목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

메모리/플래시 크기 매트릭스

관련 정보

소개

이 문서에서는 Catalyst 스위치 플랫폼에서 사용할 수 있는 최소 및 최대 메모리 매트릭스를 제공합니다.변수 메모리 옵션을 지원하는 스위치만 이 문서에서 참조됩니다.고정 메모리 스위치는 논의되지 않습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

메모리/플래시 크기 매트릭스

이러한 메모리 디바이스는 매트릭스에 포함되어 있습니다.

- DRAM/SDRAM - CatOS 또는 IOS 시스템 이미지를 수행하는 데 사용되는 메모리입니다.

- NVRAM - 시작 구성 파일(nvram:)을 저장하는 데 사용되는 메모리입니다.

- OnBoard Flash(온보드 플래시) - 부팅을 위해 시스템 이미지를 보관하는 데 사용되는 메모리(부팅 디스크:또는 bootflash:또는 flash:).

- 이동식 플래시 - 일반적으로 시스템 이미지를 보관하는 시스템에서 제거할 수 있는 메모리(slot0:또는 disk0:또는 disk1:).

Catalyst 스위치

DRAM

NVRAM

온보드 플래시

이동식 플래시

Catalyst 8540

256MB

512KB

8/16MB

16/20/28/48MB

Catalyst 8510

64MB

128KB

8/16MB

16/20MB

Catalyst 6000/6500

수퍼바이저 1 1

64MB

512KB

16MB

16/24/64MB

수퍼바이저 1A 1

64/128MB

512KB

16MB

16/24/64MB

수퍼바이저 2 2

128/256/512MB

512KB

32MB

16/24/64MB

수퍼바이저 2T

2GB 기본, 4GB로 업그레이드 가능

4MB

1GB 기본

컴팩트 플래시 유형 II 최대 8GB

수퍼바이저 2U 2

256/512MB

512KB

32MB

16/24/64MB

수퍼바이저 720 4

512MB 기본, 1GB로 업그레이드 가능

2MB

64MB

컴팩트 플래시 유형 II 64/128/256MB, 하드웨어는 512MB 및 1GB를 지원합니다.

수퍼바이저 720-3B 4

512MB 기본, 1GB로 업그레이드 가능

2MB

64MB

컴팩트 플래시 유형 II 64/128/256MB, 하드웨어는 512MB 및 1GB를 지원합니다.

수퍼바이저 720-3BXL 4

1GB 기본

2MB

64MB

컴팩트 플래시 유형 II 64/128/256MB, 하드웨어는 512MB 및 1GB를 지원합니다.

수퍼바이저 32

256MB/512MB, 1GB로 업그레이드 가능

2MB

256MB

컴팩트 플래시 유형 II 64/128/256MB, 하드웨어는 512MB 및 1GB를 지원합니다.

수퍼바이저 32 PISA

512MB / 1GB

2MB

512MB, 1GB로 업그레이드 가능

컴팩트 플래시 유형 II 64/128/256/512MB 및 1GB

MSFC1

64/128MB

512KB

16MB

MSFC2

128/512MB

512KB

32MB

MSFC2A

1GB

256MB

MSFC3

512/1GB

2MB

64MB

Catalyst 5000/5500

수퍼바이저 I

4/20MB DRAM

128KB

4/8MB

none

수퍼바이저 II

16/32MB DRAM

256KB

8/16MB

none

수퍼바이저 IIG(WS-X5540)

32MB DRAM

512KB

8MB

none

수퍼바이저 III

32/64MB DRAM

512KB

8MB

8/16/20MB

수퍼바이저 IIG(WS-X5550)

32MB DRAM

512KB

8MB

none

Catalyst 4000/4500

수퍼바이저 I

32/64MB SDRAM

512KB

12MB

none

수퍼바이저 II

64/128MB SDRAM

512KB/1MB

12MB

none

Supervisor II Plus 5

256MB SDRAM

아니요. bootflash 사용

32MB

컴팩트 플래시(64/128MB)

Supervisor II Plus 10-GE 5

256MB SDRAM, 512MB로 업그레이드 가능

아니요. bootflash 사용

64MB

컴팩트 플래시(64/128MB)

수퍼바이저 III

256MB SDRAM

512KB

64MB

컴팩트 플래시(64/128MB)

수퍼바이저 IV

512MB SDRAM

512KB

64MB

컴팩트 플래시(64/128MB)

수퍼바이저 V

512MB SDRAM

512KB

64MB

컴팩트 플래시(64/128MB)

수퍼바이저 V-10GE 5

512MB SDRAM

아니요. bootflash 사용

64MB

컴팩트 플래시(64/128MB)

Supervisor 6-E 5

512MB SDRAM, 1GB로 업그레이드 가능

아니요. bootflash 사용

128MB

컴팩트 플래시(64/128MB)

수퍼바이저 7E/7LE

2GB, 4GB로 업그레이드 가능

1GB

1GB

2GB SD 카드(SD-X45-2GB-E)

수퍼바이저 8E

4GB

2GB

2GB

2GB SD 카드(SD-X45-2GB-E)

1 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 - Catalyst 6500/6000용 Supervisor 1의 DRAM은 업그레이드할 수 없습니다.Catalyst 6500/6000용 Supervisor 1A의 DRAM은 64MB에서 128MB로 업그레이드할 수 있습니다.수퍼바이저 12004년 6월 이후 출하된 AS에는 기본적으로 128MB의 DRAM이 있습니다.

MSFC1(부품 번호 WS-X6K-SUP1A-MSFC)이 있는 수퍼바이저 1A에서 DRAM을 업그레이드하려면 미리 MSFC2로 업그레이드해야 합니다.MSFC2(부품 번호 MEM-S1-128MB-UPG=)가 포함된 업그레이드 키트를 사용할 수 있습니다.Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 1A DRAM 업그레이드 설치 노트를 참조하십시오.

2 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 및 2—Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1, 1A 및 2용 플래시 카드는 최소 ROMMON, 소프트웨어 버전 및 기타 요구 사항을 포함합니다.Catalyst 6000 제품군 플래시 카드 설치 참고 사항을 참조하십시오.

3Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2—수퍼바이저 엔진은 64MB의 컴팩트 플래시(compact flash)를 WS-X6K-S2-PFC2, WS-X6K-S2-MSFC2 및 WS-X6K-S2U-MSFC2를 지원합니다.

4 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720 - Supervisor Engine 720에만 이동식 플래시 카드 슬롯 2개가 있습니다.disk0으로 레이블이 지정된 슬롯:에서는 Compact Flash Type II 카드만 지원합니다.disk1이라는 레이블이 지정된 슬롯:에서는 Compact Flash Type II 카드 또는 1GB MicroDrive를 지원합니다.이러한 슬롯에서 다양한 유형의 컴팩트 플래시 카드를 연결할 수 있습니다.예를 들어 disk0에서 MEM-C6K-CPTFL128M을 연결할 수 있습니다.및 disk1의 MEM-C6K-CPTFL512M:.

5 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II Plus, II Plus 10-GE, V-10GE, 6-E—이러한 수퍼바이저는 Onboard Flash를 사용하여 컨피그레이션 파일을 저장하고 별도의 NVRAM 디바이스를 사용하지 않습니다.

관련 정보

- Catalyst 6500 Series Switch Supervisor Engine 가이드

- Catalyst 6000 Family Supervisor Engine 2 ROMMON Software 릴리스 정보

- 툴 및 리소스 - Cisco Systems

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems