목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제 해결 순서도

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco uBR9xx Series 케이블 모뎀의 일반적인 하드웨어 장애에 대한 문제 해결 정보를 제공하며 이러한 오류를 해결할 수 있는 방법을 제공합니다.순서도는 Cisco uBR9xx Series 케이블 모뎀에서 발생하는 가장 일반적인 증상을 나열합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제 해결 순서도

관련 정보

- Cisco uBR9xx Series 케이블 모뎀 하드웨어 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems