목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Nexus 2248PQ FEX(Fabric Extender)가 40GB F3 모듈만 설치된 Nexus 7000 시리즈 스위치에 연결될 때 발생하는 문제를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Nexus 2000 Series 구성

- Cisco Nexus 7000 Series 구성

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Nexus 7009

- Cisco Nexus 2248PQ

- 6.2(12)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

2248PQ 업링크 포트는 4개의 쿼드(4채널) QSFP(Small Form-factor Pluggable) 포트 형태로 제공됩니다.  그러나 이러한 포트는 기본적으로 40GB에서 실행되지 않습니다.유일하게 지원되는 컨피그레이션은 4x10GB 모드에서 이러한 포트를 실행하는 것입니다..

구성

F3 모듈의 40GB 포트는 FEX 지원 포트로 표시되지 않습니다.

N7K1-Nexus7009# show module 9

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

9    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

N7K1-Nexus7009# sh int e9/1 capabilities  | i FEX

FEX Fabric:            no

그러나 이러한 포트는 2248PQ에 대한 FEX 연결에 사용할 수 있습니다.첫째, 포트는 논리적으로 분리되어야 합니다.

N7K1-Nexus7009(config)# interface breakout module 9 port 1 map 10g-4x

분할 후 분할된 10GB 포트는 FEX를 지원합니다.

N7K1-Nexus7009# show int e9/1/1 capabilities | i FEX

FEX Fabric:            yes

그런 다음 40GB QSFP 또는 TwinAx 케이블을 사용하여 이 포트에 2248PQ를 연결할 수 있습니다.그런 다음 4개의 분리된 포트를 포트 채널로 구성합니다.

N7K1-Nexus7009(config)# interface e9/1/1-4

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# channel-group 101 mode active

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# interface port-channel 101

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport mode fex-fabric

N7K1-Nexus7009(config-if)# fex associate 101

FEX가 온라인 상태가 되었습니다.

N7K1-Nexus7009# show fex 101

FEX: 101 Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 6.2(12) [Switch version: 6.2(12)]

Extender Serial: FOC1709R0H1

Extender Model: N2K-C2248PQ-10GE,  Part No: 73-14775-03

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth9/1/1

FCoE Admin: false

FCoE Oper: false

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po101 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/1 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/2 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/3 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/4 - Interface Up. State: Active

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Nexus 6000 40G QSFP 포트의 Nexus 2248PQ FEX 연결 문제

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems