목차

소개

SPA 디바이스에서 syslog를 어떻게 실행합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 관리를 지원하는 시리즈 중 하나입니다.

Q. SPA 디바이스에서 syslog를 실행하려면 어떻게 해야 합니까?

A.

1단계:

SIP 메시지를 캡처하도록 SPA를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

Linksys 파트너는 Linksys 파트너 연결에서 syslog 서버 툴(logsrv.exe)을 다운로드할 수 있습니다.

VAR에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

나.제품 유틸리티를 참조하십시오.

2.Linksys 음성 시스템을 클릭합니다.

3.SPA Utilities(SPA 유틸리티)를 클릭합니다.

4.Syslog Server for SPA Devices를 클릭합니다.

이제 SP로 이동합니다.

- 기술 툴을 참조하십시오.

- SPA 유틸리티를 클릭합니다.

- 마지막으로, SPA Devices용 Syslog 서버를 클릭합니다.

- 이 파일을 컴퓨터에 저장한 다음 실행합니다.

- DOS 프롬프트 창과 유사한 화면이 나타납니다.

- 이 화면을 열어 놓고 다음 단계로 진행합니다.

2단계:

SPA2002의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다.자세한 내용을 보려면 Answer Link를 클릭합니다.

3단계:

Admin Login(관리자 로그인)을 클릭한 다음 System(시스템)을 클릭합니다.Optional Network Configuration(선택적 네트워크 컨피그레이션)에서 다음 필드를 입력합니다.

- Syslog 서버:(syslog 애플리케이션을 실행하는 컴퓨터의 IP 주소)

- 디버그 서버:(syslog 애플리케이션을 실행하는 컴퓨터의 IP 주소)

- 디버그 수준:3

4단계:

그런 다음 Line 1 또는 Line 2(사용 중인 라인에 따라)를 클릭하고 Sip Debug Option(SIP 디버그 옵션)에서 Full(전체)을 선택합니다.

5단계:

를 클릭합니다.

6단계:

이제 트래픽이 표시됩니다.

7단계:

오류를 캡처하려면 syslog를 실행 상태로 유지하고 문제가 발생하는 것을 아는 시점까지 시나리오를 다시 작성하십시오.모든 SIP 메시지 캡처가 완료되면 창을 닫습니다.

8단계:

syslog 애플리케이션이 저장된 위치로 이동합니다.방금 syslog514.log를 실행한 syslog 메시지가 포함된 파일(메모장)이 있어야 합니다.

9단계:

컴퓨터에 syslog 파일을 저장한 후 dos 프롬프트를 통해 액세스한 다음 원하는 포트로 명령을 실행하면 구문은 다음과 같이 표시됩니다.

C:\Documents and Settings\>logsrv -p 515

사용법:logsrv [-p port] [-o filename] [-t] [-h]

위치:

-p port - 수신 포트, 기본값 "514"를 지정합니다.

-o filename은 출력 파일 이름, 기본 syslog.port.log를 지정합니다.

-t 로컬 타임스탬프를 설정하고 syslog 헤더를 구문 분석합니다.

-h 이 도움말

참고:이 옵션을 사용하면 단일 컴퓨터에서 여러 syslog를 실행하여 여러 SPA 디바이스를 모니터링할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems