목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

PGW2200을 사용하는 SLT 2611 및 SLT 2651의 구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

Cisco PGW 2200의 경보 확인

원격 C26xx SLT

RUDP 수신 창 조정

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco 26xx SLT(Signaling Link Terminal)를 Cisco PGW 2200 컨피그레이션 네트워크에 설치하는 데 도움이 되도록 설계된 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서의 독자는 다음 주제에 대해 알고 있어야 합니다.

- Cisco Media Gateway Controller - 소프트웨어 릴리스 9

- Cisco Signaling Link Terminal

- Cisco Feature Navigator II

- Cisco SLT 신호 문제 해결

- Cisco Signaling Link Terminal G.732 지원

- Cisco Signaling Link Terminal 듀얼 이더넷

- Cisco Signaling Link Terminal을 위한 여러 개의 시작점 코드 지원

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco PGW 2200 Software 릴리스 9.3(2) 및 9.4(1)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

PGW2200을 사용하는 SLT 2611 및 SLT 2651의 구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 단일 이더넷/듀얼 SLT 세션을 사용합니다.이러한 네트워크 설정은 다음 섹션에서 제공됩니다.

대부분의 컨피그레이션 오류는 C7IPLNK 컨피그레이션의 MML 명령에서 시작합니다.이 섹션에서는 Cisco PGW 2200에서 Cisco SLT로 SS7 신호 링크를 프로비저닝하는 방법에 대해 자세히 살펴봅니다.

prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L1",DESC="C7link1 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",SLC=0,PRI=1,

TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt1“

이 컨텍스트에서는 "timeslot"이라는 레이블이 혼동을 일으킬 수 있습니다.이는 T1 또는 E1 인터페이스 카드에서 특정 DS0을 나타내기 위한 것이 아니라 신호 링크가 물리적으로 연결되어 있다는 Cisco SLT의 슬롯을 나타냅니다.

이 그래픽은 Cisco SLT 26xx의 뒷면을 나타냅니다.

참고: 음성 및 WAN 인터페이스 카드(VWIC)를 하나만 설치하는 경우 항상 슬롯 0에 설치합니다.

WIC(WAN Interface Card) 슬롯 2개가 있으며, 이 슬롯은 이 문서에서 설명한 모듈을 수용할 수 있습니다.이러한 모듈은 싱글 또는 듀얼 포트 고속 직렬 또는 T1/E1 RJ48 인터페이스입니다.C7IPLNK 구성에서 사용할 타임 로트 값을 결정하려면 0~3의 포트(전원 공급 장치에 가장 가까운 포트)를 오른쪽에서 왼쪽으로 계산합니다. 예를 들어, 부품 번호 WIC-2T가 가장 오른쪽 WIC 슬롯에 설치된 경우 timeslot 0은 맨 아래 직렬 인터페이스(일련 번호 0)와 타임 슬롯 1에 해당합니다(직렬 1). 왼쪽 WIC 슬롯에 추가 인터페이스 카드가 설치된 경우 이 번호 지정은 timeslot 2 및 timeslot 3으로 계속됩니다. Cisco SLT가 두 개의 단일 포트 T1 또는 E1 VWIC로 구성된 경우 더 복잡해지더라도 모든 인터페이스 카드에도 동일하게 적용됩니다.이 유형의 하드웨어 컨피그레이션에서는 유효한 타임 슬롯 값만 0(오른쪽 VWIC의 포트에 대해) 및 2(왼쪽 VWIC의 포트에 대해)입니다. 이 경우 물리적 포트는 없지만 오른쪽에서 왼쪽으로 계산할 때 "누락" 포트를 타임 로트로 처리합니다.

자세한 내용은 다음 예를 참조하십시오.

참고: channel-group 1 앞에 channel-group 0을 정의해야 하며 channel-group 0 앞에 channel-group 1을 제거해야 합니다. 채널 그룹에 허용되는 값은 0과 1뿐입니다.

참고: Cisco 2611 SLT는 2개의 신호 링크만 지원할 수 있습니다.

C7IPLNK 컨피그레이션의 MML 명령 구문에서 PRI(Primary Rate Interface) 매개 변수는 다음과 같습니다.

prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L1",DESC="C7link1 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",SLC=0,

PRI=1,TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt1“

가장 높은 우선순위 설정은 "1"입니다. 동일한 우선순위 설정을 가진 여러 링크가 있는 경우 링크 간에 로드 공유가 발생합니다.링크 집합의 모든 링크가 동일한 속도, 용량 및 동일할 경우 일반적으로 로드 공유를 선호합니다.그러나 다른 링크가 우선 순위 값과 다른 경우 하나 이상의 링크에 우선 순위 설정이 "1"이 있어야 합니다.

SLC(Signaling Link Code) 매개 변수:

prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L1",DESC="C7link1 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",

SLC=0,PRI=1,TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt1“

SLC 매개변수는 링크를 고유하게 식별합니다.링크 집합은 최대 16개의 링크를 포함할 수 있습니다.linkset의 각 링크에는 식별자(0에서 15 사이의 숫자 값)가 있습니다. 이 값을 SLC라고 합니다.여기서는 링크 집합의 첫 번째 링크에 대한 일반적인 사례와 같이 0을 선택합니다.

다음 세션 예를 참조하십시오.

그림 1:Cisco SLT / Cisco PGW 2200 개념

그림 2:IP 주소를 사용하는 토폴로지 개념

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- Cisco PGW 2200 구성

- Cisco SLT 구성

다음은 샘플 PGW 2200 컨피그레이션입니다.

참고: 이 문서의 기울임꼴로 표시된 정보는 Cisco SLT 컨피그레이션 문제가 발생할 경우 확인을 위한 것입니다.설치 시 굵게 표시된 항목을 잘 알고 있어야 합니다.가치 변경으로 인해 SLT 및 PGW 2200이 서비스 불능 상태가 될 수 있습니다.

참고: 또한 이 문서에는 액세스 링크 또는 전체 연결 링크에 대한 전체 구성이 포함되어 있지 않지만 이러한 링크와 관련된 일부 정보가 있습니다.PGW 2200 컨피그레이션은 논의된 Cisco SLT 문제만 다루며 주의가 필요한 항목만 알려줍니다.

Cisco PGW 2200 구성

mgc-bru-1 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:21.576 WEST

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:OPC:NAME="opc-PGW 2200",DESC="OPC for PGW",NETADDR="1.1.1",NETIND=2,TYPE="TRUEOPC"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:42.039 WEST

M  COMPLD

"OPC"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:DPC:NAME="na-ssp-pstn",DESC="Point Code for  PSTN",NETADDR="1.1.3",NETIND=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:58.711 WEST

M  COMPLD

"DPC"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:APC:NAME="stp-1",DESC="APC ",NETADDR="1.1.6",NETIND=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:59.142 WEST

M  COMPLD

"APC"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:APC:NAME="stp-2",DESC="APC ",NETADDR="1.1.7",NETIND=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:59.544 WEST

M  COMPLD

"APC"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:EXTNODE:NAME="slt-1",DESC="c7ip-stp1 SLT",TYPE="SLT"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:55:00.064 WEST

M  COMPLD

"EXTNODE"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:EXTNODE:NAME="slt-2",DESC="c7ip-stp2 SLT",TYPE="SLT"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:55:02.494 WEST

M  COMPLD

"EXTNODE"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:SESSIONSET:NAME="sess-slt1",EXTNODE="slt-1",IPADDR1="IP_Addr1",

PEERADDR1="10.15.2.3",PORT=7000,PEERPORT=7000,TYPE="BSMV0"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:58:29.203 WEST

M  COMPLD

"SESSIONSET"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:SESSIONSET:NAME="sess-slt2",EXTNODE="slt-2",IPADDR1="IP_Addr2",

PEERADDR1="10.15.3.3",PORT=7000,PEERPORT=7000,TYPE="BSMV0"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:58:57.879 WEST

M  COMPLD

"SESSIONSET"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:LNKSET:NAME="lnkset-stp1",DESC="Linkset 1",APC="stp-1",PROTO="SS7-ANSI",TYPE="IP"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:58:58.526 WEST

M  COMPLD

"LNKSET"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:LNKSET:NAME="lnkset-stp2",DESC="Linkset 2 ",APC="stp-2",PROTO="SS7-ANSI",TYPE="IP"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:58:59.338 WEST

M  COMPLD

"LNKSET"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:SS7ROUTE:name="ss7-route1",desc="SS7Route",OPC="opc-PGW 2200",LNKSET="lnkset-stp1",

PRI=1,dpc="stp-1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:10:23.705 WEST

M  COMPLD

"SS7ROUTE"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:SS7ROUTE:name="ss7-route2",desc="SS7Route",OPC="opc-PGW 2200",LNKSET="lnkset-stp2",

PRI=1,dpc="stp-2"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:11:33.559 WEST

M  COMPLD

"SS7ROUTE"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L2",DESC="C7link2 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",SLC=1,PRI=1,

TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt2"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:12:44.549 WEST

M  COMPLD

"C7IPLNK"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L1",DESC="C7link1 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",SLC=0,PRI=1,

TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:12:32.141 WEST

M  COMPLD

"C7IPLNK"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:C7IPLNK:NAME="stp2-L1",DESC="C7link1 to STP2",LNKSET="lnkset-stp2",SLC=0,PRI=1,

TIMESLOT=1,SESSIONSET="sess-slt1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:12:33.494 WEST

M  COMPLD

"C7IPLNK"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:C7IPLNK:NAME="stp2-L2",DESC="C7link2 to STP2",LNKSET="lnkset-stp2",SLC=1,PRI=1,

TIMESLOT=1,SESSIONSET="sess-slt2""

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:12:36.140 WEST

M  COMPLD

"C7IPLNK"

;

mgc-bru-1 mml>

다음은 Cisco SLT 구성의 예입니다.

참고:  이 설계 개념은 그림 2의 정보를 포함합니다.IP 주소를 사용하는 토폴로지 개념가장 중요한 명령은 굵게 표시됩니다.

Cisco SLT 구성

Building configuration...

Current configuration : 2423 bytes

!

! Last configuration change at 10:25:22 WET Mon Mar 1 2004

!

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime

no service password-encryption

!

hostname slt_1

!

memory-size iomem 40

clock timezone WET 1

clock summer-time WEST recurring last Sun Mar 1:00 last Sun Oct 1:00

ip subnet-zero

no ip source-route

ip cef load-sharing algorithm original

!

!

no ip bootp server

!

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

channel-group 0 timeslots 16

!

controller E1 0/1

framing NO-CRC4

channel-group 0 timeslots 16

!

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.15.2.3  255.255.255.0

no ip mroute-cache

no cdp enable

!

interface Serial0/0:0

no ip address

!

interface Serial0/1:0

no ip address

!

ip default-gateway 10.15.2.100

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.15.2.100

!

ss7 session 0 address 10.15.2.1 7000 10.15.2.3 7000

ss7 session 1 address 10.15.2.2 7000 10.15.2.3 7000

ss7 mtp2-variant itu 0

SUERM-number-octets 16

ss7 mtp2-variant itu 1

SUERM-number-octets 16

ss7 mtp2-variant itu 2

SUERM-number-octets 16

ss7 mtp2-variant itu 3

SUERM-number-octets 16

end

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

Cisco PGW 2200의 경보 확인

Cisco PGW 2200 경보를 테스트하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Cisco SLT에서 이더넷 0/0 연결을 종료하여 이러한 경보가 생성되었는지 확인합니다.

1. 이더넷 0/0이 종료될 때 Cisco PGW 2200에서 생성되는 알람입니다.

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 10:42:41.695

** ":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=SET"   ;

2. 이더넷 0/0이 복원될 때 Cisco PGW 2200에서 생성되는 알람입니다.

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 10:45:32.308

":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=CLEARED"   ;

2. 이더넷 0/0 연결을 뽑아 다음 경보가 생성되었는지 확인합니다.

연결이 분리될 때 Cisco PGW 2200에서 생성되는 경보:

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:19:43.220

** ":ALM=\"LIF FAIL\",STATE=SET"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:19:43.221

** ":ALM=\"LIF FAIL\",STATE=SET"   ;;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:19:50.329

** ":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=SET"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:19:50.330

** ":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=SET"   ;

Alarm generated on the Cisco PGW 2200  when connection is restored:

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:22:20.781

":ALM=\"LIF FAIL\",STATE=CLEARED"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:22:20.784

":ALM=\"LIF FAIL\",STATE=CLEARED"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:22:51.036

":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=CLEARED"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:22:51.036

":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=CLEARED"   ;

참고: Cisco PGW 2200은 예비품을 11로 설정하고, 일부 SS7 스위치에는 "00" 값이 필요합니다.

Cisco PGW 2200에서 다음과 같이 mtp3MsgPriority 속성 값을 "1"로 변경할 수 있습니다.

prov-ed:sigsvcprop:name="ss7 path name",SS7-ITU.mtp3MsgPriority="1"

Cisco PGW 2200 MML help 명령을 실행하여 이 변경에 지원되는 SS7 신호 변조에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.그러면 linkset 속성의 기본값을 덮어쓰는 기능이 추가됩니다.

MML 도움말 명령의 구문은 다음과 같습니다.

참고: 여기에 표시된 출력에서 prov-ed:lnksetprop:name="<prot fam>",<prop name>="<prop val>"입니다.

mgc-bru-1 mml> help :prov-ed:lnksetprop:

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:46:49.147 WEST

M  RTRV

prov-ed:lnksetprop

-------------------------------------------------------------

Purpose:

--------

Edits a component in the MGC configuration.

Syntax:

-------

prov-ed:<component/target>:name="<MML name>",<param name>=<param value>,...

Input Description:

------------------

Target/Component -- lnksetprop -- Link Set Properties

<Press 'SPACE' for next page, 'Enter' for next line or 'q' to quit this output>

* name -- Link Set Name --  Choices in quotes: MGCP, EISUP, DPNSS,

ISDNPRI, SS7-ANSI, SS7-ITU, SS7-UK, SS7-China, SS7-Japan

* property -- Property Name -- Link Set Properties in quotes.

;

torture mml>

torture mml> rtrv-ne

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:18:27.124 WEST

M  RTRV

"Type:MGC"

"Hardware platform:sun4u sparc SUNW,Ultra-30"

"Vendor:"Cisco Systems, Inc.""

"Location:MGC-01 - Media Gateway Controller"

"Version:"9.4(1)""

"Platform State:ACTIVE"

;

torture mml> prov-sta::srcver="active",dstver="klm123"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:18:55.741 WEST

M  COMPLD

"PROV-STA"

torture mml>

torture mml> prov-ed:lnksetprop:name="SS7-ITU",mtp3MsgPriority="1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:40:41.534 WEST

M  COMPLD

"lnksetprop:

WARNING: Restart is needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

torture mml> prov-cpy

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:41:11.857 WEST

M  COMPLD

"PROV-CPY"

;

torture mml>

3. 신호 서비스 속성의 기본값을 검색하는 기능을 추가합니다.사용되는 MML 명령의 구문은 다음과 같습니다.

prov-rtrv:sigsvcprop:name="

"

참고: 이러한 변경 후 Cisco PGW 2200 소프트웨어를 중지하고 다시 시작해야 합니다.

현재 모든 MTP3 관리 메시지는 우선 순위 3(SIO의 하위 서비스 필드에서 A/B 비트가 11로 설정)으로 설정됩니다.

비트 마스크

ID 이름

설명 또는 값

-1110101

후방 시퀀스 번호

117

1-------

역방향 표시기 비트

1

1110111

전달 시퀀스 번호

119

1-------

전달 표시기 비트

1

--010000

길이 표시기

16

00------

예비품

0

----0001

서비스 표시기

씨그네트워크 테스트 및 유지 관리엉망으로

--11----

하위 서비스:우선 순위

우선순위 3(미국만 해당)

10------

하위 서비스:네트워크 인드

국가 메시지

**b14***

대상 지점 코드

01-011

**b14***

발신 지점 코드

01-012

MTP3 철학에 따르면 혼잡이 노드에 도달하면 우선 순위가 낮은 메시지부터 시작하는 메시지를 삭제하기 시작할 수 있습니다.MTP3 관리 메시지는 MTP3에서 다양한 요소의 상태를 나타내므로 매우 중요합니다. 우선 순위가 가장 높은 요소(예: 우선순위 설정 3과 A 또는 B 비트가 11로 설정된 경우)를 유지하지 않으면 혼잡 시나리오 중에 스위치가 MTP3 관리 메시지를 삭제하기 시작할 가능성이 있습니다.MTP3 관리 메시지가 마지막으로 삭제되었는지 확인하려면 메시지를 확인합니다.priority 매개변수는 11로 설정됩니다.

MTP3 관리 A 또는 B 비트를 0으로 설정하면 MTP3 관리 메시지의 우선 순위가 최소값(0)으로 설정되는데 이는 일반적으로 적합하지 않습니다.그러나 일부 SS7 스위치는 컨피그레이션이 변경된 경우 이 시나리오를 선호합니다.

원격 C26xx SLT

원격 Cisco C26xx SLT에 대한 권장 사항입니다.100% 통화 완료율 또는 100% SS7 링크 서비스 시간을 보장하지 않습니다.다음 조건이 적용되는지 확인합니다.

- 엔드 투 엔드 지연(단방향)이 150ms 미만입니다.

- 패킷 손실은 1%를 초과하지 않습니다(1/2 미만 권장).

- 패킷 손실률이 1/2% 미만이면 Cisco SLT에서 RUDP(Reliable User Datagram Protocol) 수신 윈도우 크기를 늘려 Cisco MGC의 성능을 향상시키십시오.

RUDP 수신 창 조정

Cisco PGW 2200의 RUDP 수신 창을 *.rudpWindowSz = 32에서 *.rudpWindowSz = 64로 변경하려면:

1. MML의 활성 PGW에서 다음 명령을 실행합니다.

- prov-sta::srcver="활성"

- dstver="ciscotac-1" prov-ed:sessionprop:name="sess-slt1"

- rudpWindowSz="64" prov-ed:sessionprop:name="sess-slt2"

- rudpWindowSz="64" prov-dply

2. Cisco SLT에서 다음을 구성합니다.

ss7 session 0 m_rcvnum 64

ss7 session 1 m_rcvnum 64

ss7 session 2 m_rcvnum 64

ss7 session 3 m_rcvnum 64

3. 32에서 64로 변경한 후 이 정보를 수집합니다.

slt_1#show ss7 sm stats

-------------------- Session Manager --------------------

Session Manager state = SESSION SET STATE-ACTIVE

Session Manager Up count = 1

Session Manager Down count = 0

lost control packet count = 0

lost PDU count = 0

failover timer expire count = 0

invalid_connection_id_count = 0

Session[0] statistics SM SESSION STATE-ACTIVE:

Session Down count = 0

Open Retry count = 0

Total Pkts receive count = 23812

Active Pkts receive count = 646

Standby Pkts receive count = 2

PDU Pkts receive count = 23163

Unknown Pkts receive count = 0

Pkts send count = 25689

Pkts requeue count = 6439

-Pkts window full count = 6439

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco PGW 2200 Softswitch 기술 노트

- Cisco Signaling Controller 기술 문서

- 음성 기술 지원

- 음성 및 통합 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems