목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

제품 번호

기능

사양:아날로그 FXS 인터페이스

물리적 사양

환경 조건

안전 규정 준수

전자기 규정 준수(EMC)

네트워크 관리

구성

알려진 문제

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Catalyst 6000 24-Port FXS(Foreign Exchange Station) Analog Interface Module(WS-X6624-FXS)에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 제품 정보, 사양, 규정 준수 및 구성 정보와 알려진 문제를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

WS-X6624-FXS는 아날로그 전화, 회의실 스피커 폰 및 팩스 장치에 24개의 FXS 포트를 제공합니다.FXS 모듈은 IP 네트워크에 연결되는 레거시 아날로그 디바이스를 제공합니다.이러한 연결을 통해 디바이스는 유료 바이패스 애플리케이션에 IP 네트워크 인프라를 사용할 수 있습니다.또한 이 연결을 통해 디바이스는 IP 전화 및 H.323 엔드스테이션 같은 다른 디바이스와 통신할 수 있습니다.

자세한 내용은 Catalyst 6000 제품군 FXS Analog Interface Module을 참조하십시오.

참고: Cisco는 Cisco Catalyst 6000 24-Port FXS Analog Module의 End-of-Sale 및 End-of-Life를 발표했습니다.

Cisco CMM(Communication Media Module)은 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치 및 Cisco 7600 Series 라우터를 위한 차세대 음성 게이트웨이 및 서비스 모듈입니다.Cisco CMM은 단일 Catalyst 6500 슬롯에서 더 뛰어난 유연성, 더 나은 성능, 더 높은 집적도를 제공하는 모듈식 라인 카드입니다.

제품 번호

제품

설명

Catalyst OS(CatOS) 소프트웨어 버전

WS-X6624-FXS

Catalyst 6000 FXS Analog Interface Module

5.5(1), 5.5(3), 6.x, 7.x 및 8.x

참고: WS-X6624-FXS에 권장되는 Supervisor Engine 소프트웨어 버전은 CatOS 6.3(7)입니다. WS-X6624-FXS는 CatOS 8.1(x)의 Supervisor Engine 720에서 지원되지 않습니다. 그러나 WS-X6624-FXS는 CatOS 8.2(1) 이상에서 Supervisor Engine 720에서 지원됩니다.

기능

- G.711, G.729 및 G.729A 음성 인코딩

- SCCP(Skinny Call Control Protocol)/MGCP(Media Gateway Control Protocol) 지원

- VAD(Silence Suppression and Voice Activity Detection)

- 소음 발생

- DTMF(Dual Tone Multifrequency) 탐지

- 회선 에코 취소(32ms)

- 벨소리 - 국가를 기반으로 하는 소프트웨어 프로그래밍 가능 주파수 및 신호음

- 루프 활성, 오프 후크 및 링 케이드용 LED

- 신호 처리 - 루프 시작

- 임피던스—600옴

- 프로그래밍 가능한 아날로그 게인 및 신호 타이머

- Cisco 팩스 릴레이 및 팩스 패스쓰루

- 모뎀 패스쓰루(V.34)

- SPAN(Switched Port Analyzer) 또는 포트 미러링 지원

- RJ-21 케이블을 통한 연결

참고: RJ-21 케이블 사양은 케이블 사양의 RJ-21(WS-X624-FXS만 해당) 섹션을 참조하십시오.

사양:아날로그 FXS 인터페이스

- Address signaling formats(주소 신호 형식) - 대역 내 DTMF

- 신호 처리 형식 - 루프 시작

- 신호음 - 프로그래밍 가능

- 벨소리 전압 - 국가 기반 프로그래밍 가능

- 벨울림 주파수 - 국가 기반 프로그래밍 가능

- 물리적 커넥터 - RJ-21

- 거리 - 최대 루프 500ohms

물리적 사양

- Catalyst 6000 제품군 플랫폼에서 하나의 슬롯을 차지합니다.

- 크기(H x W x D) - 3.0 x 35.6 x 40.6cm(1.2 x 14.4 x 16인치)

환경 조건

- 작동 온도 - 화씨 32° ~ 104°(F)(0 ~ 섭씨 40°[C])

- 보관 온도 - -40~167°F(-40~75°C)

- 상대 습도 - 10~90%, 결로 현상 없음

- 작동 고도 - -60~4,000m(m)

안전 규정 준수

- 언더라이터 실험실—UL1950

- 캐나다 표준 연계—CSA C22.2 No. 950

- European Norm—EN60950

- 국제 전기 기술 위원회 - IEC60950

- 호주 표준/뉴질랜드 표준—AS/NZS3260

- 기술 사양 - TS001

전자기 규정 준수(EMC)

- 유럽 규정 준수—CE 마킹

- FCC Part 15 (CFR[Code of Federal Regulations] 47) Class A

- European Norm—EN55022 Class A with unshielded twisted-pair (UTP);EN55022 Class B with foil twisted-pair(FTP)

- Comite International Special des Surrusation Radio Curricques - CISPR22 Class A with UTP;CISPR22 Class B with FTP

- UTP(Voluntary Control Council for Information Technology Equipment)—VCCI Class A with UTP;클래스 B(FTP 포함)

- 호주 표준/뉴질랜드 표준—AS/NZS 3548 Class A with UTP;AZ/NZS 3548 Class B with FTP

네트워크 관리

- 다이얼 제어 MIB

참고: RFC 2128을 참조하십시오.

- Cisco 다이얼 제어 MIB

참고: 이것은 RFC 2128의 확장입니다 .

- CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB 음성 다이얼 제어 MIB

- CISCO-VOICE-IF-MIB 음성 인터페이스 MIB

- CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB Voice Analog Interface MIB

- CISCO-DSP-MGMT-MIB 디지털 신호 처리 관리 MIB

- 이더넷 MIB

- RFC 1157

- RFC 1643

- RFC 1493

- RFC 1213

- RFC 1573

- RFC 1757

- Cisco 스택 MIB

구성

- Catalyst 6000 스위치로 VoIP 네트워크를 구성하려면 Voice-Over-IP 네트워크 구성을 참조하십시오.

- WS-X6624-FXS 설치에 대해서는 Catalyst 6000 제품군 24-Port FXS Analog Interface Module 설치 참고 사항을 참조하십시오.

- Cisco CallManager 3.x를 사용하여 WS-X6624 FXS 블레이드를 구성하려면 Cisco CallManager 3.0을 사용하여 Catalyst 600/6500 WS-X6624 FXS 블레이드 구성을 참조하십시오. WS-X6624 FXS 블레이드는 TFTP 를 통해 구성을 수신합니다.WS-X6624-FXS는 통화 설정 및 해제를 위해 Cisco CallManager 서버와 통신하기 위해 SCCP(3.0)/MGCP(3.1, 3.2, 3.3)를 사용합니다.

- H.323 게이트웨이가 있는 Cisco WS-X6624의 팩스 컨피그레이션은 H.323 게이트웨이가 있는 Cisco WS-X6624의 팩스 컨피그레이션을 참조하십시오.

알려진 문제

- WS-X6624-FXS 아날로그 인터페이스 모듈에서 show spantree 명령은 포트 상태를 연결되지 않음으로 표시합니다.이 오류는 작업에 영향을 주지 않습니다.이 문제는 CatOS 7.3(1)에서 해결되었습니다. 자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCds00575를 참조하십시오(등록된 고객만 해당).

- Supervisor Engine CatOS 7.2(2)를 사용할 때 WS-X6624-FXS 아날로그 음성 모듈이 온라인 상태로 전환되지 않고 Cisco CallManager에 등록하지 못합니다. 이 문제는 CatOS 7.3(1)에서 해결되었습니다. 자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCdx30559(등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.

- WS-X6624-FXS 및 WS-X6608-T1/E1과 같은 음성 모듈은 CallManager 연결에 WS-X6148-GE-TX를 사용하는 경우 Cisco CallManager에 등록하지 못합니다.Cisco CallManager 연결에 WS-X6148-RJ45V와 같은 다른 유형의 모듈을 사용합니다.이 문제는 Cisco CallManager 버전 3.3(3)sr1에서 해결되었습니다. 자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCeb38168(등록된 고객만 해당)을 참조하십시오.

- 음성 모듈(예: WS-X6624-FXS 및 WS-X6608-T1)이 있는 스위치에서 show port 명령을 실행하면 show port 명령이 정지되는 것으로 나타납니다.또한 음성 모듈에 대한 포트 정보가 인쇄되지 않습니다.음성 모듈의 DSP(디지털 신호 프로세서)가 재설정되는 경우도 있습니다.이 문제는 CatOS 8.3(3)에서 해결되었습니다. 자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCec01126(등록된 고객만 해당)을 참조하십시오.

관련 정보

- H.323 게이트웨이가 있는 Cisco WS-X6624의 팩스 구성

- Cisco AVVID Gateway Support for Fax Relay and Fax Pass-Through

- 음성 하드웨어 호환성 매트릭스(Cisco 17/26/28/36/37/38xx, VG200, Catalyst 4500/4000, Catalyst 6xxx)

- Cisco Catalyst 6000 24-Port FXS Analog Module의 End-of-Sale 및 End-of-Life

- 음성 기술 지원

- 음성 및 IP 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems