목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

설치

제거

전송

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 해결 명령

릴리스 간의 라이센스 변경

관련 정보

소개

이 문서에서는 다음 라이센스 작업에 대해 설명합니다.

- 설치

- 제거

- 전송

- 다음을 확인합니다.

- 문제 해결

이 문서에는 릴리스 간의 라이센스 변경 사항과 컨피그레이션 가이드 링크도 포함되어 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

설치

이 섹션에서는 Nexus 1000V 라이센스를 설치하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

이 비디오에서는 Nexus 1000V 라이센스를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Nexus 1000V 라이센스를 설치하려면 다음 명령을 입력합니다.

n1000v#install license bootflash:license_file.lic

Installing license ..done

n1000v#show license file license_file.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 10 \

HOSTID=VDH=1575337335122974806 \

NOTICE="<LicFileID>license_file.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=3AF5C2D26E1A

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 10

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 4

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 22

Shortest Expiry : Never

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

VEM 5 - Socket 1

----------------------------------------

제거

Nexus 1000V 라이센스를 제거하려면 다음 명령을 입력합니다.

n1000v#show license brief

Enterprise.lic

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#svs license transfer src-vem 3 license_pool

n1000v#clear license Enterprise.lic

Clearing license Enterprise.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

Do you want to continue? (y/n) y

Clearing license ..done

n1000v(config)#copy running-config startup-config

전송

라이센스를 전송할 수도 있습니다.자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- VEM 간 라이센스 전송

- 라이센스 풀로 라이센스 전송

- 라이센스 풀에서 VEM으로 라이센스 이전

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다.OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

라이센스를 확인하려면 다음 명령을 입력합니다.

n1000v#show license file eval.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 1-dec-2010 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>eval.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license file Enterprise.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>Enterprise.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license usage

Feature                      Ins  Lic     Status   Expiry Date    Comments

Count

----------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSN_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   No    1   In use     None    -

----------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

4    2            2                   1.0              licensed

n1000v#show module vem 3 license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결할 수 있습니다.

문제 해결 명령

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다.OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

참고: debug 명령을 사용하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

n1000v#show module

Mod  Ports  Module-Type                      Model              Status

--  -----  -------------------------------- ------------------ ------------

1    0      Virtual Supervisor Module        Nexus1000V         active *

5    248    Virtual Ethernet Module          NA                 unlicensed

Mod  Sw               Hw

--  ---------------  ------

1    4.0(4)SV1(1)     0.0

5    4.0(4)SV1(1)     0.4

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

--  --------------------------------------  ----------

1    00-19-07-6c-5a-a8 to 00-19-07-6c-62-a8  NA

5    02-00-0c-00-05-00 to 02-00-0c-00-05-80  NA

Mod  Server-IP        Server-UUID                           Server-Name

--  ---------------  ------------------------------------  --------------------

1    172.23.232.140   NA                                    NA

5    172.23.233.100   33393935-3234-5553-4539-30364e345630  172.23.233.100

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod   Socket Count   License Usage Count   License Version   License Status

---   ------------   -------------------   ---------------   --------------

3     2              -                     -                 unlicensed

n1000v# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status   Expiry Date   Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSG_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   Yes   16  In use   Never     -

--------------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

--------------------------------------

Feature Usage Info

--------------------------------------

Installed Licenses :    10

Eval Licenses :   0

Max Overdraft Licenses :    16

Installed Licenses in Use :    4

Overdraft Licenses in Use :    0

Eval Licenses in Use :    0

Licenses Available :   22

--------------------------------------

Application

--------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 3 - Socket 2

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

--------------------------------------

n1000v#show int veth1

Vethernet1 is down (VEM Unlicensed)

Port description is VM-Pri, Network Adapter 1

Hardware is Virtual, address is 0050.56b7.1c7b

Owner is VM "VM-Pri", adapter is Network Adapter 1

Active on module 5

VMware DVS port 32

Port-Profile is dhcp-profile

Port mode is access

Rx

5002 Input Packets 4008 Unicast Packets

85 Multicast Packets 909 Broadcast Packets

846478 Bytes

Tx

608046 Output Packets 17129 Unicast Packets

502543 Multicast Packets 88374 Broadcast Packets 0 Flood Packets

38144480 Bytes

20 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

n1000v#show license host-id

License hostid: VDH=8449368321243879080

n1000v#show license file sample.lic

sample.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=8449368321243879080 \

NOTICE="<LicFileID>sample.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=34FCB2B24AE8

n1000v#show license brief

license_file.lic

릴리스 간의 라이센스 변경

릴리스 4.2(1)SV1(5.1)의 신규 및 변경된 정보

Cisco Nexus 1000V 라이센스 컨피그레이션 가이드 4.2(1)SV1(5.1)에 새 정보가 추가되지 않았습니다.

릴리스 4.2(1)SV1(4a)의 신규 및 변경된 정보

- vEthernet 인터페이스—vEthernet 인터페이스는 라이센스가 만료되면 더 이상 즉시 중단되지 않습니다.

- 라이센스 사용 모니터링—라이센스가 없는 모듈을 나열하는 시스템 메시지가 1시간마다 생성됩니다.

릴리스 4.2(1)SV1(4)의 신규 및 변경된 정보

- 라이센스 사용 모니터링 - 설치된 것보다 더 많은 라이센스가 사용되는 경우 시스템 메시지가 생성됩니다.

- 라이센스 풀에서 VEM으로 라이센스 전송 - svs license transfer license_pool dst-vem module 명령을 추가했습니다.이 명령은 라이센스 풀에서 VEM으로 라이센스를 전송합니다.

- Display license information(라이센스 정보 표시) - show module vem module license-info 명령이 추가되었습니다.이 명령은 라이센스 모드 및 각 모듈의 라이센스 사용량을 표시합니다.

릴리스 4.0(4)SV1(3)의 신규 및 변경된 정보

- 평가판 라이센스 - 소프트웨어 이미지에 총 16개의 평가판 라이센스가 포함됩니다.추가 평가판 라이센스는 Cisco.com에서 다운로드하여 별도로 설치할 수 있습니다.Cisco Nexus 1000V 소프트웨어의 평가판 라이센스는 60일간 유효합니다.Cisco.com에서 다운로드한 평가판 라이센스는 다양한 기간이 될 수 있습니다.

- #Display license expiration - show license usage package_name 명령 출력이 업데이트되어 가장 가까운 라이센스 만료 날짜가 표시됩니다.

릴리스 4.0(4)SV1(2)의 신규 및 변경된 정보

- 평가판 라이센스 - 소프트웨어 설치 또는 업그레이드의 일부로 평가판 라이센스를 사용할 수 있습니다.별도의 평가판 라이센스 파일을 더 이상 설치할 필요가 없습니다.

- #License statistics - show license usage package_name 명령 출력이 업데이트되어 VSM에서 사용, 설치 및 사용 중인 평가판 및 영구 라이센스 수를 표시합니다.

관련 정보

- Cisco Nexus 1000V 라이센스 컨피그레이션 가이드, 릴리스 4.2(1)SV2(1.1)

- Cisco Nexus 1000V 라이센스 컨피그레이션 가이드, 릴리스 4.2(1)SV1(5.1)

- Cisco Nexus 1000V 라이센스 컨피그레이션 가이드, 릴리스 4.2(1) SV1(4a)

- Cisco Nexus 1000V 라이센스 컨피그레이션 가이드, 릴리스 4.2(1) SV1(4)

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems