목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

Cisco Unity Express IP 연결

Cisco Unity Express 모듈 IP 주소 변경

구성 단계

관련 정보

소개

Cisco Unity Express는 AA(Entry-Level Auto-Attendant) 및 음성 메일 시스템으로, Cisco IOS® 라우터와 통합되어 있어 SMB(중소, 중견, 성장 기업) 또는 대기업 지사에 최대 250개의 사서함이 필요합니다.이 문서에서는 Cisco CallManager Express와 통합된 Cisco Unity Express의 IP 주소를 변경하는 절차에 대해 설명합니다.

Cisco Unity Express는 사무실에서 라우터에 추가할 수 있는 두 가지 형태로 제공됩니다.

- 네트워크 모듈(NM)

- AIM(Advanced Integration Module)

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco CallManager Express

- Cisco Unity Express

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IOS Software 릴리스 12.4(11)XJ를 실행하는 Cisco 3725 Router

- Cisco CallManager Express 4.1

- Cisco Unity Express 2.3.4

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

Cisco Unity Express IP 연결

Cisco Unity Express 모듈은 라우터의 백플레인을 통해 물리적으로 이동하는 백 투 백 이더넷 구성을 통해 호스트 라우터에 연결됩니다.Cisco Unity Express에서 구성할 수 있는 두 IP 주소는 서비스 엔진 인터페이스용 IP 주소와 Cisco Unity Express 모듈의 내부 IP 주소용 IP 주소입니다.자세한 내용은 Cisco Unity Express의 네트워크 인프라 고려 사항을 참조하십시오.

- IP Unnumbered(IP 번호 없음) - Cisco Unity Express 모듈을 구성하는 가장 일반적인 방법은 번호가 지정되지 않은 IP 주소 방법을 사용하는 것입니다.ip unnumered 명령 컨피그레이션을 사용하면 Cisco Unity Express 모듈이 FastEthernet 0/0과 같은 특정 라우터 이그레스 포트와 연결된 네트워크의 서브넷에서 IP 주소를 사용할 수 있습니다. Cisco Unity Express 인터페이스가 연결된 라우터 인터페이스는 Cisco Unity Express가 통신하려면 항상 "up" 상태여야 합니다.

참고: 이 방법은 서비스 엔진 인터페이스에 대한 고정 경로를 구성해야 합니다.

이 경우 Cisco Unity Express의 IP 주소와 Cisco Unity Express 모듈에 대한 IP 경로만 변경해야 합니다.

- Stub Network—stub 네트워크 구성에서는 Cisco Unity Express가 자체 IP 서브넷을 할당해야 하지만 고정 경로가 필요하지 않습니다.개인 주소 공간을 사용할 때 Cisco Unity Express를 구성하는 데 권장되는 방법은 stub 네트워크를 사용하는 것입니다.stub 네트워크 컨피그레이션을 구현할 때 소프트웨어 설치 또는 백업 및 복원에 사용되는 TFTP/FTP 서버가 Cisco Unity Express 모듈에 연결하는 방법을 알 수 있도록 IP 주소를 라우팅할 수 있어야 합니다.

stub 네트워크의 경우 서비스 엔진 인터페이스와 내부 Cisco Unity Express 모듈의 IP 주소를 모두 변경해야 합니다.

- VLAN - VLAN 인터페이스가 가장 일반적으로 사용되는 라우터에 Etherswitch 모듈이 있는 경우 이 컨피그레이션이 필요합니다.VLAN 구현에는 고정 경로가 필요합니다.

Cisco Unity Express 모듈 IP 주소 변경

Cisco Unity Express IP 주소를 변경해야 할 경우 서비스 엔진 인터페이스에 해당하는 IP 주소와 Cisco Unity Express 모듈의 내부 IP 주소를 변경해야 합니다.

구성 단계

다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 엔진 인터페이스의 IP 주소를 변경합니다.

2. Cisco Unity Express 모듈의 내부 IP 주소를 변경합니다.이렇게 하려면 service-module ip address 명령을 사용합니다.

3. Cisco Unity Express 모듈의 기본 게이트웨이(일반적으로 인터페이스 서비스 엔진의 IP 주소)의 IP 주소를 변경합니다. 이렇게 하려면 service-module ip default-gateway 명령을 사용합니다.또한 새 IP 주소로 Cisco Unity Express를 가리키는 IP 경로 및 다이얼 피어 세션 대상을 변경합니다.

4. service-engine 인터페이스에서 shut 및 no shut 명령을 실행하고 service-module service-Engine x/x reload 명령을 사용하여 Cisco Unity Express를 다시 로드합니다.

관련 정보

- Cisco CallManager Express/Cisco Unity Express 컨피그레이션 예

- CallManager for Cisco Unity Express 컨피그레이션 예

- 컨피그레이션 예시:Cisco Unity Express 네트워킹

- 음성 기술 지원

- 음성 및 통합 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems