목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

관련 제품

표기 규칙

배경 정보

수퍼바이저 모듈 교체 단계별 절차 - 동일한 하이브리드 OS

수퍼바이저 모듈 교체 단계별 절차 - 다른 하이브리드 OS

새 수퍼바이저 모듈을 추가하기 전에 확인

새 수퍼바이저 모듈 추가

새 수퍼바이저 모듈을 추가한 후 수퍼바이저 모듈 확인

MSFC IOS 확인

스탠바이 수퍼바이저로 장애 조치 및 확인

Catalyst OS 이름 바꾸기

관련 정보

소개

이 문서에서는 Catalyst 6500 Series 스위치에서 장애가 발생한 이중화 수퍼바이저 모듈을 교체하는 방법을 보여 줍니다.이 문서에서는 하이브리드 OS에서 실행되는 수퍼바이저 모듈에 대한 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 이중화 구성

- SSO MSFC 이중화를 사용하여 NSF 구성

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Catalyst 6500 Series 스위치

- 수퍼바이저 모듈:WS-SUP32-GE-3B

- 하이브리드 OS:

- Catalyst OS(CatOS) 8.5(8)

- MSFC IOS® 12.2(18)SXF7

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

관련 제품

이 문서는 다음과 같은 하드웨어 및 소프트웨어 버전과 함께 사용할 수도 있습니다.

- 하이브리드 OS를 실행하는 Supervisor 720

- 하이브리드 OS를 실행하는 수퍼바이저 2

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

다음은 이중화 수퍼바이저 모듈과 관련된 몇 가지 중요한 사항입니다.

- 스탠바이 수퍼바이저 엔진에서 콘솔 포트는 비활성 상태이고 모듈 상태는 "대기"로 표시되고 업링크 포트의 상태가 정상적으로 표시됩니다.

- 각 수퍼바이저 엔진의 부팅을 별도로 제어할 수 있도록 하려면 컨피그레이션 레지스터가 수퍼바이저 엔진 간에 동기화되지 않습니다.

- 두 수퍼바이저 엔진의 소프트웨어 버전이 다르거나 두 수퍼바이저 엔진의 NVRAM 구성이 다른 경우 활성 수퍼바이저 엔진은 소프트웨어 이미지 및 구성을 대기 수퍼바이저 엔진으로 자동으로 다운로드합니다.

- 수퍼바이저 엔진은 두 개의 플래시 이미지를 사용합니다.부트 이미지 및 런타임 이미지.BOOT 환경 변수에 지정된 부트 이미지 파일 이름은 NVRAM에 저장됩니다.런타임 이미지는 ROM 모니터에서 수퍼바이저 엔진을 부팅하는 데 사용하는 부팅 이미지입니다.시스템이 부팅되면 런타임 이미지가 동적 RAM(DRAM)에 상주합니다.

- 중복 수퍼바이저 엔진은 동일한 모델 기능 카드와 동일한 유형이어야 합니다.PFC(Policy Feature Card)가 없는 WS-X6K-SUP1-2GE 및 WS-X6K-SUP1A-2GE는 이중화를 위해 호환됩니다.PFC가 있는 수퍼바이저 엔진의 경우 이중화를 위해 PFC가 동일해야 합니다(PFC 2개, PFC2s 2개, PFC3As 2개, PFC3Bs 2개 또는 PFC3BXL 2개).

수퍼바이저 모듈 교체 단계별 절차 - 동일한 하이브리드 OS

이 섹션에서는 Catalyst 6500 Series 스위치에서 Supervisor Module 32를 교체하는 단계별 절차를 설명합니다.이 예에서는 슬롯 5와 6에 2개의 수퍼바이저 모듈이 있는 Cisco Catalyst 6509 스위치를 사용합니다. 슬롯 6의 수퍼바이저 모듈에 장애가 발생했습니다.슬롯 6의 실패한 수퍼바이저 모듈이 섀시에서 제거된 것으로 간주됩니다.새 수퍼바이저 모듈을 슬롯 6에 추가하는 절차가 표시됩니다.

추가 Cisco Catalyst 6500 Series Switch가 있는 경우 스위치의 새 수퍼바이저를 연결하고 하이브리드 OS를 프로덕션 스위치의 슬롯 5에 있는 수퍼바이저와 동일한 수준으로 업그레이드하거나 다운그레이드할 수 있습니다.새 수퍼바이저 모듈에 동일한 하이브리드 OS가 있는 경우 새 수퍼바이저 모듈에서 아무것도 구성할 필요가 없습니다.수퍼바이저 모듈을 슬롯 6에 추가하면 액티브 수퍼바이저 엔진이 컨피그레이션을 자동으로 동기화합니다.이 섹션에서는 수퍼바이저 교체 시 단계별 프로세스 및 체크리스트를 보여줍니다.

다음은 Catalyst 6500 Series 스위치에서 Supervisor Module 32를 교체하는 단계별 절차입니다.

1. 수퍼바이저 모듈을 슬롯 6에 추가합니다.

슬롯 6에서 수퍼바이저에 콘솔 연결이 있는 경우 다음 출력이 표시됩니다.

!--- Supervisor module at slot 6

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : ############################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor.

이 출력은 슬롯 5에 있는 활성 수퍼바이저의 콘솔을 보여줍니다.

Access2> (enable)

Access2> (enable)

Access2> (enable) 2007 May 22 19:17:48 %SYS-5-MOD_INSERT:Module

6 has been inserted

Access2> (enable)

Access2> (enable)

Access2> (enable)

%SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby mode

%SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization process will start in 120 seconds

%DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal Diagnostics...

%DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

%SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/1 is not supported

%SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/2 is not supported

%SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor (module 6) are up

%SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 6

%DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 16: Running Minimal Diagnostics...

%DIAG-6-DIAG_OK:Module 16: Passed Online Diagnostics

%SYS-5-MOD_OK:Module 16(WS-F6K-MSFC2A,SAL1018LQ3C) is online

%MGMT-5-SYS_CONFIG_START_MOD_FAIL:Unable to start system configuration

for module 6

%MGMT-5-SYS_CONFIG_START_MOD_FAIL:Unable to start system configuration for

module 16

%SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor is synchronizing bootdisk:

cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

%SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active supervisor has synchronized bootdisk:

cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable)

2. 수퍼바이저 이중화 상태를 확인합니다.

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable)

3. MSFC 이중화 상태를 확인합니다.

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 10 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 10 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

LAB-Router#

4. 수퍼바이저 장애 조치 및 테스트 강제 수행:

!--- Supervisor in slot 5

Access2> (enable) switch supervisor

This command will force a switch-over to the standby Supervisor module.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 20:40:37 %SYS-5-MOD_RESET:Module 5 reset from Console//

Access2> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : ##############################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

5. Supervisor 6에 콘솔을 연결하고 수퍼바이저 및 MSFC 구성을 확인합니다.

수퍼바이저 모듈 교체 단계별 절차 - 다른 하이브리드 OS

이 섹션에서는 Catalyst 6500 Series 스위치에서 Supervisor Module 32를 교체하는 단계별 절차에 대해 설명합니다.이 예에서는 슬롯 5와 6에 2개의 수퍼바이저 모듈이 있는 Cisco Catalyst 6509 스위치를 사용합니다. 슬롯 6의 수퍼바이저 모듈에 장애가 발생했습니다.슬롯 6의 실패한 수퍼바이저 모듈이 섀시에서 제거된 것으로 간주됩니다.새 수퍼바이저 모듈을 슬롯 6에 추가하는 절차가 표시됩니다.

새 수퍼바이저 하이브리드 OS를 액티브 수퍼바이저와 동일한 버전으로 업그레이드하는 옵션이 없는 경우 이 절차를 수행하여 수퍼바이저 모듈을 추가하고 하이브리드 OS 및 스위치 컨피그레이션을 동기화할 수 있습니다.대부분의 절차는 자동화되었습니다.이 문서에서는 수퍼바이저 교체 과정에서 수행할 단계별 프로세스 및 체크리스트를 보여 줍니다.

새 수퍼바이저 모듈을 추가하기 전에 확인

이 섹션에서는 슬롯 6에 수퍼바이저가 없는 스위치의 show 출력을 보여 줍니다.

- 모듈 표시

- 버전 표시

- 부트 변수

1. 모듈 출력 표시:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    0     1000BaseX Ethernet                            no  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9    0     10/100BaseTX Ethernet                         no  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

Access2> (enable)

2. 버전 출력 표시:

Access2> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(8)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec  1 2006, 23:03:43

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA034500F5

PS1  Module: WS-CAC-6000W    Serial #: AZS10130G7T

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

2   48   WS-X6248-RJ-45      SAD03431007 Hw : 1.1

Fw : 4.2(0.24)VAI78

Sw : 8.5(8)

3   48   WS-X6348-RJ-45      SAD04150A2T Hw : 1.1

Fw : 5.3(1)

Sw : 8.5(8)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

Sw : 1.1(1)

4   48   WS-X6348-RJ-45      SAD05070CNX Hw : 2.0

Fw : 5.4(2)

Sw : 8.5(8)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

Sw : 1.1(1)

5   9    WS-SUP32-GE-3B      SAL1010F8KG Hw : 4.2

Fw : 12.2

Fw1: 8.5(8)

Sw : 8.5(8)

Sw1: 8.5(8)

WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU Hw : 2.1

Sw :

7   5    WS-SVC-CMM          SAD100707YJ Hw : 2.8

Fw : 12.4(7a),

Sw : 12.4(7a),

15  1    WS-F6K-MSFC2A       SAL1012GG1X Hw : 3.0

Fw : 12.2(18)SXF7

Sw : 12.2(18)SXF7

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

5      262144K 124421K 137723K 249772K   9796K 239976K 2048K  366K 1682K

Uptime is 0 day, 0 hour, 3 minutes

Access2> (enable)

3. 부팅 변수:

!--- Current working directory

Access2> (enable) pwd

bootdisk

!--- Files in the bootdisk

Access2> (enable) dir

2   -rw-  10029260    Dec 13 2006 15:37:08 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

245735424 bytes available (10031104 bytes used)

!--- Boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

Access2> (enable)

새 수퍼바이저 모듈 추가

수퍼바이저 모듈은 슬롯 6에 삽입됩니다. 새 스탠바이 수퍼바이저 모듈을 스위치에 추가할 때 액티브 및 스탠바이 수퍼바이저 모듈의 콘솔 출력은 다음과 같습니다.

1. 새 수퍼바이저 모듈을 슬롯 6에 삽입합니다.

활성 수퍼바이저 모듈에서 이 로그 메시지를 볼 수 있습니다.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:21:14 %SYS-5-MOD_INSERT:Module 6 has been

inserted

6에 대기 수퍼바이저로 통합한 경우 다음 부팅 프로세스를 볼 수 있습니다.

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin"

Self decompressing the image : ##############################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

######################################################################## [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

Firmware compiled 02-Aug-05 16:08 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

2. 슬롯 5의 활성 수퍼바이저 모듈에서 이중화 상태를 확인할 수 있습니다.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:23:09 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 20:23:11 %SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor is synchronizing

bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: OFF(standby-supervisor-image-incompatible)

활성 수퍼바이저 모듈은 CatOS를 스탠바이 수퍼바이저 모듈에 복사합니다.또한 대기 수퍼바이저 엔진의 부팅 변수를 새 CatOS로 구성합니다.

Access2> (enable)

2007 May 21 20:24:23 %SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active superviso

r has synchronized bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

CatOS 이미지가 대기 수퍼바이저에 복제되면 대기 모듈 6이 새 이미지와 함께 자동으로 다시 로드됩니다.

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

3. 대기 모듈이 작동하면 활성 수퍼바이저 모듈에서 이중화 상태를 확인할 수 있습니다.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:26:22 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 20:26:23 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization process will start

in 120 seconds

2007 May 21 20:27:08 %SYS-1-SYS_LCPERR1:Module 16: RP requested reset of peer RP

: MSFC on module 16 will be reset

2007 May 21 20:27:24 %DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal Diagnostics..

.

2007 May 21 20:27:24 %DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/1 is not

supported

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/2 is not

supported

2007 May 21 20:27:25 %SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor (module 6) a

re up

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module

6

2007 May 21 20:28:24 %SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor

is synchronizing bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

2007 May 21 20:28:25 %SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active supervisor has synchronized

bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable)

Access2> (enable) dir

2   -rw-  10029260    Dec 13 2006 15:37:08 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

245735424 bytes available (10031104 bytes used)

Access2> (enable) dir 6/

2   -rw-   9356096    May 11 2006 19:04:09 cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

2287   -rw-  10029260    May 21 2007 20:24:10 RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-

8.bin

!--- You can see the copied CatOS name starts with RTSYNC_

236900352 bytes available (19390464 bytes used)

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

새 수퍼바이저 모듈을 추가한 후 수퍼바이저 모듈 확인

다음 단계를 수행합니다.

1. 모듈 출력 표시:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    0     1000BaseX Ethernet                            no  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes standby

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9    0     10/100BaseTX Ethernet                         no  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1017L9WJ 2.1

2. 이중화 기록 확인:

Access2> (enable) show system redundancy-history

Maximum entries of switchover history table = 10

System cold start due to switchover failure = 4

Standby available time (secs*100)          = 33291

Redundant History Switchover Table:

MSFC IOS 확인

CatOS는 SYNC 프로세스 중에 자동으로 복사됩니다.그러나 MSFC의 IOS는 자동으로 복사되지 않습니다.

1. MSFC의 IOS 및 이중화를 확인합니다.

!--- 1. Connect to MSFC

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

!--- 2. Verify the IOS file in the bootflash

LAB-Router#dir

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17966324  Dec 13 2006 15:12:29 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_w

an-mz.122-18.SXF7.bin

65536000 bytes total (47569548 bytes free)

!--- 3. Show version output

LAB-Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42638000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

LAB-Router uptime is 26 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin"

!--- 4. MSFC redundancy status

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 4 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Route Processor Redundancy

!--- It is running in the RPR mode because the standby MSFC !--- is running different version of IOS.

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY COLD

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASE_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 14:53 by tinhuang

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

!--- Note that the boot variable is blank. The MSFC boots the !--- first IOS image in the bootflash:

LAB-Router#

LAB-Router#exit

Access2> (enable)

2. 대기 MSFC에서 IOS를 업그레이드합니다.

1. IOS 이미지를 대기 MSFC에 복사합니다.

LAB-Router#copy c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin slavebootflash:/

Destination filename [c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin]?

Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

17966324 bytes copied in 44.180 secs (406662 bytes/sec)

LAB-Router#

!--- Delete the old IOS image. Because the boot variable is blank !--- and the MSFC boots the first IOS image in the bootflash:

LAB-Router#cd slavebootflash:

LAB-Router#delete c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

Delete filename [c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin]?

Delete slavebootflash:c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin? [confirm]

LAB-Router#

2. 대기 수퍼바이저 모듈을 다시 로드합니다.

LAB-Router#exit

Access2> (enable) reset 6

This command will reset module 6.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 21:14:03 %SYS-5-MOD_RESET:Module 6 reset from Console//

Resetting module 6...

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: OFF(standby-supervisor-not-present)

Access2> (enable)

2007 May 21 21:16:01 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 21:16:02 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization

process will start

in 120 seconds

2007 May 21 21:16:03 %DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal

Diagnostics..

.

2007 May 21 21:16:05 %DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

2007 May 21 21:16:06 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP:

Transceiver on port 6/1 is not supported

2007 May 21 21:16:06 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP:

Transceiver on port 6/2 is not supported

2007 May 21 21:16:06 %SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor

(module 6) are up

2007 May 21 21:16:07 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in

sync for Module

6

2007 May 21 21:16:49 %SYS-1-SYS_LCPERR1:Module 16: RP requeste

d reset of peer RP: MSFC on module 16 will be reset

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable)

3. 업그레이드 후 MSFC IOS를 확인합니다.

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 17 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 1

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 17 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

LAB-Router#

스탠바이 수퍼바이저로 장애 조치 및 확인

이제 수퍼바이저 모듈을 새로 추가된 스탠바이 수퍼바이저 모듈로 장애 조치하고 테스트할 수 있습니다.

1. 수퍼바이저 모듈 장애 조치:

Access2> (enable) switch supervisor

This command will force a switch-over to the standby Supervisor module.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 20:40:37 %SYS-5-MOD_RESET:Module 5 reset from Console//

Access2> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

2. 현재 활성 모듈인 Supervisor 6으로 콘솔을 연결합니다.

1. 이중화 상태:

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable) show system redundancy-history

Maximum entries of switchover history table = 10

System cold start due to switchover failure = 4

Standby available time (secs*100)          = 98984

Redundant History Switchover Table:

Index: 1

Previous active supervisor module: 5

Current active supervisor module : 6

Switchover reason                : user initiated

Switchover time                  : Mon May 21 2007, 20:40:37

2. 버전 표시:

Access2> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(8)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec  1 2006, 23:03:43

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin'

System Configuration register is 0x2102

3. 부팅 변수:

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;bootdisk:cat6000

-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

4. 모듈 표시:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1          Unknown Card                                  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes standby

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

16  6    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9          Unknown Card                                  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1017L9WJ 2.1

Access2> (enable)

3. MSFC를 확인합니다.

Access2> (enable) session 16

Trying Router-16...

Connected to Router-16.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42638000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

LAB-Router uptime is 7 minutes

System returned to ROM by Stateful Switchover

System image file is "bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 458752K/65536K bytes of me

mory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

29 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Catalyst OS 이름 바꾸기

교체된 수퍼바이저 모듈의 CatOS 이름이 RTSYNC로 시작되는 것을 확인할 수 있습니다.시스템을 그대로 실행할 수 있습니다.파일 이름을 변경하고 여기에 표시된 표준 이름으로 유지할 수도 있습니다.

Access2> (enable) rename RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

cat6000-sup32pfc3k 8.8-5-8.bin

Access2> (enable) dir

2287   -rw-  10029260    May 21 2007 21:40:01 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

236900352 bytes available (19390464 bytes used)

Access2> (enable)

파일 이름을 바꾼 후 부트 변수를 변경해야 합니다.

!--- Verify boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;bootdisk:cat6000

-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

!--- Clear all the boot variables

Access2> (enable) clear boot system all

BOOT variable =

Access2> (enable) 2007 May 21 21:41:56 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization p

rocess will start in 120 seconds

!--- Configure the boot variable

Access2> (enable) set boot system flash bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

Access2> (enable) 2007 May 21 21:42:14 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization p

rocess will start in 120 seconds

!--- Verify the boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

관련 정보

- Catalyst 6000/6500 Series Switch with Redundant Supervisor Engines Software Image Upgrade Configuration 예

- Cisco Catalyst 6500 Series 스위치 - 지원 문서

- LAN 제품 지원 페이지

- LAN 스위칭 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems