목차

소개

문제: N7K-1은 mac 주소 0050.5695.1ac8 및 0050.5695.3ba5가 두 개의 개별 인터페이스(포트 채널 5와 포트 채널 6) 간에 이동했거나 이동했다고 보고합니다.

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Nexus 플랫폼의 L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE syslog 메시지에 대해 설명합니다.

2016년 1월 12일 15:19:53 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: vlan 150의 Mac 0050.5695.1ac8이 Po6에서 Po5로 이동했습니다.

2016년 1월 12일 15:19:56 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: vlan 150의 Mac 0050.5695.3ba5가 Po5에서 Po6로 이동했습니다.

문제: N7K-1은 mac 주소 0050.5695.1ac8 및 0050.5695.3ba5가 두 개의 개별 인터페이스(포트 채널 5 및 포트 채널 6) 간에 이동했거나 이동했다고 보고합니다.

솔루션

이 로그 메시지는 스위치에서 동일한 VLAN의 서로 다른 두 인터페이스에 있는 동일한 호스트(소스 MAC)로부터 패킷을 수신한다는 사실을 사용자에게 알리기 위해 설계되었습니다.

공통 트리거

- L2 루프

- 액세스 포인트 간에 로밍하는 무선 클라이언트

- Vmotion

- 잘못 구성된 액티브/스탠바이 NIC 티밍

이 로그 메시지가 인쇄되면 다음 단계를 따라 이동 소스를 추적할 수 있습니다.

- Mac 이동을 보고하는 인터페이스를 문서화합니다.

- 이러한 인터페이스에 연결된 디바이스에 로그인하고 mac 이동 알림을 활성화하십시오(활성화되지 않은 경우).

- mac 이동 소스를 추적할 수 있을 때까지 이 논리를 계속합니다.

mac 이동 알림을 활성화하는 명령:

- IOS: mac 주소 테이블 알림 mac-move

- N3K: mac 주소 테이블 알림 mac-move ; 로깅 레벨 fwm 6 ; 로깅 모니터 6

- N4K: mac address table notification mac-move ; logging level fwm 6 ; logging monitor 6

- N5K/N6K: mac 주소 테이블 알림 mac-move; 로깅 수준 fwm 6; 로깅 모니터 6

- N7K/N9K: 로깅 레벨 l2fm 5

이러한 명령은 침입이 아니며 mac flaps와 관련된 추가 syslog 메시지만 인쇄합니다.

관련 정보

- Nexus 5000 FAQ: Nexus 5000 스위치에 로그에 "FWM-2-STM_LOOP_DETECT" 메시지가 표시되면 어떻게 합니까?

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems