목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Cisco Nexus 7000 Series 스위치에 라이센스를 설치하려고 할 때 발생하는 문제에 대해 설명하고, 이 문제에 대한 해결책을 제공합니다.

문제

install license 명령을 통해 Nexus 7000 Series 스위치에 라이센스를 설치하려고 하면 스위치에서 다음 오류를 반환합니다.

Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic

Installing license failed:

SERVER line in license should have "this_host ANY"

솔루션

이 오류는 일반적으로 캐리지 리턴 문자가 없는 라이센스 파일에 포맷 문제가 있음을 나타냅니다.이 문제를 해결하려면 다음 절차를 사용하여 라이센스 파일을 편집합니다.

1. 텍스트 편집기를 사용하여 .lic 파일을 엽니다.

2. 파일 내용을 복사하여 새 텍스트 파일에 붙여넣습니다.

3. 텍스트 형식이 다음과 유사한지 확인합니다.
SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=

MDS_SWIFT

M9200FMS1K9-INTRL

\

HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxx \

NOTICE="

xxxxxxxxxxx

1

\

xxxxxxxxx

" SIGN=xxxxxxxx

참고:라이센스 소프트웨어에서 캐리지 리턴트는 "INCREMENT"가 시작되기 전에 "ANY" 및 "cisco" 이후에 사용해야 합니다.

4. 파일을 모든 파일 형식(ANSI 인코딩)으로 저장합니다.

5. 새 파일을 스위치 bootflash에 복사하고 install license 명령을 사용하여 다시 설치하십시오.
참고:NX-OS(Nexus Operating System) 소프트웨어 릴리스 6.2 이상에서는 install license 명령이 선택적인 format 키워드로 실행될 때 라이센스 설치를 진행하기 전에 스위치가 자동으로 라이센스 파일 형식을 수정합니다.자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCtq89835 - 라이센스 파일은 MAC를 통해 처리되는 경우에도 작동해야 합니다.