목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Nexus 7000 Series 스위치의 NTP(Network Time Protocol)에 대한 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Nexus 7000 Series 스위치에 대한 컨피그레이션에 대한 기본적인 지식 보유

- NTP에 대한 기본 지식 보유

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Nexus 7000 Series 스위치를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

배경 정보

NTP(Network Time Protocol)는 여러 분산 시간 서버 및 클라이언트 집합 간의 시간을 동기화하여 여러 네트워크 디바이스에서 시스템 로그 및 기타 시간별 이벤트를 수신할 때 이벤트의 상관관계를 분석할 수 있습니다.NTP는 UDP(User Datagram Protocol)를 전송 프로토콜로 사용합니다.모든 NTP 통신에서는 UTC(Coordinated Universal Time)를 사용합니다.

Cisco에서는 인터넷에서 사용 가능한 공용 NTP 서버를 사용하는 것이 좋습니다.네트워크가 인터넷에서 격리된 경우 Cisco NX-OS에서는 NTP 서버를 통해 이미 동기화된 것처럼 시간을 구성할 수 있습니다.

구성

이 섹션에서는 이 문서에 설명된 NTP 기능을 구성하는 정보를 제공합니다.

Nexus 7000 스위치에서 NTP를 구성하려면 NTP를 실행 중인 하나 이상의 서버에 연결해야 합니다.

NTP는 기본 VDC(virtual device context)에서 구성해야 합니다. 다른 VDC에서는 구성할 수 없습니다.

VRF에서 NTP를 구성하는 경우 NTP 서버와 피어가 구성된 VRF를 통해 서로 연결할 수 있는지 확인합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

Nexus 7000 스위치

Nexus_7000#configure terminal

!--- Form an association with a server. Use the prefer keyword to make this

!--- server as preferred NTP server.

Nexus_7000(config)#ntp server 129.6.15.28 prefer

Nexus_7000(config)#ntp server 129.6.15.29

!--- Configure the source interface for all NTP packets.

Nexus_7000(config)#ntp source-interface  vlan1

!--- Configure the device as an authoritative NTP server.

Nexus_7000(config)#ntp master 1

Nexus_7000(config)#interface vlan1

Nexus_7000(config-if)#no shutdown

Nexus_7000(config-if)#no ip redirects

Nexus_7000(config-if)#ip address 172.20.100.34/24

Nexus_7000(config-if)#ip address 172.20.100.30/24 secondary

!--- Save the configurations in the device.

Nexus_7000(config)#copy running-config startup-config

Nexus_7000(config)#exit

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Cisco CLI Analyzer(등록된 고객만 해당)는 특정 show 명령을 지원합니다.Cisco CLI Analyzer를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

모든 NTP 피어를 표시하려면 show ntp peers 명령을 사용합니다.

예:

Nexus_7000#show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

127.127.1.0                   Server (configured)

129.6.15.28                   Server (configured)

129.6.15.29                   Server (configured)

모든 NTP 서버 및 피어의 상태를 표시하려면 show ntp peer-status 명령을 사용합니다.

예:

Nexus_7000#show ntp peer-status

Total peers : 3

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

=127.127.1.0            172.20.100.34           1   64       0   0.00000

*129.6.15.28            172.20.100.34           1   64     377   0.03938 default

=129.6.15.29            172.20.100.34           1   64     377   0.01804 default

NTP 로깅 상태를 표시하려면 show ntp logging-status 명령을 사용합니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco Nexus 7000 Series 스위치 지원

- NTP 지원

- 스위치 제품 지원

- LAN 스위칭 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems