목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

관련 정보

소개

이 문서에서는 Catalyst 3750 Series 스위치의 Cisco EnergyWise 기능에 대한 샘플 컨피그레이션 및 검증을 제공합니다. 특히 이 문서에서는 Catalyst 3750 스위치에서 Cisco EnergyWise 기능을 구성하는 방법을 보여줍니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Cisco Catalyst 3750 Series 스위치에 대한 컨피그레이션에 대한 기본적인 지식 보유

- Cisco EnergyWise 기능에 대한 기본적인 이해

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Catalyst 3750 Series 스위치를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

Cisco EnergyWise는 IT 인프라 전체에서 전력을 모니터링하고 제어하는 기능을 제공하는 전원 관리 기능입니다. Cisco EnergyWise는 네트워크 자체를 사용하여 모든 장치 유형에 대한 전력 관리를 열 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

Cisco EnergyWise 도메인은 전력 모니터링 및 제어를 위해 디바이스를 관리하는 그룹입니다. EnergyWise SDK 클라이언트를 지원하는 Cisco EnergyWise 엔드포인트는 관리 애플리케이션 또는 Cisco EnergyWise 프로토콜을 사용하여 다른 도메인 멤버로부터 시작된 EnergyWise 쿼리에 응답합니다.

구성

이 섹션에서는 이 문서에 설명된 Cisco EnergyWise 기능을 구성하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

참고: 이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용하십시오.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

Catalyst 3750 Switch

configure terminal

!--- Enable Cisco EnergyWise on supported platforms.

Switch(config)#energywise domain Cisco security shared-secret 0 cisco protocol

udp port 43440 ip 10.78.4.48

!--- Set the EnergyWise importance for the platform.

Switch(config)#energywise importance 80

!--- Set the EnergyWise keywords for the platform.

Switch(config)#energywise keywords lab1,lab2

Switch(config)#service password-encryption

!--- Enable communication between management applications which support EnergyWise protocol and domain.

Switch(config)#energywise management security shared-secret 7 070C285F4D06 port 60500

!--- Set the EnergyWise name for the platform.

Switch(config)#energywise name floor.lab

!--- Configure a static neighbor.

Switch(config)#energywise neighbor 2.2.4.31 43440

!--- Set the EnergyWise role for the platform.

Switch(config)#energywise role access4lab1

Switch(config)#energywise allow query save

!--- Configure Cisco EnergyWise on a port.

Switch(config)#time-range onlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 7:00 to 19:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 10:00 to 17:00

Switch(config)#time-range offlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 00:00 to 08:00

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 20:00 to 23:59

Switch(config-time-range)#periodic weekend 00:00 to 10:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 17:00 to 23:59

Switch(config)#interface fastEthernet 1/0/3

!--- Configure a recurring event on the interface.

Switch(config-if)#energywise level 10 recurrence importance 80 time-range onlabfloor

Switch(config-if)#energywise level 0 recurrence importance 80 time-range offlabfloor

Switch(config-if)#energywise name IP_phone

Switch(config-if)#energywise role manager

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다. OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

에너지와이즈 설정 및 상태를 표시하려면 show energywise 명령을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

연결된 엔드포인트의 상태를 표시하려면 show energywise children 명령을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise children

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Total Displayed: 2      Usage: 143.3

스위치 및 연결된 엔드포인트에 대한 EnergyWise 정보 요약을 표시하려면 show energywise children provisioned 명령을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise children provisioned

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/1     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/2     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Fa1/0/4     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

에너지와이즈 도메인 정보를 표시하려면 show energywise domain 명령을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise domain

Name      : Switch

Domain    : Cisco

Protocol  : udp

IP        : 10.78.4.48

Port      : 43440

도메인 멤버 및 연결된 엔드포인트에 대한 실제 전원을 표시하려면 show energywise usage children 명령을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise usage children

Interface   Name                     Usage      Caliber

---------   ----                     _____      _____

Switch                   45.0  (W)   max

Fa1/0/1     Fa1.0.1                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/2     Fa1.0.2                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/3     SEP0022905B90D4          12.0  (W)   trusted

Fa1/0/2     Fa1.0.4                  0.0   (W)   presumed

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

스위치의 네이버 테이블을 표시하려면 show energywise neighbors 명령을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, U - Unknown

Id   Neighbor Name                 Ip:Port                 Prot   Capability

--   -------------                 -------                 ----   ----------

1                                  10.78.4.49:43440        static U

2    IP_phone A                    10.78.4.50:43440        udp    U

3    3560e-37-222                  20.1.2.222:6767         cdp    S I

도메인 멤버의 실제 전력 수준을 표시하려면 show energywise level current 명령을 사용합니다. energywise 레벨 레벨 반복 중요도 중요도 time-range-name 전역 구성 명령을 사용할 경우 show energywise level current의 출력이 다음 예에 표시됩니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise level current

Interface   Name                     Level  Value

---------   ----                     -----  -----

Switch                   10     45.0  (W)

반복 이벤트의 EnergyWise 설정 및 상태를 표시하려면 show energywise recurces 명령을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise recurrences

Id     Addr       Class Action Lvl Cron/Time-range

--     ----       ----- ------ --- ---------------

1      Fa2/0/3    QUERY SET    10  onlabfloor

2      Fa2/0/3    QUERY SET     0  offlabfloor

이벤트 및 오류에 대한 카운터를 표시하려면 show energywise statistics 명령을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Switch#show energywise statistics

Children:  2  Errors:  0  Drops:  31  Events:  102

관련 정보

- Cisco Catalyst 3750 Series 스위치 지원 페이지

- 스위치 제품 지원

- LAN 스위칭 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems