목차

소개

Cisco Small Business VoIP 라우터의 로컬 IP 주소는 어떻게 찾습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

Q. Cisco Small Business VoIP 라우터의 로컬 IP 주소는 어떻게 찾습니까?

A.

Cisco Small Business 라우터의 로컬 IP 주소를 찾는 것은 라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스할 때 유용합니다. 그러면 라우터의 IP 주소를 잊어버린 경우 주소 표시줄에 입력할 IP 주소가 식별됩니다.

다음과 같은 경우 라우터의 로컬 IP 주소를 찾는 것이 유용합니다.

- 라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스할 때 웹 브라우저의 주소 표시줄에 입력할 IP 주소를 결정합니다.

- 컴퓨터에 정적 IP 주소를 할당하여 컴퓨터를 할당할 IP 범위 및 기본 게이트웨이를 결정합니다.

Cisco Small Business 라우터의 로컬 IP 주소를 찾으려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 컴퓨터를 라우터에 연결

2. 컴퓨터가 DHCP로 설정되어 있는지 확인

3. 라우터의 IP 주소 확인

컴퓨터를 라우터에 연결

컴퓨터를 라우터의 이더넷 포트에 연결한 다음 나머지 단계를 완료합니다.

컴퓨터가 DHCP로 설정되어 있는지 확인하십시오.

IP 주소를 자동으로 가져오려면 컴퓨터에 설치된 이더넷 어댑터의 TCP/IP 속성을 확인하십시오.

라우터의 IP 주소 확인

Cisco Small Business 라우터의 로컬 IP 주소를 찾으려면 컴퓨터의 IP 설정을 확인하십시오. 자세한 내용은 다음 단계를 완료하십시오.

참고: Windows 98 또는 ME를 사용하여 PC의 IP 주소를 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

Windows 2000/XP

1단계:

시작(Start) > 실행(Run)을 클릭합니다.

2단계:

실행 창이 열리면 열기 필드에 "cmd"를 입력하고 확인을 클릭합니다.

3단계:

MS DOS 프롬프트가 나타나면 "ipconfig/all"을 입력하고 [Enter]를 누릅니다.

4단계:

기본 게이트웨이는 라우터의 로컬 IP 주소입니다.

Windows 98/ME

1단계:

시작(Start) > 실행(Run)을 클릭합니다. 2단계와 유사한 창이 나타납니다.

2단계:

실행 창이 나타나면 열기 필드에 "winipcfg"를 입력하고 확인을 클릭합니다.

3단계:

IP Configuration 창이 나타나면 드롭다운 메뉴에서 PC에서 사용 중인 네트워크 어댑터를 선택합니다.

4단계:

기본 게이트웨이는 라우터의 로컬 IP 주소가 됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems