마

441-2345

+ 507 441 2345

일본 도쿄

(30) 4567 8901

+ 81 3 4567 8901

홍콩

2345 6789

+ 852 2345 6789

대부분의 경우 STD 코드의 초기 0은 국제 형식 번호의 일부를 형성하지 않습니다. 일부 국가에서는 공통 접두사 9를 사용합니다(예: 콜롬비아 및 이전 핀란드). 일부 국가의 STD 코드는 그대로 사용되는데, 여기서 접두사는 지역 코드의 일부가 아닙니다(북미, 멕시코 및 기타 여러 국가의 경우처럼).

예제 표에 표시된 대로 국가 코드 "1"은 NANP에 속한 미국, 캐나다 및 많은 카리브해 국가에 사용됩니다. 이 사실은 다른 나라에서처럼 미국과 캐나다의 전화 회사에 의해 잘 알려져 있지 않다. 국내 장거리 전화에서는 '1'이 먼저 걸린다. 이것이 국가 코드 1과 동일한 것은 우연의 일치이다.

+ 기호 다음에 오는 숫자는 국제 전화에서 전화를 걸 때 번호를 나타냅니다(즉, + 기호 다음에 오는 국제 전화 번호 뒤에 전화회사의 해외 전화 번호).

액세스 코드 - 국제 전화 걸기

국제 전화 걸기의 액세스 코드는 국제 전화를 건 국가에 따라 다릅니다. 가장 일반적인 국제 접두사는 00(그 뒤에 국제 형식 번호)입니다. ITU-T 권장 사항에서는 00을 기본 코드로 지정합니다. 특히 유럽연합(EU) 국가들은 00을 표준 국제 접속 코드로 채택하고 있다.

국가 코드

국가 코드

국가, 지역

서비스 참고 사항

0

예약됨

a

1

앵귈라

b

1

앤티가 바부다

b

1

바하마

b

1

바베이도스

b

1

버뮤다

b

1

영국령 버진아일랜드

b

1

캐나다

b

1

케이맨 제도

b

1

도미니카 공화국

b

1

그레나다

b

1

자메이카

b

1

몬트세라트

b

1

푸에르토리코

b

1

세인트키츠 네비스

b

1

세인트루시아

b

1

세인트빈센트 그레나딘

b

1

트리니다드 토바고

b

1

터크스 케이커스 제도

b

1

미국

b

1

미국령 버진아일랜드

b

20

이집트(아랍 공화국)

21년

알제리(인민 민주주의 공화국)

b

21

리비아 (사회주의 인민의 리비아 아랍 자마히리야)

b

21

모로코(왕국)

b

21

튀니지

b

220

감비아

221년

세네갈(공화국)

222년

모리타니(이슬람 공화국)

223

말리

224년

기니(공화국)

225

코트디부아르

226

부르키나파소

227년

니제르

228

토고 공화국

229

베냉(공화국)

230

모리셔스 공화국

231

라이베리아

232

시에라리온

233

가나

234

나이지리아(연방 공화국)

235

차드

236

중앙 아프리카 공화국

237

카메룬(공화국)

238년

카보베르데

239년

상투메프린시페

240

적도 기니(공화국)

241

가봉 공화국

242년

콩고 공화국

243

자이레

244

앙골라(공화국)

245년

기니비사우(공화국)

246

디에고가르시아

247

오름

248

세이셸

249

수단

250년

르완데스 공화국

251

에티오피아

252년

소말리아 민주 공화국

253

지부티

254

케냐(공화국)

255년

탄자니아

256

우간다

257년

부룬디

258

모잠비크

259

잔지바르(탄자니아)

260년

잠비아

261

마다가스카르

262

리유니언(프랑스)

263

짐바브웨(공화국)

264

나미비아

265

말라위

266

레소토(왕국)

267년

보츠와나(공화국)

268

스와질란드

269

코모로(이슬람 연방 공화국)

c

269

마요트(Mayotte)[리퍼블리크 프랑세즈(Republique francaise)의 집합적 테라리딸레(territoriale)]

c

270년

남아프리카 공화국

c

280-289

예비 코드

290

세인트헬레나

D

291년

에리트레아

292-296

예비 코드

299년

그린란드(덴마크)

30

그리스

31

네덜란드(왕국)

32

벨기에

33

프랑스

33년

모나코(모나코)

b

34년

스페인

b

350년

지브롤터

351

포르투갈

352

룩셈부르크

353

아일랜드

354년

아이슬란드

355년

알바니아(공화국)

356

몰타

357

키프로스(공화국)

358년

핀란드

359

불가리아

36년

헝가리(공화국)

370년

리투아니아(공화국)

371

라트비아(공화국)

372년

에스토니아(공화국)

373

몰도바

374년

아르메니아(공화국)

375년

벨로루시(공화국)

376

안도라

377

모나코(모나코)

e

378

산마리노공화국

f

379년

바티칸 시국

380

우크라이나

381

유고슬라비아

382-384

예비 코드

385

크로아티아(공화국)

386

슬로베니아(공화국)

387

보스니아 헤르체고비나(공화국)

388

예비 코드

389

구 유고슬라비아 마케도니아 공화국

39

이탈리아

40

루마니아

41

리히텐슈타인

41

스위스(United of)

b

42

체코 공화국

b

42

슬로바키아

b

43년

오스트리아

b

44

영국 대 영국 북아일랜드

45

덴마크

46년

스웨덴

47

노르웨이

48

폴란드

49

독일(연방 공화국)

500

포클랜드 제도

501

벨리즈

502

과테말라

503

엘살바도르(공화국)

504

온두라스

505

니카라과

506

코스타리카

507

파나마

508

생 피에르 미클롱(Saint Pierre and Miquelon)

509

아이티(공화국)

51

페루

52

멕시코

53

쿠바

54

아르헨티나 공화국

55

브라질(연방 공화국)

56

칠레

57년

콜롬비아

58년

베네수엘라(공화국)

590

과들루프(프랑스)

591

볼리비아

592

가이아나

593

에콰도르

594

기아나

595

파라과이

596

마르티니크(프랑스)

597

수리남

598

우루과이(동부 공화국)

599년

네덜란드령 안틸레스

60

말레이시아

61

호주

i

62

인도네시아

63

필리핀

64

뉴질랜드

65

싱가포르(대한민국)

66

태국

670

북마리아나 제도

671

괌

672년

오스트레일리아 외부 준주

j

673

브루나이

674

나우루

675

파푸아뉴기니

676

통가(왕국)

677

솔로몬 제도

678

바누아투(공화국)

679

피지

680년

팔라우

681

월리스 푸투나(프랑스 해외 영토)

682년

쿡 제도

683

니우에

684

아메리칸사모아

685

서사모아

686

키리바시

687

뉴칼레도니아(프랑스 해외 영토)

688

투발루

689

프랑스령 폴리네시아

690

토켈라우

691

미크로네시아

692

마셜 제도

693-699

예비 코드

7

카자흐스탄

b

7

키르기스스탄 공화국

b

7

러시아 연방

b

7

타지키스탄

b

7

투르크메니스탄

b

7

우즈베키스탄(공화국)

b

800

예약됨 - 고려 중인 UIFS에 할당됨

801-809

예비 코드

d

81

일본

82년

대한민국

830 - 839

예비 코드

D

84

베트남(사회주의 공화국)

850년

조선민주주의인민공화국

851

예비 코드

852년

홍콩

853년

마카오

854

예비 코드

855

캄보디아(왕국)

856

라오스 인민 공화국

857 - 859

예비 코드

86년

중국

g

870

예약 - Inmarsat SNAC 평가판

871

인말새트(대서양-동부)

872

인말새트(태평양)

873

인도양어

874

인말새트(대서양-서부)

875 - 879

예약됨 - Maritime Mobile Service 애플리케이션

880

방글라데시(인민 공화국)

881 - 890

예비 코드

d

890 - 899

예비 코드

d

90년

터키

91

인도(공화국)

92

파키스탄(이슬람 공화국)

93

아프가니스탄

94

스리랑카

95

미얀마(Union of)

960

몰디브(공화국)

961

레바논

962

요르단 왕국

963

시리아

964년

이라크(공화국)

965

쿠웨이트

966

사우디아라비아(왕국)

967

예멘

968

오만(술탄국)

969

예약됨 - 현재 조사 중인 예약입니다.

970

예비 코드

971

아랍에미리트

h

972

이스라엘(주)

973

바레인(시/도)

974

카타르(시/도)

975

부탄(왕국)

976

몽골

977

네팔

978 - 979

예비 코드

98

이란(이슬람 공화국)

990 - 993

예비 코드

994

아제르바이잔 공화국

995

조지아(공화국)

996 - 999

예비 코드

서비스 참고 사항:

- a - 1996년 12월 31일 이후까지 할당이 가능하지 않았습니다.

- b - 통합 번호 지정 계획

- c - 마요트 섬과 코모로(이슬람 연방 공화국) 간에 공유되는 코드.

- d - 10개 그룹의 3자리 코드가 모두 소진된 후에만 할당됩니다.

- e - 1994년 12월 17일 이전에는 안도라의 일부가 국가 코드 33과 34에 의해 각각 제공되었습니다.

- f - 나중에 사용할 수 있도록 모나코에 예약하거나 할당했습니다(코드 33 참조).

- g - 참조: 10.XII.1980 고시 제1157호, 코드 866은 대만 지방에 할당됩니다.

- h - 미국: 아부다비, 아지만, 두바이, 후지라, 라스 알 카이마, 샤르자, 움 알 카이와인

- i - Cocos-Keeling Islands 포함 - 호주 외부 영토의 인도양

- j - 호주 남극 영토 기지, 크리스마스 섬, 노퍽 섬을 포함합니다.

교통 공학

Traffic Engineering은 기존 음성 네트워크에 적용되므로 일정 기간 동안 필요한 양의 음성 통화를 전달하는 데 필요한 트렁크 수를 결정합니다. Voice over X 네트워크 설계자의 목표는 트렁크 수의 크기를 적절하게 조정하고 결정된 트렁크 양을 전달하는 데 필요한 적절한 양의 대역폭을 제공하는 것입니다.

두 가지 유형의 연결을 주의해야 합니다. 줄과 줄입니다. 회선을 사용하면 전화기 세트를 PBX 및 CO 스위치와 같은 전화기 스위치에 연결할 수 있습니다. 트렁크는 스위치를 함께 연결합니다. 트렁크의 예로는 PBX를 상호 연결하는 타이 라인(tie line 명령문에서 "line"을 사용하지 않음)이 있습니다. 트렁크입니다.)

필요한 전화기 세트의 수가 동시에 걸려야 하는 통화의 수보다 많기 때문에 회사는 스위치를 사용하여 집중기의 역할을 합니다. 예를 들어, 한 회사는 PBX에 600개의 전화기 세트를 연결합니다. 그러나 PBX를 CO 스위치에 연결하는 트렁크는 15개에 불과합니다.

Traffic Engineering a voice over X 네트워크는 5단계 프로세스입니다.

단계는 다음과 같습니다.

- 기존 음성 트래픽 데이터를 수집합니다.

- 그룹별로 트래픽을 분류합니다.

- 트래픽을 충족하는 데 필요한 물리적 트렁크의 수를 결정합니다.

- 적절한 트렁크 조합을 결정합니다.

- 초당 트래픽 수를 패킷 또는 셀로 변환합니다.

1. 기존 음성 트래픽을 수집합니다.

운송업체에서 다음 정보를 수집합니다.

- 제공된 통화, 취소된 통화 및 모든 트렁크 사용 중 상태의 수를 페깅합니다.

- 트렁크 그룹에 대한 GoS(서비스 등급) 등급입니다.

- 트렁크 그룹당 전송된 총 트래픽.

- 통신사의 요금을 보기 위한 전화 요금.

여기에서 사용되는 용어는 이 문서의 다음 몇 섹션에서 더 자세히 다룹니다. 최상의 결과를 얻으려면 2주 분량의 트래픽을 확보하십시오.

내부 통신 부서는 PBX에 대한 CDR(Call Detail Record)을 제공합니다. 이 정보는 제공된 통화를 기록합니다. 그러나 모든 트렁크가 사용 중이므로 차단된 통화에 대한 정보는 제공하지 않습니다.

2. 그룹별로 트래픽을 분류합니다.

대부분의 대기업에서는 공통된 목적을 수행하는 트렁크 그룹에 트래픽 엔지니어링을 적용하는 것이 더 비용 효율적입니다. 예를 들어, 인바운드 고객 서비스 통화를 일반 발신 통화와는 확연히 다른 별도의 트렁크 그룹으로 나눕니다.

트래픽을 인바운드 방향과 아웃바운드 방향으로 구분하여 시작합니다. 예를 들어 아웃바운드 트래픽을 로컬, 로컬 장거리, 상태 내, 상태 간 등이라고 하는 거리로 그룹화합니다. 대부분의 관세는 거리에 민감하기 때문에 거리에 의한 교통을 끊는 것이 중요하다. 예를 들어, WATS(광역 전화 서비스)는 미국의 서비스 옵션 유형으로, 청구의 목적으로 거리 대역을 사용합니다. 밴드 1은 인접한 상태를 포함합니다. 예를 들어 미국 전역을 포괄하는 밴드 5 서비스보다 비용이 저렴하다.

통화의 목적을 결정합니다. 예를 들어, 어떤 문의 사항이 있었습니까? 팩스, 모뎀, 콜센터, 고객 서비스 800개, 음성 메일 800개, 재택 근무자 등에 사용되었습니까?

3. 트래픽 요구 사항을 충족하는 데 필요한 물리적 트렁크 수를 결정합니다.

생성된 트래픽의 양과 필요한 GoS를 알고 있는 경우 요구 사항을 충족하는 데 필요한 트렁크 수를 계산합니다. 트래픽 흐름을 계산하려면 다음 식을 사용하십시오.

A = C x T

A는 트래픽 흐름입니다. C는 한 시간 동안 발신된 통화 수입니다. T는 통화의 평균 대기 시간입니다.

C는 발신된 통화 수이며 전달되지 않습니다. 운송업체 또는 회사 내부 CDR로부터 받은 정보는 일반적으로 PBX에서 제공하는 것처럼 제공된 트래픽이 아닌 전달된 트래픽의 관점입니다.

통화 보류 시간(T)은 트렁크가 점유되는 평균 시간을 고려해야 합니다. 대화의 길이 이외의 변수를 고려해야 합니다. 여기에는 다이얼링과 벨울림(통화 설정)에 소요되는 시간, 통화를 종료하는 시간, 통화 중 신호와 완료되지 않은 통화를 상각하는 방법 등이 포함된다. 평균 통화 시간에 10%에서 16%를 더하면 이러한 기타 시간을 고려하는 데 도움이 됩니다.

청구 증가에 따라 통화 청구 기록에 따른 보류 시간을 조정해야 할 수 있습니다. 1분 기준 청구 기록은 오버스테이트 통화를 평균 30초 증가시킵니다. 예를 들어, 총 1,834분의 트래픽을 404건의 통화로 표시하는 청구서는 다음과 같이 조정해야 합니다.

- 404건의 통화 x 0.5분(초과 발신된 통화 시간) = 202건의 초과 통화 시간

- 실제 조정된 트래픽: 1834 - 202 = 1632 실제 통화 시간(분)

"적절한 수준의 서비스"를 제공하기 위해 피크 시간 또는 최번시 시간에 GoS에서 기본 트래픽 엔지니어링을 수행합니다. GoS는 통화가 차단될 가능성을 측정하는 단위입니다. 예를 들어 GoS가 P(.01)이면 100번의 통화 시도로 한 건의 통화가 차단됩니다. P(.001)의 GoS는 1000회 시도당 하나의 차단된 호출을 초래합니다. 하루 중 가장 바쁜 시간에 통화 시도를 살펴보십시오. 가장 바쁜 시간을 찾는 가장 정확한 방법은 1년에 가장 바쁜 10일을 걸러서 매시간 트래픽을 합산한 후 가장 바쁜 시간을 찾아 평균적인 시간을 도출하는 것이다.

북미에서는 1년 중 가장 바쁜 10일을 가장 바쁜 시간을 찾는 데 사용합니다. Q.80, Q.87과 같은 표준에서는 다른 방법을 사용하여 최번시를 계산합니다. 평균 시간 트래픽이 아닌 최번시 상태의 GoS를 제공하려면 충분히 큰 숫자를 사용합니다.

전화 공학의 트래픽 양은 erlangs라는 단위로 측정됩니다. erlang은 한 트렁크에서 한 시간 동안 처리하는 트래픽의 양입니다. 많은 기능을 가지고 있는 비차원 단위이다. 에를랑스를 설명하는 가장 쉬운 방법은 예제를 사용하는 것이다.

9개의 트래픽 영역을 전달하는 트렁크가 18개 있고 평균 통화 시간이 3분이라고 가정합니다. 평균 사용 중인 트렁크 수, 한 시간 동안의 통화 발신 수 및 모든 통화를 완료하는 데 걸리는 시간은 얼마입니까?

1. 사용 중인 트렁크의 평균 수는 얼마입니까?

트래픽이 9개인 경우 1시간 동안 1개의 트렁크에서 처리하는 트래픽의 양이 얼랭이므로 9개의 트렁크가 통화 중입니다.

2. 한 시간 후에 통화가 시작되는 횟수는 몇 번입니까?

한 시간에 9개의 트래픽이 있고 통화당 평균 3분의 트래픽이 있다는 점을 감안할 때, 1시간을 분으로 변환하고, erlang 수를 곱하고 합계를 평균 통화 기간으로 나눕니다. 이렇게 하면 통화가 180건이 됩니다.

- 한 시간에 9를 60분/시간으로 곱하고 3분/통화로 나눈 통화 = 180통화입니다.

에를랑스는 차원이 없다. 그러나 이러한 항목은 몇 시간 동안 참조됩니다.

3. 모든 통화를 완료하는 데 걸리는 시간은 얼마입니까?

통화 당 3분 동안 180건의 통화가 지속되는 경우 총 시간은 540분, 즉 9시간입니다.

이와 동등한 다른 측정 방법은 다음과 같습니다.

- 1erlang =

60분 =

3600 통화 시간(초) =

CCS(36 centum call seconds)

최번시를 계산하는 간단한 방법은 1영업일 분량의 트래픽을 수집하는 것입니다. 한 달에 22일(영업일 기준) 동안 발생하는 트래픽의 양을 확인합니다. 그 숫자에 15%에서 17%를 곱합니다. 일반적으로 최번시 트래픽은 하루에 발생하는 총 트래픽의 15~17%를 차지합니다.

최번시 동안 발생하는 트래픽의 양을 언어로 확인했으면 다음 단계는 특정 GoS를 충족하는 데 필요한 트렁크의 수를 확인하는 것입니다. 필요한 트렁크 수는 트래픽 확률 가정에 따라 다릅니다.

다음과 같은 네 가지 기본 가정이 있습니다.

- 트래픽 소스가 몇 개입니까?

- 교통수단의 도착 특징은 무엇인가요?

- 부재 중 통화(서비스되지 않는 통화)는 어떻게 처리됩니까?

- 스위치는 트렁크 할당을 어떻게 처리합니까?

잠재적 소스

첫 번째 가정은 잠재적 소스의 수입니다. 때로는 무한대에 대한 계획과 소수에 대한 계획 사이에 큰 차이가 있습니다. 이 예제에서는 계산 방법을 무시합니다. 이 표에서는 시스템에서 전달해야 하는 트래픽의 양을 트래픽을 제공하는 잠재적 소스의 양과 비교합니다. 트렁크 수가 GoS가 .01인 경우 10에서 일정하게 유지된다고 가정합니다.

출처가 무한할 경우 4.13 erlang만 전달됩니다. 이러한 현상의 이유는 출처의 수가 증가할수록 통화의 도착 시간과 대기 시간에 더 넓게 분포할 확률이 증가하기 때문이다. 소스 수가 감소하면 트래픽을 전달하는 기능이 증가합니다. 극단적으로, 시스템은 10개의 언어를 지원합니다. 10개의 정보원밖에 없습니다. 따라서 원격 지사의 PBX 또는 키 시스템 크기를 조정할 경우 트렁크 수를 줄임으로써 작업을 수행하고 동일한 GoS를 제공할 수 있습니다.

10개의 트렁크와 P가 0.01인 포아송 분포 *

소스 수

트래픽 용량(erlangs)

무한

4.13

100

4.26

75년

4.35

50

4.51

25

4.84

20

5.08

15년

5.64

13

6.03

11

6.95

10

10

참고: 전화 공학에서 전통적으로 사용된 방정식은 포아송 도착 패턴을 기반으로 합니다. 이것은 대략적인 지수 분포입니다. 이 지수 분포는 적은 수의 통화가 길이가 매우 짧고 많은 수의 통화가 길이가 1~2분에 불과함을 나타냅니다. 통화가 길어지면 10분 동안 통화 수가 매우 적을수록 통화 수가 기하급수적으로 감소합니다. 이 곡선이 지수 곡선과 정확히 중복되지는 않지만 실제 관행에서는 상당히 가까운 것으로 나타났다.

트래픽 도착 특성

두 번째 가정은 교통 도착 특성을 다룬다. 일반적으로 이러한 가정은 통화 도착자가 전형적인 벨 모양의 곡선을 따르는 포아송 트래픽 분포를 기반으로 합니다. 포아송 분포는 일반적으로 무한 트래픽 소스에 사용됩니다. 여기의 세 그래프에서 세로축은 확률분포를 나타내고 가로축은 통화를 나타낸다.

임의 트래픽

번들로 구성된 통화는 부드러운 모양의 패턴을 가진 트래픽을 초래합니다. 이 패턴은 한정된 자원에서 더 자주 발생한다.

원활한 트래픽

정점이나 거친 트래픽은 비뚤어진 모양으로 표시됩니다. 이러한 현상은 트래픽이 한 트렁크 그룹에서 다른 트렁크 그룹으로 롤업할 때 발생합니다.

Rough 또는 Peaked 트래픽

부재 중 전화 처리

잃어버린 전화를 처리하는 방법은 세 번째 가정입니다. 다음 그림에는 전화를 건 스테이션이 응답하지 않을 때 사용할 수 있는 세 가지 옵션이 나와 있습니다.

- LCC(Lost Calls Cleared).

- LCH(Lost Calls Hold)입니다.

- 지연된 부재 중 전화(LCD)

LCC 옵션에서는 일단 통화가 전환되고 서버(네트워크)가 사용 중이거나 사용할 수 없는 경우 시스템에서 통화가 사라진다고 가정합니다. 본질적으로, 여러분은 멈추고 뭔가 다른 것을 합니다.

LCH 옵션은 통화가 연결되었는지 여부에 관계없이 보류 시간 동안 통화가 시스템에 있다고 가정합니다. 본질적으로, 당신은 당신이 멈추기 전에 대기 시간 동안 재다이얼을 계속한다.

리콜(recalling) 또는 리다이얼(redialing)은 중요한 트래픽 고려 사항입니다. 200건의 통화가 시도된다고 가정합니다. 40명이 통화 중 신호를 받고 재다이얼을 시도한다. 그 결과 240건의 통화 시도가 이루어졌으며, 이는 20% 증가한 수치입니다. 이제 트렁크 그룹은 처음에 생각했던 것보다 훨씬 더 나쁜 GoS를 제공한다.

LCD 옵션은 통화가 일단 발신되면 서버에서 처리할 준비가 될 때까지 대기열에 남아 있음을 의미합니다. 그런 다음 서버를 전체 대기 시간에 사용합니다. 이 가정은 ACD(Automatic Call Distribution) 시스템에 가장 일반적으로 사용됩니다.

시스템이 필요한 트렁크 수를 과소평가한다는 것은 통화를 끊었다는 가정 하에 이루어집니다. 반면, LCH는 그 숫자를 과대 표시한다.

스위치가 트렁크 할당을 처리하는 방법

네 번째 가정과 마지막 가정은 스위칭 장비 자체를 중심으로 합니다. 회로 스위치 환경에서는 대형 스위치 중 다수가 스위치를 차단합니다. 즉, 모든 입력에 모든 출력에 대한 경로가 있는 것은 아닙니다. 복잡한 그레이딩 구조는 회로가 스위치를 통과하는 경로 및 GoS에 미치는 영향을 결정하는 데 도움이 되도록 생성됩니다. 이 예에서는 관련된 장비가 완전히 비차단인 것으로 가정합니다.

세 번째 단계의 목적은 필요한 물리적 트렁크의 수를 계산하는 것입니다. 최번시 동안 제공된 트래픽의 양을 확인했습니다. 고객과 이야기했습니다. 따라서 고객이 요청하는 GoS를 알 수 있습니다. ` 공식이나 테이블을 사용하여 필요한 트렁크 수를 계산합니다.

트래픽 이론은 많은 대기 방법 및 관련 수식으로 구성됩니다. 가장 일반적으로 발생하는 모델을 다루는 테이블이 여기에 표시됩니다. 가장 많이 사용되는 모델과 표는 Erlang B입니다. 이는 무한 소스, LCC, 포아송 분포를 기반으로 하며, 지수 또는 일정한 유지 시간에 적합합니다. Erlang B는 LCC 가정 때문에 트렁크 수를 낮게 표시합니다. 그러나 가장 일반적으로 사용되는 알고리즘입니다.

다음 예에서는 이 트래픽을 전달하는 트렁크 그룹의 트렁크 수를 결정합니다(트렁크 그룹은 병렬 트렁크의 헌트 그룹으로 정의됨).

- 한 달에 352시간의 통화 제공

- 22일(영업일/월)

- 10% 통화 처리 오버헤드

- 트래픽의 15%가 최번시에 발생합니다.

- 서비스 등급 p=.01

최번시 = 352 2 x 15% x 1.10(통화 처리 오버헤드) = 2.64 Erlangs

트래픽 가정:

- 무한한 소스.

- 임의 또는 포아송 트래픽 분포 및 손실된 통화가 지워집니다.

이러한 가정에 기초하여, 사용하기에 적절한 알고리즘은 Erlang B이다. 이 표를 사용하여 P .01에 대한 적절한 트렁크 수(N)를 확인합니다.

네트워킹

P

0.003

.005

.01

.02

.03

.05

1

0.003

0.005

.011

.021

0.031

0.053

2

.081

.106

.153

0.224

.282

0.382

3

.289

.349

.456

603

0.716

.9

4

602

.702

.87

1.093

1.259

1.525

5

.995

1.132

1.361

1.658

1.876

2.219

6

1.447

1.622

1.909

2.276

2.543

2.961

7

1.947

2.158

2.501

2.936

3.25

3.738

8

2.484

2.73

3.128

3.627

3.987

4.543

9

3.053

3.333

3.783

4.345

4.748

5.371

10

3.648

3.961

4.462

5.084

5.53

6.216

11

4.267

4.611

5.16

5.842

6.328

7.077

12

4.904

5.279

5.876

6.615

7.141

7.95

13

5.559

5.964

6.608

7.402

7.967

8.835

14

6.229

6.664

7.352

8.201

8.804

9.73

15

6.913

7.376

8.108

9.01

9.65

10.63

참고: 표는 T. Frankel의 "ABC of the Telephone"에서 발췌한 것입니다.

P.01의 서비스 등급이 필요하므로 P.01로 지정된 열만 사용합니다. 계산에서 최번시 트래픽 양은 2.64erlands입니다. 이는 P.01 열의 2.501에서 3.128 사이에 있습니다. 이는 7과 8의 트렁크 수(N)에 해당한다. 부분 트렁크를 사용할 수 없으므로 다음으로 큰 값(트렁크 8개)을 사용하여 트래픽을 전달합니다.

Erlang B 테이블에는 특정 트래픽 양을 서비스하는 데 필요한 트렁크 수를 결정하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 변형이 있습니다. 이 표는 GoS와 트래픽 속도를 지원하는 데 필요한 트렁크 수(T) 간의 관계를 언어로 보여줍니다.

Erlangs의 트래픽 속도

트렁크 수(T)

T=1

T=2

T=3

T=4

T=5

T=6

T=7

T=8

T=9

T=10

0.10

.09091

.00452

.00015

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

0.20

.16667

.01639

.00109

.00005

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

0.30

.23077

.03346

.00333

.00025

.00002

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

0.40

.28571

.05405

.00716

.00072

.00006

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

0.50

.33333

.07692

.01266

.00158

.00016

.00001

.00000

.00000

.00000

.00000

0.60

.37500

.10112

.01982

.00296

.00036

.00004

.00000

.00000

.00000

.00000

0.70

.41176

.12596

.02855

.000497

.00070

.00008

.00001

.00000

.00000

.00000

0.80

.44444

.15094

.03869

.00768

.00123

.00016

.00002

.00000

.00000

.00000

0.90

.47368

.17570

.05007

.01114

.00200

.00030

.00004

.00000

.00000

.00000

1.00

.50000

.20000

.06250

.01538

.00307

.00051

.00007

.00001

.00000

.00000

1.10

.52381

.22366

.07579

.02042

.00447

.00082

.00013

.00002

.00000

.00000

1.20

.54545

.24658

.08978

.02623

.00625

.00125

.00021

.00003

.00000

.00000

1.30

.56522

.26868

.10429

.03278

.00845

.00183

.00034

.00006

.00001

.00000

1.40

.58333

.28949

.11918

.40040

.01109

.00258

.00052

.00009

.00001

.00000

1.50

.60000

.31034

.13433

.04796

.01418

.00353

.00076

.00014

.00002

.00000

1.60

.61538

.32990

.14962

.05647

.01775

.00471

.00108

.00022

.00004

.00001

1.70

.62963

.34861

.16496

.06551

.02179

.00614

.00149

.00032

.00006

.00001

1.80

.644286

.36652

.18027

.07503

.02630

.00783

.00201

.00045

.00009

.00002

1.90

.65517

.38363

.19547

.08496

.03128

.00981

.00265

.00063

.00013

.00003

2.00

.66667

.40000

.21053

.09524

.03670

.01208

.00344

.00086

.00019

.00004

2.20

.68750

.43060

.23999

.11660

.04880

.01758

.00549

.00151

.00037

.00008

2.40

.70588

.45860

.26841

.13871

.06242

.02436

.00828

.00248

.00066

.00016

2.60

.72222

.48424

.29561

.16118

.07733

.03242

.01190

.00385

.00111

.00029

2.80

.73684

.50777

.32154

.18372

.09329

.04172

.01641

.00571

.00177

.00050

3.00

.75000

.52941

.34615

.20611

.11005

.05216

.02186

.00813

.00270

.00081

3.20

.76190

.54936

.36948

.22814

.12741

.06363

.02826

.01118

.00396

.00127

3.40

.77273

.56778

.39154

.24970

.14515

.07600

.03560

.01490

.00560

.00190

3.60

.78261

.58484

.41239

.27069

.16311

.08914

.04383

.01934

.00768

.00276

3.80

.79167

.60067

.43209

.29102

.18112

.10290

.05291

.02451

.01024

.00388

4.00

.80000

.61538

.45070

.31068

.19907

.11716

.06275

.03042

.01334

.00531

Erlangs의 트래픽 속도

트렁크 수(T)

T=11

T=12

T=13

T=14

T=15

T=16

T=17

T=18

T=19

T=20

4.00

.00193

.00064

.00020

.00006

.00002

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

4.50

.00427

.00160

.00055

.00018

.00005

.00002

.00000

.00000

.00000

.00000

5.00

.00829

.00344

.00132

.00047

.00016

.00005

.00001

.00000

.00000

.00000

5.25

.01107

.00482

.00194

.00073

.00025

.00008

.00003

.00001

.00000

.00000

5.50

.01442

.00657

.00277

.00109

.00040

.00014

.00004

.00001

.00000

.00000

5.75

.01839

.00873

.00385

.00158

.00060

.00022

.00007

.00002

.00001

.00000

6.00

.02299

.01136

.00522

.00223

.00089

.00033

.00012

.00004

.00001

.00000

6.25

.02823

.01449

.00692

.00308

.00128

.00050

.00018

.00006

.00002

.00001

6.50

.03412

.01814

.00899

.00416

.00180

.00073

.00028

.00010

.00003

.00001

6.75

.04062

.02234

.01147

.00550

.00247

.00104

.00041

.00015

.00005

.00002

7.00

.04772

.02708

.01437

.00713

.00332

.00145

.00060

.00023

.00009

.00003

7.25

.05538

.02827

.01173

.00910

.00438

.00198

.00084

.00034

.00013

.00005

7.50

.06356

.03821

.02157

.01142

.00568

.00265

.00117

.00049

.00019

.00007

7.75

.07221

.04456

.02588

.01412

.00724

.00350

.00159

.00068

.00028

.00011

8.00

.08129

.05141

.03066

.01722

.00910

.00453

.00213

.00094

.00040

.00016

8.25

.09074

.05872

.03593

.02073

.01127

.00578

.00280

.00128

.00056

.00023

8.50

.10051

.06646

.04165

.02466

.01378

.00727

.00362

.00171

.00076

.00032

8.75

.11055

.07460

.04781

.02901

.01664

.00902

.00462

.00224

.00103

.00045

9.00

.12082

.08309

.05439

.03379

.01987

.01105

.00582

.00290

.00137

.00062

9.25

.13126

.09188

.06137

.03897

.02347

.01338

.00723

.00370

.00180

.00083

9.50

.14184

.10095

.06870

.04454

.02744

.01603

.00888

.00466

.00233

.00110

9.75

.15151

.11025

.07637

.05050

.03178

.01900

.01708

.00581

.00297

.00145

10.00

.16323

.11974

.08434

.05682

.03650

.02230

.01295

.00714

.00375

.00187

10.25

.17398

.12938

.09257

.06347

.04157

.02594

.01540

.00869

.00467

.00239

10.50

.18472

.13914

.10103

.07044

.04699

.02991

.01814

.01047

.00575

.00301

10.75

.19543

.14899

.10969

.07768

.05274

.03422

.02118

.01249

.00702

.00376

11.00

.20608

.15889

.11851

.08519

.05880

.03885

.02452

.01477

.00848

.00464

11.25

.21666

.16883

.12748

.09292

.06515

.04380

.02817

.01730

.01014

.00567

11.75

.22714

.17877

.13655

.10085

.07177

.04905

.03212

.02011

.01202

.00687

Erlangs의 트래픽 속도

트렁크 수(T)

T=21

T=22

T=23

T=24

T=25

T=26

T=27

T=28

T=29

T=30

11.50

.00375

.00195

.00098

.00047

.00022

.00010

.00004

.00002

.00001

.00000

12.00

.00557

.00303

.00158

.00079

.00038

.00017

.00008

.00003

.00001

.00001

12.50

.00798

.00452

.00245

.00127

.00064

.00034

.00014

.00006

.00003

.00001

13.00

.01109

.00651

.00367

.00198

.00103

.00051

.00025

.00011

.00005

.00001

13.50

.01495

.00909

.00531

.00298

.00160

.00083

.00042

.00020

.00009

.00004

14.00

.01963

.01234

.00745

.00433

.00242

.00130

.00067

.00034

.00016

.00008

14.50

.02516

.01631

.01018

.00611

.00353

.00197

.00105

.00055

.00027

.00013

15.00

.03154

.02105

.01354

.00839

.00501

.00288

.00160

.00086

.00044

.00022

15.50

.03876

.02658

.01760

.01124

.00692

.00411

.00235

.00130

.00069

.00036

16.00

.04678

.03290

.02238

.01470

.00932

.00570

.00337

.00192

.00106

.00056

16.50

.05555

.03999

.02789

.01881

.01226

.00772

.00470

.00276

.00157

.00086

17.00

.06499

.04782

.03414

.02361

.01580

.01023

.00640

.00387

.00226

.00128

17.50

.07503

.05632

.04109

.02909

.01996

.01326

.00852

.00530

.00319

.00185

18.00

.08560

.06545

.04873

.03526

.02476

.01685

.01111

.00709

.00438

.00262

18.50

.09660

.07513

.05699

.04208

.03020

.02103

.01421

.00930

.00590

.00362

19.00

.10796

.08528

.04952

.03627

.02582

.01785

.01785

.01197

.00788

.00490

19.50

.11959

.09584

.07515

.05755

.04296

.03121

.02205

.01512

.01007

.00650

20.00

.13144

.10673

.08493

.06610

.05022

.03720

.02681

.01879

.01279

.00846

참고: 이 표는 "Systems Analysis for Data Transmission," James Martin, Prentice-Hall, Inc. 1972, ISBN에서 가져온 것입니다. 0-13-881300-0 ; 표 11. 거래 손실 가능성, P(n).

대부분의 경우 유닛 간의 단일 회선으로 예상되는 음성 통화 수에 충분합니다. 그러나 일부 경로에는 더 나은 GoS를 제공하기 위해 추가 회로를 추가해야 하는 통화 집중이 있습니다. 전화 엔지니어링의 GoS 범위는 일반적으로 0.01~0.001입니다. 이는 차단된 통화 수의 확률을 나타냅니다. 즉, .01은 100 중 하나의 통화이고, .001은 1000 중 차단으로 인해 손실된 하나의 통화입니다. 시스템의 GoS 또는 차단 특성을 설명하는 일반적인 방법은 지정된 트래픽 로드가 있을 때 통화가 손실될 확률을 나타내는 것입니다. P(01)은 좋은 GoS로 간주되는 반면, P(001)은 비차단 GoS로 간주된다.

4. 적절한 트렁크 조합을 결정합니다.

트렁크의 적절한 혼합은 기술적인 결정이라기보다는 경제적인 결정에 가깝습니다. 분당 비용은 트렁크 추가에 따른 가격 중단점을 결정하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 측정값입니다. 추가 전송, 장비, 관리 및 유지 보수 비용을 고려하는 등 모든 비용 요소를 고려해야 합니다.

비용 대비 네트워크를 최적화할 때 따라야 할 두 가지 규칙이 있습니다.

- 통화 시간(분) 대신 평균 사용량 수치를 사용합니다.

- 다음 최상의 경로보다 증가 비용이 더 많이 들 때까지 가장 적은 회로를 사용하십시오.

앞의 예에 따르면, GoS를 0.01로 제공하려면 제공된 트래픽이 2.64erlang인 경우 8개의 트렁크가 필요합니다. 평균 사용량 수치를 도출합니다.

- 352시간을 한 달에 22일로 나눈 값을 하루 8시간으로 나눈 값 x 1.10(통화 처리 오버헤드) = 평균 시간 동안 2.2erlangs.

운송업체(XYZ)가 다음 요금을 제공한다고 가정합니다.

- DDD(Direct Distance Dialing) = 시간당 $25.

- 저축 요금제 A = 60달러의 고정 요금 + 시간당 18달러.

- 타이 트렁크 = $500 균일 요금.

먼저, 비용을 그래프로 그려라. 모든 숫자는 얼랑 계산을 더 쉽게 하기 위해 시간당 숫자로 변환됩니다.

빨간색 선으로 표시된 타이 트렁크는 $500의 직선입니다. DDD는 0에서 시작하는 선형 라인입니다. 비용을 최적화하기 위해 곡선 아래로 유지하는 것이 목표입니다. 서로 다른 계획 간의 교차 지점은 DDD와 계획 A 간에 8.57시간, 계획 A와 타이 트렁크 간에 24.4시간에 발생합니다.

다음 단계는 트렁크 단위로 운반된 트래픽을 계산하는 것입니다. 대부분의 스위치는 선입선출(FIFO)을 기준으로 음성 트래픽을 할당합니다. 이는 트렁크 그룹의 첫 번째 트렁크가 동일한 트렁크 그룹의 마지막 트렁크보다 훨씬 더 많은 트래픽을 전송함을 의미합니다. 트렁크당 평균 트래픽 할당을 계산합니다. 이러한 수치를 반복해서 계산하는 프로그램이 없다면 그렇게 하기는 어렵다. 다음 표는 이러한 프로그램을 사용하는 2.2 erlang 기반 트래픽 분포를 보여줍니다.

2.2 Erlang 기반 각 트렁크의 트래픽

트렁크

제안된 시간

트렁크당 운반

누적 이월

바둑

1

2.2

0.688

0.688

0.688

2

1.513

0.565

1.253

0.431

3

0.947

0.419

1.672

0.24

4

0.528

0.271

1.943

0.117

5

0.257

0.149

2.093

0.049

6

0.107

0.069

2.161

0.018

7

0.039

0.027

2.188

0.005

8

0.012

0.009

2.197

0.002

9

0.003

0.003

2.199

0

첫 번째 트렁크는 2.2시간 제공되며 0.688erlang을 운반한다. 이 트렁크의 이론상 최대값은 1erlang입니다. 여덟 번째 트렁크에는 .009 erlangs만 들어 있습니다. 음성이 전달되는 데이터 네트워크를 설계할 때 확실한 의미는 데이터 네트워크로 이동한 특정 트렁크가 상당한 양의 트래픽을 전달할 수 있다는 것입니다. 또는 전달되는 트래픽이 거의 없다는 것입니다.

이러한 수치를 사용하여 앞에서 계산한 손익분기점 가격과 결합하면 적절한 트렁크 조합을 결정할 수 있습니다. 트렁크는 하루 8시간, 한 달 22일을 기준으로 한 달에 176개의 트래픽을 전송할 수 있습니다. 첫 번째 트렁크는 .688 erlangs를 전달하거나 68.8% 효과입니다. 한 달 기준으로 121개 언어에 해당합니다. 크로스오버 시간은 24.4시간과 8.57시간입니다. 이 그림에서 타이 트렁크는 26.2erlang으로 여전히 사용되고 있다. 그러나 다음 하위 트렁크는 24.4시간 아래로 떨어지기 때문에 플랜 A를 사용합니다. 동일한 방법이 DDD 계산에 적용됩니다.

VoD(Voice over Data) 네트워크와 관련하여 데이터 인프라의 시간당 비용을 도출하는 것이 중요합니다. 그런 다음 X 트렁크에 대한 음성을 또 다른 관세 부과 옵션으로 계산합니다.

5. 초당 패킷 또는 셀에 전달된 트래픽의 비율을 나타냅니다.

트래픽 엔지니어링의 다섯 번째이자 마지막 단계는 전달된 트래픽의 일수를 초당 패킷 또는 셀로 계산하는 것입니다. 이렇게 하는 한 가지 방법은 하나의 erlang을 적절한 데이터 측정으로 변환한 다음 수정자를 적용하는 것입니다. 이 수식은 PCM(Pulse Code Modulation) 음성 및 풀 로드(full loaded) 패킷에 기반한 이론적인 숫자입니다.

- 1 PCM 음성 채널에는 64kBps 필요

- 1erlang은 60분 음성

따라서 1erlang = 64kBps x 3600초 x 1바이트/8비트 = 28.8MB의 트래픽이 1시간 내에 발생합니다.

AAL1을 사용하는 ATM

- 1 Erlang = 44바이트 페이로드를 가정할 때 655KB 셀/시간

- = 182셀/초

AAL5를 사용하는 ATM

- 1 Erlang = 47바이트 페이로드를 가정할 때 600KB 셀/시간

- = 167셀/초

프레임 릴레이

- 1Erlang = 960KB 프레임(30바이트 페이로드) 또는 267fps

IP

- 1 Erlang = 1.44M 패킷(20바이트 패킷) 또는 400pps

실제 조건을 기준으로 이러한 수치에 수정자를 적용합니다. 적용할 수정자 유형에는 패킷 오버헤드, 음성 압축, VAD(Voice Activity Detection) 및 시그널링 오버헤드가 있습니다.

패킷 오버헤드를 퍼센트 수정자로 사용할 수 있습니다.

ATM

- AAL1은 44바이트의 페이로드마다 9바이트를 가지거나 1.2 승수를 가집니다.

- AAL5는 47바이트의 페이로드마다 6바이트가 있거나 1.127 승수가 있습니다.

프레임 릴레이

- 4~6바이트의 오버헤드, 페이로드 변수는 4096바이트까지 가능합니다.

- 30바이트의 페이로드와 4바이트의 오버헤드를 사용해 1.13 승수를 제공합니다.

IP

- IP는 20바이트입니다.

- UDP(User Datagram Protocol)의 경우 8바이트입니다.

- RTP(Real-Time Transport Protocol)의 경우 12~72바이트.

CRTP(Compressed Real-Time Protocol)를 사용하지 않으면 오버헤드의 양이 비현실적입니다. 실제 승수는 3입니다. CRTP는 일반적으로 4~6바이트 범위에서 오버헤드를 더 줄일 수 있습니다. 5바이트를 가정하면 승수는 1.25로 바뀝니다. 8KB의 압축된 음성을 실행한다고 가정합니다. 오버헤드를 고려할 경우 10KB 미만은 얻을 수 없습니다. 레이어 2 오버헤드도 고려해야 합니다.

음성 압축 및 음성 활동 감지 기능도 승수로 취급됩니다. 예를 들어, 공액 구조 대수 코드 여기 선형 예측(CS-ACELP)(8KB 음성)은 .125 승수로 간주됩니다. VAD는 .6 또는 .7 승수로 간주할 수 있습니다.

신호 오버헤드의 요소. 특히 VoIP는 RTCP(Real Time Control Protocol) 및 H.225/H.245 연결을 파악해야 합니다.

마지막 단계는 트렁크에 트래픽 분포를 적용하여 대역폭과 일치하는 방식을 확인하는 것입니다. 이 다이어그램은 최번시 및 평균시 계산을 기반으로 한 트래픽 분포를 보여줍니다. 최번시 계산에는 2.64erlang을 기준으로 트렁크당 트래픽 분포를 보여주는 프로그램이 사용됩니다.

BH = 최번시

AH = 평균 시간

예를 들어 평균 시간 수치를 사용하면 첫 번째 트렁크에 .688 erlang이 있습니다. 이는 64kBps x .688 = 44kBps와 같습니다. 8KB 음성 압축은 5.5kBps와 같습니다. IP 오버헤드를 고려하면 최대 6.875kBps의 대역폭을 제공합니다. 음성 트렁크의 경우 초기 트렁크는 더 큰 트렁크 그룹에서만 높은 트래픽을 전달합니다.

음성 및 데이터 관리자와 작업할 때 음성 대역폭 요구 사항을 계산할 때 가장 좋은 방법은 계산을 수행하는 것입니다. 최대 트래픽 강도를 위해 항상 8개의 트렁크가 필요합니다. PCM 음성을 사용하면 트렁크 8개에 512KB가 발생합니다. 최번시는 2.64erlang 또는 169kBps의 트래픽을 사용합니다. 평균적으로 2.2erlang 또는 141kBps의 트래픽을 사용합니다.

음성 압축을 사용하여 IP를 통해 전달되는 트래픽의 2.2erlang에는 다음과 같은 대역폭이 필요합니다.

- 141kBps x .125(8KB 음성) x 1.25(CRTP 사용 오버헤드) = 22kBps

설명해야 할 기타 수정자는 다음과 같습니다.

- 레이어 2 오버헤드

- 통화 설정 및 신호 오버헤드 분해

- 음성 활동 감지(사용되는 경우)

손익 계획

오늘날의 고객 프라이빗 네트워크에서는 종단 간 손실 및 전파 지연과 같은 전송 매개변수에 주의를 기울여야 합니다. 개인적으로는 이러한 특성이 네트워크를 통한 정보의 효율적인 전달을 방해한다. 함께, 그들은 자신들을 "반향"으로 지칭되는 훨씬 더 유해한 방해물로 나타낸다.

손실은 주로 에코와 준노래를 제어하기 위해(Listener Echo) EO(End Office) 간 전송 경로에 도입됩니다. 지정된 토커 에코 GoS를 달성하는 데 필요한 손실의 양은 지연에 따라 증가합니다. 그러나 이러한 손실은 또한 주요 음성 신호를 약화시킵니다. 너무 많이 잃으면 화자의 목소리가 잘 들리지 않는다. 난이도는 회로의 노이즈 양에 따라 달라집니다. 손실, 소음, 토커 에코에 의한 관절 효과는 손실-소음-에코 GoS 측정을 통해 평가된다. 손실 플랜 개발은 세 가지 파라미터(손실, 잡음, 토커 에코)의 공동 고객 인식 효과를 고려한다. 손실 계획은 모든 연결 길이에 대한 최적 값에 가까운 연결 손실의 값을 제공할 필요가 있다. 동시에, 계획은 구현하고 관리하기에 충분히 쉬워야 한다. 이 정보는 Cisco MC3810을 설계하고 고객 프라이빗 네트워크에 구현하는 데 도움이 됩니다.

Private Branch Exchange

PBX는 사용자 커뮤니티 내의 개인이 (중앙 사무실, WATS(Wide Area Telephone Service) 및 FX 트렁크를 통해) 공용 네트워크, 특수 서비스 트렁크 및 커뮤니티 내의 기타 사용자(PBX 회선)와 통화를 주고받을 수 있도록 하는 장비의 집합체입니다. 다이얼을 시작할 때 PBX는 사용자를 유휴 회선 또는 적절한 트렁크 그룹의 유휴 트렁크에 연결합니다. 신호음 또는 신호음 같은 적절한 통화 상태 신호를 반환합니다. 회선 또는 트렁크 그룹이 통화 중인 경우 통화 중 표시가 반환됩니다. 수신 통화에 응답하고 사용자 지원을 위해 참석자 위치를 제공할 수 있습니다. 아날로그 PBX와 디지털 PBX가 모두 있습니다. APBX(Analog PBX)는 아날로그 스위칭을 사용하여 통화 연결을 수행하는 다이얼 PBX입니다. DPBX(Digital PBX)는 디지털 스위칭을 사용하여 통화 연결을 수행하는 다이얼 PBX입니다. PBX는 다음 세 가지 방식 중 하나로 작동합니다. 위성, 메인, 탠덤.

위성 PBX는 공용 네트워크의 통화를 수신하는 메인 PBX에 위치하며 사설 네트워크의 다른 PBX에 연결할 수 있습니다.

기본 PBX는 PSTN(Public Switched Telephone Network)에 대한 인터페이스 역할을 합니다. 특정 지역을 지원합니다. 이 제품은 탑재형 위성 PBX를 지원할 뿐 아니라 Tandem PBX의 기능도 수행할 수 있습니다.

Tandem PBX는 통과점의 역할을 합니다. 하나의 기본 PBX에서 걸려오는 통화는 다른 PBX를 통해 다른 PBX로 라우팅됩니다. 따라서 Tandem이라는 단어가 사용됩니다.

PBX 인터페이스

PBX 인터페이스는 다음과 같은 네 가지 주요 범주로 나뉩니다.

- 트렁크 인터페이스 연결

- 공용 네트워크 인터페이스

- 위성 PBX 인터페이스

- 라인 인터페이스

이 문서에서는 타이 트렁크 및 위성 PBX 인터페이스에 대해 중점적으로 다룹니다. 이 두 카테고리에는 네 가지 주요 인터페이스가 있습니다.

- S/DTT - 디지털 위성 PBX 타이 트렁크에 대한 디지털 트렁크 인터페이스.

- S/ATT - 아날로그 Satellite PBX 타이 트렁크에 대한 아날로그 트렁크 인터페이스.

- D/TT - 비 ISDN 디지털 또는 조합 타이 트렁크에 대한 디지털 트렁크 인터페이스.

- A/TT - 트렁크를 연결하는 아날로그 트렁크 인터페이스.

PBX 인터페이스 레벨

__________

|         |

|         | ------>    0 dB  D/TT, S/DTT

|         | <------    0 dB

-------|         |

|                | ------>   -2 dB  A/TT , S/ATT,  S/DTT (with CB)

|________________| <------   -2 dB

DPBX에서 예상되는 인터페이스 및 레벨은 올바른 전송 및 수신 레벨로 Cisco MC3810을 설계하고 구현하는 데 도움이 되도록 먼저 나열되어 있습니다. 이전 그림에 표시된 것처럼 순수 디지털 타이 트렁크(아날로그-디지털 변환 없음)가 있는 DPBX는 항상 0dB(D/TT)로 수신 및 전송됩니다.

하이브리드 타이 트렁크(아날로그-디지털 변환)가 있는 DPBX의 경우, CB(Channel Bank) 인터페이스가 양쪽 끝에서 디지털 방식으로 DPBX에 연결되고 아날로그 타이 트렁크를 사용하는 경우 전송 및 수신 레벨도 0dB입니다(다음 그림 참조). CB가 아날로그 인터페이스를 통해 DPBX에 연결하는 경우 전송 및 수신 모두 -2.0dB의 레벨이 됩니다(이 그림 참조).

하이브리드 타이 트렁크가 있는 DPBX

채널 뱅크가 아날로그 인터페이스를 통해 DPBX에 연결

CB가 하나뿐이고 아날로그 인터페이스를 통해 DPBX에 연결되는 경우, 이 레벨은 -2.0dB transmit 및 -4.0 receive입니다(이 그림 참조).

아날로그 인터페이스를 통해 DPBX에 연결된 CB 1개

Cisco MC3810 설계 및 설치

고객 네트워크에 Cisco MC3810s를 구현하는 경우, 먼저 기존 네트워크 손실 계획을 이해해야 Cisco MC3810s 설치 시 엔드 투 엔드 통화의 전체적인 손실 또는 수준이 동일하게 유지됩니다. 이 프로세스를 베이스라인 또는 벤치마킹이라고 합니다. Cisco MC3810을 설치하기 전에 모든 네트워크 구성 요소를 그린 다음 EIA/TIA(Electronic Industries Association and Telecommunications Industry Association) 표준에 따라 네트워크의 주요 액세스 및 송신 지점에서 예상 레벨을 문서화하는 것도 벤치마킹할 수 있는 한 가지 방법입니다. 네트워크의 동일한 액세스 및 이그레스 지점에서 레벨을 측정하여 적절하게 문서화되었는지 확인합니다(이 그림 참조). 레벨이 측정되고 문서화되면 Cisco MC3810을 설치합니다. 설치가 완료되면 이전에 측정되고 문서화된 레벨과 일치하도록 Cisco MC3810의 레벨을 조정합니다(이 그림 참조).

Cisco MC3810을 설치하기 전의 네트워크 구성 요소

Cisco MC3810 설치 후 네트워크 구성 요소

대부분의 Cisco MC3810 구현에서 DPBX는 전체 고객 네트워크의 일부입니다. 예를 들어, 네트워크 토폴로지는 다음과 같을 수 있습니다.

DPBX(위치 1)는 Cisco MC3810(위치 1)에 연결됩니다. 이는 시설/트렁크(디지털 또는 아날로그)에서 먼 쪽 끝(위치 2)으로 연결됩니다. 시설/트렁크가 다른 Cisco MC3810에 연결되어 있습니다. 다른 DPBX에 연결되어 있습니다(위치 2). 이 시나리오에서는 DPBX에서 예상되는 레벨(전송 및 수신)이 시설/트렁크 유형 또는 인터페이스(이전 그림 참조)에 따라 결정됩니다.

다음 단계는 설계를 시작하는 것입니다.

1. 모든 전송 장비 및 설비 연결이 포함된 기존 네트워크를 도식화합니다.

2. EIA/TIA 표준(EIA/TIA 464-B 및 EIA/TIA Telecommunications Systems Bulletin No. 32 - Digital PBX Loss Plan Application Guide)에 나열된 정보를 사용하여 각 전송 장비의 예상 레벨(이그레스(egress) 및 액세스 인터페이스에 대한)을 나열합니다.

3. 실제 레벨을 측정하여 예상 레벨과 실제 레벨이 동일한지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 뒤로 이동하여 EIA/TIA 문서에서 컨피그레이션 및 인터페이스 유형을 검토합니다. 필요에 따라 레벨을 조정합니다. 동일한 경우 레벨을 문서화하고 다음 장비로 이동하십시오. 네트워크의 모든 측정 수준을 기록했으며 예상 수준과 일치하면 Cisco MC3810을 설치할 수 있습니다.

Cisco MC3810을 설치하고 설치 전에 측정하고 문서화한 수준에 맞게 수준을 조정합니다. 이렇게 하면 전체 수준이 벤치마크 수준과 일관되게 유지됩니다. 테스트를 통해 Cisco MC3810이 효율적으로 작동하도록 전화를 겁니다. 그렇지 않은 경우 뒤로 돌아가 수준을 다시 확인하여 올바르게 설정되었는지 확인합니다.

Cisco MC3810을 사용하여 PSTN에 연결할 수도 있습니다. FXS(Foreign Exchange Station) 포트에는 3dB, FXO(Foreign Exchange Office) 및 E&M(recIve and transMit) 포트에는 0dB가 포함되도록 설계되었습니다. 아날로그의 경우 두 방향 모두에 대해 이러한 값이 적용됩니다. 디지털의 경우 값은 0dB입니다. Cisco MC3810에는 기술자가 숫자 키를 들고 다양한 DTMF 톤의 실제 이득을 관찰할 수 있도록 실제 이득을 표시하는 동적 명령(음성 통화 x/y 표시)이 있습니다.

Cisco MC3810의 내부 내장형 인터페이스 오프셋은 다음과 같습니다.

- FXO 입력 게인 오프셋 = 0.7dBm FXO 출력 감쇠 오프셋 = - 0.3dBm

- FXS 입력 게인 오프셋 = -5dBm FXS 출력 감쇠 오프셋 = 2.2dBm

- E&M 4w 입력 게인 오프셋 = -1.1dBm E&M 4w 출력 감쇠 오프셋 = -0.4dBm

VQT(Voice Quality Testbed) 시스템은 다양한 오디오 전송 장치 및 네트워크에서 객관적인 오디오 측정을 수행하는 도구입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 패킷 교환 네트워크에서의 엔드 투 엔드 오디오 지연 측정입니다.

- POTS(Plain Old Telephone Service) 채널의 주파수 응답 측정입니다.

- 전화망 반향 제거기의 효과 및 속도 측정.

- 스피커폰 단말기의 음향 임펄스 응답 측정.

계획 잠금

계층적 동기화

계층 동기화 방법은 4개의 계층 레벨의 클럭으로 구성됩니다. 북미 네트워크를 동기화하도록 선택됩니다. 현재의 산업 표준에 부합한다.

계층적 동기 방법은 노드 간에 주파수 참조를 전송한다. 동기화 계층 구조에서 최상위 레벨 클럭은 PRS(Primary Reference Source)입니다. 모든 상호 연결 디지털 동기화 네트워크는 PRS에 의해 제어되어야 합니다. PRS는 UTC(Coordinated Universal Time)에 대한 선택적인 검증을 통해 1x10-11 이상의 장기 주파수 정확도를 유지하고 현재 업계 표준을 충족하는 장비입니다. 이 장비는 계층 1 시계(세슘 표준)이거나 표준 UTC 유도 주파수 및 시간 서비스(예: LORAN-C 또는 GPS(Global Positioning Satellite System) 무선 수신기)에 의해 직접 제어되는 장비일 수 있습니다. LORAN-C와 GPS 신호 자체는 PRS의 일부가 아닌 세슘 표준에 의해 제어되는데, 이는 물리적으로 그것으로부터 제거되기 때문이다. 기본 참조 소스는 계층 1 디바이스이거나 계층 1 디바이스에 추적 가능하므로 PRS에 의해 제어되는 모든 디지털 동기화 네트워크에는 계층 1 추적 가능성이 있습니다.

계층 2 노드는 동기화 계층의 두 번째 레벨을 형성합니다. 계층 2 클럭은 다음에 대한 동기화를 제공합니다.

- 기타 계층 2 디바이스

- DCS(Digital Crossconnect Systems) 또는 디지털 엔드오피스와 같은 계층 3 장치

- 계층 4 디바이스(예: 채널 뱅크 또는 DPBX)

마찬가지로 계층 3 클럭은 다른 계층 3 장치 및/또는 계층 4 장치에 동기화를 제공합니다.

계층적 동기화의 한 가지 매력적인 특징은 디지털 스위칭 노드들 사이에서 기존의 디지털 전송 설비들을 동기화에 사용할 수 있다는 것이다. 예를 들어, T1 캐리어 시스템의 기본 1.544MB/s 라인 레이트(초당 8000프레임 레이트)는 해당 캐리어 시스템의 트래픽 운반 용량을 줄이지 않고 이 용도로 사용할 수 있습니다. 따라서, 별도의 전송 설비들이 동기화를 위해 전용될 필요가 없다. 그러나 퍼블릭 네트워크와 프라이빗 네트워크 간의 동기화 인터페이스는 시설 장애 이력, 포인터 조정, 스위칭 포인트 수 등의 특정 디지털 전송 시설 특성 때문에 조정되어야 합니다.

안정적인 운영은 통신 네트워크의 모든 부분에서 매우 중요합니다. 이러한 이유로 동기화 네트워크에는 각 계층 2 노드, 여러 계층 3 노드 및 계층 4 노드에 대한 기본 및 보조(백업) 동기화 기능이 포함됩니다. 또한 각 계층 2 및 3 노드에는 동기화 참조의 짧은 중단을 연결하는 내부 클럭이 장착되어 있습니다. 이 내부 클럭은 일반적으로 동기화 참조에 잠겨 있습니다. 동기 참조가 제거되면 클록 주파수는 그 안정성에 의해 결정되는 레이트로 유지된다.

PRS 추적 가능 참조 소스

프라이빗 디지털 네트워크는 PRS 추적 가능 로컬 교환 사업자/LEC/IEC(International Electrotechnical Commission) 네트워크와 상호 연결된 경우, PRS에 추적 가능한 참조 신호에서 동기화해야 합니다. PRS 추적을 위해 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

- PRS 시계를 제공합니다. 이 경우 네트워크가 LEC/IEC 네트워크와 동시에 작동합니다.

- LEC/IEC 네트워크에서 PRS 추적 가능 타이밍을 수락합니다.

동기화 인터페이스 고려 사항

LEC/IEC와 프라이빗 네트워크 간의 인터페이스를 통해 타이밍을 전달하는 데 사용할 수 있는 아키텍처는 기본적으로 두 가지입니다. 첫 번째는 네트워크가 한 위치에서 LEC/IEC의 PRS 추적 가능 참조를 수락한 다음 상호 연결 시설을 통해 다른 모든 장비에 대한 타이밍 참조를 제공하는 것입니다. 두 번째는 네트워크가 LEC/IEC를 사용하는 각 인터페이스에서 PRS 추적 가능 참조를 허용하는 것입니다.

첫 번째 방법에서 프라이빗 네트워크는 모든 장비의 동기화를 제어합니다. 다만 기술적·유지보수 관점에서 한계가 있다. 분배 네트워크가 손실되면 모든 관련 장비가 LEC/IEC 네트워크에 충돌합니다. 이 문제는 감지하기 어려운 문제를 야기합니다.

두 번째 방법에서는 PRS 추적 가능 참조가 각 인터페이스에서 LEC/IEC로 프라이빗 네트워크에 제공됩니다. 이러한 배열에서, PRS-추적가능 참조의 손실은 최소한의 트러블을 야기한다. 또한 LEC/IEC에 대한 슬립은 문제의 소스와 동일한 인터페이스에서 발생합니다. 이렇게 하면 문제 위치와 후속 수리가 더 쉬워집니다.

신호

신호처리는 CCITT Recommendation Q.9에 의해 "통화의 설정, 해제 및 제어와 관련된 정보(음성 이외의 정보) 교환, 자동 통신 작업에서 네트워크 관리"로 정의됩니다.

가장 넓은 의미에서 두 가지 신호 영역이 있습니다.

- 가입자 신호

- 트렁크 신호 처리(스위치 간 및/또는 사무실 간)

신호 처리는 또한 전통적으로 4가지 기본 기능으로 분류됩니다.

- 감독

- Address

- 통화 진행률

- 네트워크 관리

감독 신호 사용:

- 회선 또는 트렁크에서 통화 요청 시작(트렁크에서 회선 신호라고 함)

- 설정된 연결 보류 또는 해제

- 충전 시작 또는 종료

- 설정된 연결에서 운영자 호출

주소 시그널링은 발신자 또는 착신자의 전화 번호와 지역 코드, 액세스 코드 또는 PABX(Private Automatic Branch Exchange) 타이 트렁크 액세스 코드와 같은 정보를 전달합니다. 주소 신호에는 고객, 네트워크 시설 등에 의해 시작된 통화의 목적지를 나타내는 정보가 포함됩니다.

통화 진행 신호는 일반적으로 가입자나 운영자에게 통화 진행 또는 통화 실패 정보를 전달하는 신호음 또는 녹음된 알림입니다. 이러한 통화 진행 신호에 대해 자세히 설명합니다.

네트워크 관리 신호는 회로의 대량 할당을 제어하거나 과부하 조건에 대응하여 네트워크의 스위칭 시스템의 동작 특성을 수정하는 데 사용됩니다.

일부 가입자 시그널링 기술 외에 세계적으로 약 25개의 인정된 인터레지스터 시그널링 시스템이 있다. CCITT Signaling System Number 7(SSN7)은 빠른 속도로 국제/국가 표준 인터레지스터 신호 처리 시스템으로 자리 잡고 있습니다.

대부분의 설치에는 E&M 신호 처리가 포함될 것입니다. 그러나 참고로 Tip and Ring 루프, Tip and Ring 리버스 배터리 루프, 루프 스타트, 그라운드 스타트에 대한 SF(single frequency) 시그널링도 포함됩니다.

유형 I와 II는 미주에서 가장 인기 있는 E&M 신호입니다. V형은 미국에서 사용됩니다. 유럽에서도 인기가 많습니다 SSDC5A는 온 훅 및 오프 훅 상태가 반전되어 안전하게 작동할 수 있다는 점에서 다릅니다. 줄이 끊어지면 인터페이스는 기본적으로 오프 훅(통화 중)으로 설정됩니다. 모든 유형 중에서 II와 V만 대칭입니다(크로스오버 케이블을 사용하여 백투백 가능). SSDC5는 영국에서 가장 자주 발견됩니다.

종종 사용되는 다른 시그널링 기술은 지연, 즉시 및 윙크 스타트이다. Wink start는 발신 디바이스가 전화를 건 숫자를 전송하기 전에 수신 스위치로부터 지시를 기다리는 대역 내 기술입니다. Wink start는 일반적으로 ISDN 또는 Signaling System 7(SS7)과 같은 메시지 지향 시그널링 방식으로 제어되는 트렁크에서 사용되지 않습니다.

시그널링 시스템 애플리케이션 및 인터페이스 요약

신호 처리 시스템 애플리케이션/인터페이스

특징

스테이션 루프

루프 신호

기본 스테이션

DC 신호 역에서 발생. 중앙 사무실에서 울립니다.

코인 스테이션

DC 신호 스테이션에서 루프 시작 또는 접지 시작 시작 코인 수집 및 반품을 위한 라인 이외에 접지 및 단순 경로가 사용됩니다.

사무실 간 트렁크

루프 리버스 배터리

단방향 통화 발신입니다. 금속 시설에 직접 적용 가능 전류 및 극성이 모두 감지됩니다. 적절한 설비 신호 시스템이 있는 통신사 설비에서 사용됩니다.

E&M 리드

양방향 통화 발신입니다. 모든 응용 프로그램에 대해 시설 신호 시스템이 필요합니다.

시설

신호 방식

금속

DX

아날로그

SF

디지털

정보의 비트

특별 서비스

루프 유형

위와 같은 표준 스테이션 루프 및 트렁크 배열 PBX-CO 트렁크에 대한 코인 서비스와 유사한 시작 형식.

E & M 리드

PBX 다이얼 타이 트렁크용 E&M 특수 서비스 회로의 통신 사업자 시스템 채널에 대한 E&M

북미 사례

전형적인 북미의 터치톤 세트는 12톤 세트를 제공합니다. 일부 맞춤형 세트는 A-D 푸시 버튼으로 추가 숫자를 식별하는 16톤 신호를 제공합니다.

DTMF 쌍

저주파 그룹(Hz)

고주파수 그룹(Hz)

1209

1336

1477

1633

697

1

2

3

A

770

4

5

6

B

852

7

8

9

C

941

*

0

#

D

북미에서 일반적으로 사용되는 가청 신호음

톤

주파수(Hz)

보조

다이얼

350 + 440

연속

통화 중(스테이션)

480 + 620

0.5초 켜기, 0.5초 끄기

사용 중(네트워크)

480 + 620

0.2초 켜기, 0.3초 끄기

링 반환

440 + 480

2초 켜기, 4초 끄기

오프 훅 알림

멀티프레크 하울

1초 켜기, 1초 끄기

녹음 경고

1400

0.5초 켜기, 15초 끄기

통화 대기

440

0.3초 켜기, 9.7초 끄기

북미에서 사용되는 통화 진행 신호음

이름

주파수(Hz)

패턴

레벨

저음

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

다양

-24dBm0 61~71dBmC 61~71dBmC 61~71dBmC 61~71dBmC

고음

480 400 500

다양

-17dBmC 61~71dBmC 61~71dBmC

발신음

350 + 440

꾸준히

-13dBm0

벨소리

440 + 480 440 + 40 500 + 40

2초 켜기, 4초 끄기 2초 켜기, 4초 끄기 2초 켜기, 4초 끄기

-19dBmC 61~71dBmC 61~71dBmC

회선 통화 중 신호음

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

0.5초 켜기, 0.5초 끄기

순서 바꾸기

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

0.3초 켜기, 0.2초 끄기

6A 경고음

440

2초 켜기, 0.5초 켜기, 10초당

녹음기 경고음

1400

15초마다 0.5초 버스트

되돌리기 신호음

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

0.5초 켜기, 0.5초 끄기

-24dBmC

예금 동전 색조

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

꾸준히

수신기 오프 훅(아날로그)

1400 + 2060 + 2450 + 2600

0.1초 켜기, 0.1초 끄기

+5vu

수신기 오프 훅

1400 + 2060 + 2450 + 2600

0.1초 켜기, 0.1초 끄기

+3.9 ~ -6.0dBm

짖는 사람

480

10초 동안 1초마다 레벨 증가

최대 40vu

해당 번호 없음(crybaby)

200~400

프레크 1hz로 변조되며 6초마다 0.5초 동안 중단됨

빈 코드

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

0.5초 켜기, 0.5초 끄기, 0.5초 켜기, 1.5초 끄기

통화 중 확인 신호음(Centrex)

440

초기 1.5초 후 7.5~10초마다 0.3초

-13dBm0

통화 중 확인 신호음(TSPS)

440

초기 2초 후 10초당 0.5초

-13dBm0

통화 대기 신호음

440

300ms의 버스트 2개를 10초 간격으로 분리

-13dBm0

확인 신호음

350 + 440

300ms의 버스트 3개를 10초 간격으로 분리

-13dBm0

캠프 온 표시

440

반복에서 모든 참석자가 릴리스하는 1초

-13dBm0

호출 발신음

350 + 440

3회 버스트, 0.1초 켜짐, 1초 꺼짐 후 계속

-13dBm0

데이터 세트 응답 발신음

2025

꾸준히

-13dBm

전화 카드 프롬프트 신호음

941 + 1477, 440 + 350

60밀리초

-10dBm0

서비스 등급

480 400 500

0.5~1초 1회

신호음 주문

단일

480 400 500

0.5초

이중

480 400 500

2개의 짧은 버스트

트리플

480 400 500

3개의 짧은 버스트

쿼드

480 400 500

짧은 버스트 4개

번호 확인 신호음

135

꾸준히

화폐 디노미네이션

3.5센트

1050-1100(벨)

탭 1개

슬롯 10 센트

1050-1100(벨)

두 개의 탭

스테이션 25 센트

800(징)

탭 1개

동전 모으기 신호음

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

꾸준히

동전 반환 신호음

480 400 500

0.5~1초 1회

동전 반환 검사음

480 400 500

0.5~1초 1회

그룹 통화 중 신호음

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

꾸준히

결원 위치

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

꾸준히

일반 다이얼 끄기

480 + 620 600 x 120 600 x 133 600 x 140 600 x 160

꾸준히

영구 신호

480 400 500

꾸준히

경고음

480 400 500

꾸준히

서비스 관찰

135

꾸준히

신호음 보내기(IDDD) 진행

480

꾸준히

-22dBm0

중앙 차단

1850

500밀리초

-17dBm0

ONI 주문 톤

700 + 1100

95~250밀리초

-25dBm0

참고: 패턴에 세 개의 점이 있다는 것은 패턴이 무한정 반복된다는 것을 의미합니다.

단일 주파수 대역 내 시그널링

북미에서는 SF 인밴드 시그널링이 널리 사용되고 있다. 가장 일반적인 응용 프로그램은 라인 신호라고도 하는 유휴-사용 중 등의 감독용입니다. 트렁크의 다이얼 펄스 신호에도 사용할 수 있습니다. SF 시그널링의 역학은 E&M 회로들의 신호 구간들 및 구성들, 뿐만 아니라 리드 인터페이스 배열들에 대한 이해를 요구한다. 이 표들은 SF 시그널링, E&M 리드 구성들, 및 인터페이스 배열들의 특성들을 나타낸다.

일반적인 단일 주파수 신호 특성

일반

신호 주파수(톤)

2600헤르츠

유휴 상태 전송

잘라내기

유휴/중단

톤

통화 중/통화 중

신호음 없음

수신기

탐지기 대역폭

E 유형의 경우 +/- 50Hz @ -7dBm +/- 30Hz @ -7dBm

펄싱률

7.5~122pps

E/M 단위

온 훅 최소 시간

33밀리초

최소 오프 훅 신호음 없음

55밀리초

입력 퍼센트 중단(톤)

38-85(10pps)

리드 - 오픈

유휴

-접지

통화 중

발신(루프 리버스 배터리) 유닛

유휴 상태의 최소 톤

40밀리초

최소 오프 훅 신호음 없음

43밀리초

온 훅 최소 출력

69밀리초

R 리드의 전압(-48V(링 및 접지)

온 훅

T 리드의 전압(-48V(tip 및 ground on ring))

오프 훅

종료(루프 리버스 배터리) 장치

온 훅의 최소 톤

90밀리초

최소 오프 훅 신호음 없음

60밀리초

최소 출력(톤 온)

56밀리초

루프 열기

온 훅

루프 닫힘

오프 훅

송신기

낮은 수준의 톤

-36dBm

고급 신호음

-24dBm

높은 수준의 톤 지속 시간

400밀리초

프리컷

8밀리초

홀도버 컷

125밀리초

크로스컷

625밀리초

온 훅 컷

625밀리초

E/M 단위

M 리드의 전압

오프 훅(신호음 없음)

M 리드의 오픈/그라운드

온 훅(톤)

M 리드의 최소 접지

21밀리초

M 리드의 최소 전압

21밀리초

최소 출력 톤

21밀리초

최소 신호음 없음

21밀리초

발신(루프 리버스 배터리) 유닛

전류를 음조 없음으로 반복

19밀리초

톤에 루프 전류가 없습니다.

19밀리초

톤 아웃에 대한 최소 입력

20밀리초

톤 아웃 없는 최소 입력

14밀리초

최소 톤 아웃

51밀리초

최소 톤 아웃 없음

26밀리초

루프 열기

온 훅

루프 닫힘

오프 훅

종료(루프) 유닛

배터리 무음으로 전환

19밀리초

일반 배터리 신호음

19밀리초

톤 아웃을 위한 최소 배터리

25밀리초

톤 없는 최소 역방향 배터리

14밀리초

최소 톤 아웃

51밀리초

최소 톤 아웃 없음

26밀리초

R 리드의 배터리(-48v)

온 훅

TY 리드의 배터리(-48, tip)

오프 훅

E&M 리드 시그널링에 사용되는 단일 주파수 신호

통화 종료

호출 끝

신호

M-리드

E-리드

2600헤르츠

2600헤르츠

E-리드

M-리드

신호

유휴

접지

열기

On

On

열기

접지

유휴

연결

배터리

열기

끄기

On

접지

접지

연결

전화 걸기 중지

배터리

접지

끄기

끄기

접지

배터리

전화 걸기 중지

전화 걸기 시작

배터리

열기

끄기

On

접지

접지

전화 걸기 시작

다이얼 펄싱

접지

열기

On

On

열기

접지

다이얼 펄싱

배터리

끄기

접지

오프 훅

배터리

접지

끄기

끄기

접지

배터리

오프 훅(응답)

착신 전환

접지

접지

On

끄기

열기

배터리

착신 전환

배터리

끄기

접지

되걸기

배터리

열기

끄기

On

접지

접지

되걸기

접지

끄기

배터리

깜박임

배터리

열기

끄기

On

접지

접지

깜박임

접지

끄기

배터리

온 훅

배터리

열기

끄기

On

접지

접지

온 훅

연결 끊기

접지

열기

On

On

열기

접지

연결 끊기

역방향 배터리 팁 및 링 루프 시그널링에 사용되는 단일 주파수 신호

통화 종료

호출 끝

신호

T/R - SF

SF - T/R

2600헤르츠

2600헤르츠

T/R - SF

SF - T/R

신호

유휴

열기

밧트 접지

On

On

열기

밧트 접지

유휴

연결

마감

밧트 접지

끄기

On

마감

밧트 접지

연결

전화 걸기 중지

마감

레브 밧트-gnd

끄기

끄기

마감

레브 밧트-gnd

전화 걸기 중지

전화 걸기 시작

마감

밧트 접지

끄기

On

마감

밧트 접지

전화 걸기 시작

다이얼 펄싱

열기

밧트 접지

On

On

열기

밧트 접지

다이얼 펄싱

마감

끄기

마감

오프 훅

마감

레브 밧트-gnd

끄기

끄기

마감

레브 밧트-gnd

오프 훅(응답)

착신 전환

열기

레브 밧트-gnd

On

끄기

열기

레브 밧트-gnd

착신 전환

마감

끄기

마감

되걸기

마감

밧트 접지

끄기

On

마감

밧트 접지

되걸기

레브 밧트-gnd

끄기

레브 밧트-gnd

깜박임

마감

밧트 접지

끄기

On

마감

밧트 접지

깜박임

레브 밧트-gnd

끄기

레브 밧트-gnd

온 훅

마감

밧트 접지

끄기

On

마감

밧트 접지

온 훅

연결 끊기

열기

밧트 접지

On

On

열기

밧트 접지

연결 끊기

Tip 및 Ring Leads를 사용한 Ringing 및 Loop-Start Signaling에 사용되는 단일 주파수 신호 - Central Office End에서 발신되는 통화

신호

T/R - SF

SF - T/R

2600헤르츠

2600헤르츠

T/R - SF

SF - T/R

신호

유휴

접지 배트

열기

끄기

On

접지 배트

열기

유휴

압류

접지 배트

열기

끄기

On

접지 배트

열기

유휴

벨울림

Gnd-batt 및 20Hz

열기

온-오프

On

Gnd-batt 및 20Hz

열기

벨울림

오프 훅(전화 걸기 및 통화)

접지 배트

마감

끄기

끄기

접지 배트

마감

오프 훅(전화 걸기 및 응답)

온 훅

접지 배트

마감

끄기

끄기

접지 배트

마감

오프 훅

온 훅(전화 끊기)

접지 배트

열기

끄기

On

접지 배트

열기

온 훅(전화 끊기)

참고: 20Hz 벨소리 울림(2초 켜기, 4초 끄기)

Tip 및 Ring Leads를 사용한 Ringing 및 Loop-Start Signaling에 사용되는 단일 주파수 신호 - 스테이션 끝에서 발생하는 통화

신호

T/R - SF

SF - T/R

2600헤르츠

2600헤르츠

T/R - SF

SF - T/R

신호

유휴

열기

접지 배트

On

끄기

열기

접지 배트

유휴

오프 훅(발작)

마감

접지 배트

끄기

끄기

마감

접지 배트

유휴

다이얼 시작

마감

발신음과 gnd-batt

끄기

끄기

마감

발신음과 gnd-batt

다이얼 시작

다이얼 펄싱

개방 폐쇄

접지 배트

온-오프

끄기

개방 폐쇄

접지 배트

다이얼 펄싱

대기 응답

마감

가청식의 반지와 접지봉

끄기

끄기

마감

가청식의 반지와 접지봉

대기 응답

온 훅(통화)

마감

접지 배트

끄기

끄기

마감

접지 배트

오프 훅(응답됨)

온 훅(전화 끊기)

열기

Gnd-batt 폐쇄

On

끄기

열기

접지 배트

온 훅(연결 끊김) 오프 훅

Tip 및 Ring Leads를 사용한 Ringing 및 Ground-Start Signaling에 사용되는 단일 주파수 신호 - Central Office End에서 발신되는 통화

신호

T/R - SF

SF - T/R

2600헤르츠

2600헤르츠

T/R - SF

SF - T/R

신호

유휴

오픈 배트

밧밧트

On

On

오픈 배트

유휴

압류

접지 배트

열기

On

On

접지 배트

통화중

벨울림

Gnd-batt 및 20Hz

열기

켜짐 및 20Hz

On

Gnd-batt 및 20Hz

열기

벨울림

오프 훅(전화 걸기 및 통화)

접지 배트

마감

끄기

끄기

접지 배트

마감

오프 훅(전화 걸기 및 응답)

온 훅

접지 배트

마감

On

끄기

오픈 배트

마감

온 훅

온 훅(전화 끊기)

접지 배트

열기

끄기

On

접지 배트

열기

온 훅(전화 끊기)

참고: 20Hz 벨소리 울림(2초 켜기, 4초 끄기)

Tip 및 Ring Leads를 사용한 Ringing 및 Ground-Start Signaling에 사용되는 단일 주파수 신호 - 스테이션 끝에서 발신되는 통화

신호

T/R - SF

SF - T/R

2600헤르츠

2600헤르츠

T/R - SF

SF - T/R

신호

유휴

오픈 배트

On

On

밧밧트

오픈 배트

유휴

오프 훅(발작)

접지

오픈 배트

끄기

On

밧밧트

오픈 배트

압류

다이얼 시작

마감

발신음과 gnd-batt

끄기

끄기

마감

발신음과 gnd-batt

다이얼 시작

다이얼 펄싱

개방 폐쇄

접지 배트

온-오프

끄기

개방 폐쇄

접지 배트

다이얼 펄싱

대기 응답

마감

가청식의 반지와 접지봉

끄기

끄기

마감

가청식의 반지와 접지봉

대기 응답

오프 훅(통화)

마감

접지 배트

끄기

끄기

마감

접지 배트

오프 훅(응답됨)

온 훅

마감

오픈 배트

On

On

밧밧트

오픈 배트

온 훅(연결 끊김)

온 훅(연결 끊김)

마감

On

끄기

오픈 배트

오픈 배트

온 훅

사이트 준비 설명서

다음 체크리스트와 양식(Adobe Acrobat PDF 파일)을 다운로드하여 새 사이트에 Cisco MC3810을 설치하는 방법을 계획하십시오.

- Cisco MC3810 Multiservice Concentrator 사이트 준비 체크리스트

- Cisco MC3810 Multiservice Concentrator 사이트 준비 요약

- Cisco MC3810 장비 체크리스트

- 음성 서비스 구성 정보

- 고객 사이트 정보

- 디지털 음성 포트 계획 양식

- 아날로그 음성 포트에 대한 계획 양식

- 네트워크 다이어그램

- 네트워크 손익 다이어그램

Hunting 그룹 및 기본 설정 컨피그레이션

Cisco MC3810은 사냥 그룹의 개념을 지원합니다. 동일한 대상 패턴을 사용하는 동일한 PBX에 있는 다이얼 피어 그룹의 컨피그레이션입니다. Hunting 그룹에서 특정 DS-0(Digital Signal Level 0) 타임 슬롯의 다이얼 피어에 대한 통화 시도가 있고 해당 타임 슬롯이 사용 중인 경우 Cisco MC3810은 사용 가능한 타임 슬롯이 발견될 때까지 해당 채널의 다른 타임 슬롯을 추적합니다. 이 경우 각 다이얼 피어는 3000이라는 동일한 대상 패턴을 사용하여 구성됩니다. 해당 대상 패턴으로 다이얼 풀을 형성합니다. 풀의 특정 다이얼 피어에 다른 다이얼 피어보다 우선권을 부여하려면 preference 명령을 사용하여 각 다이얼 피어에 대한 기본 설정 순서를 구성합니다. 기본 설정 값은 0에서 10 사이입니다. 0은 가장 높은 우선순위를 의미합니다. 이는 모든 다이얼 피어가 동일한 대상 패턴을 가지지만 기본 설정 순서가 다른 다이얼 피어 컨피그레이션의 예입니다.

dial-peer voice 1 pots

destination pattern 3000

port 1/1

preference 0

dial-peer voice 2 pots

destination pattern 3000

port 1/2

preference 1

dial-peer voice 3 pots

destination pattern 3000

port 1/3

preference 3

또한 음성 네트워크 다이얼 피어에 대한 네트워크 측의 환경 설정 순서를 설정할 수 있습니다. 그러나 POTS 다이얼 피어(로컬 전화 장치)와 음성 네트워크 피어(WAN 백본의 장치)에 대한 기본 설정 순서를 혼합할 수는 없습니다. 시스템은 동일한 유형의 다이얼 피어 간의 기본 설정만 확인합니다. 별도의 두 환경 설정 순서 목록 간의 환경 설정은 확인되지 않습니다. POTS 및 음성 네트워크 피어가 동일한 헌트 그룹에서 혼합된 경우 POTS 다이얼 피어가 음성 네트워크 피어보다 우선해야 합니다. 통화가 실패할 경우 추가 다이얼 피어 헌팅을 비활성화하려면 huntstop configuration 명령을 사용합니다. 다시 활성화하려면 nohuntstop 명령을 사용합니다.

툴

- Ameritec 모델 401 - 다목적 텔레콤 테스터

- 분수 T1 BERT(Bit Error Rate Test)

- CSU 에뮬레이터/컨트롤러

- SLC-96 모니터

- 물리 계층 테스터

- 광대역 TIMS(Transmission Impairment Measurement Set)

- 전압계

- DTMF/MF 숫자 디코더

- Dracon TS19 휴대용 테스트 전화(버트 세트)

- IDS 모델 93 아날로그 테스트 집합

- 전송

- 250-4000Hz 스윕

- 3톤 게인 경사 시험

- 제어 가능 수준 +6dBm - -26dBm(1dB 단계)

- 5개의 고정 주파수(404, 1004, 2804, 3804, 2713Hz)

- 5 고정 진폭(-13, -7, 0, +3, +6dBm)

- 사용자 저장 빈도/진폭 5개

- 수신기

- 측정 신호 진폭 +1.2dBm - -70dBm - 0.1dBm 해상도

- dBm, dBrn 및 Vrms로 표시되는 빈도 및 레벨 측정

- 필터에는 3 kHz 평면, C-Msg 및 1010 Hz 노치가 포함됩니다

- 600, 900 또는 High-Z 옴의 선택 가능한 임피던스

수락 계획

수락 계획에는 다이얼/번호 지정 계획 및 모든 음성 품질 문제(예: 손익 계획, 트래픽 엔지니어링 또는 로딩, 모든 장비와의 신호 및 상호 연결)를 보여 주는 요소가 포함되어야 합니다.

1. 다음을 수행하여 음성 연결이 작동하는지 확인합니다.

1. 구성에 연결된 전화기의 핸드셋을 듭니다. 발신음이 있는지 확인합니다.

2. 로컬 전화기에서 구성된 다이얼 피어로 전화를 겁니다. 통화 시도가 성공했는지 확인합니다.

2. 다음 작업을 수행하여 다이얼 피어 및 음성 포트 구성의 유효성을 확인합니다.

1. 다이얼 피어가 비교적 적게 구성된 경우 show dial-peer voice summary 명령을 사용하여 구성된 데이터가 올바른지 확인합니다.

2. 음성 포트의 상태를 표시하려면 show voice port 명령을 사용합니다.

3. 모든 음성 포트에 대한 통화 상태를 표시하려면 show voice call 명령을 사용합니다.

4. 모든 DSP(Domain Specific Part) 음성 채널의 현재 상태를 표시하려면 show voice dsp 명령을 사용합니다.

문제 해결 정보

통화 연결에 문제가 있는 경우 다음 작업을 수행하여 문제를 해결하십시오.

- 프레임 릴레이 컨피그레이션에 문제가 있다고 생각되면 프레임 릴레이 트래픽 셰이핑이 켜져 있는지 확인합니다.

- T1 컨트롤러를 사용하여 직렬 포트 2를 통해 Voice over Frame Relay 트래픽을 보내는 경우 channel group 명령이 구성되었는지 확인합니다.

- 다이얼 피어 컨피그레이션과 관련된 문제가 의심되는 경우 로컬 및 원격 집중기에서 show dial-peer voice 명령을 사용하여 데이터가 둘 다에서 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

모든 테스트의 결과를 문서화하고 기록합니다.

관련 정보

- 음성 기술 지원

- 음성 및 IP 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- Technical Support - Cisco Systems