목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

버전

구성

네트워크 다이어그램

구성

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - 뉴욕

MGX 8220 FRSM - 뉴욕

BPX 8600 - 뉴욕

MC 3810 - 뉴욕

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - 자카르타

MGX 8220 FRSM - 자카르타

BPX 8600 - 자카르타

MC 3810 - 자카르타

다음을 확인합니다.

문제 해결

show 명령

버전

스플리스

dspln

dspdsx3lns

dspports

dspimagp

디스피마니포

dspplpp

dspimagpcnt

dspimalncnt

dspimaln

관련 정보

소개

이 문서에서는 두 개의 BPX 8600 스위치를 협대역 트렁크에 연결하는 방법에 대한 컨피그레이션 정보를 제공합니다. 각 BPX 8600 스위치에는 MGX 8220 Edge Concentrator가 급지대 셸프로 연결되어 있습니다. 고객 구내 장비(CPE)가 급지대 선반에 연결되어 있습니다. 두 MGX 8220 IMATM-8T3T1/B 서비스 모듈 간에 4개의 T1 역멀티플렉싱 over ATM(IMA) 트렁크 그룹이 설정됩니다. 각 BPX 8600 BXM-T3 서비스 모듈과 각 MGX8220 IMATM-8T3T1/B 간에 T3 트렁크가 설정됩니다. Frame Relay 인터페이스가 있는 Cisco MC(Multchannel) 3810 라우터 2개가 각 MGX 8220 FRSM(Frame Relay Service Module)-8T1에 연결됩니다. 두 Cisco MC 3810 라우터 간의 IP 연결은 NIW(Network Interworking) 연결을 통해 이루어집니다. MGX 8220 FRSM-8T1 서비스 모듈은 NIW 변환을 제공합니다. BPX 8600 스위치는 이 연결을 위한 스위칭 기능을 제공합니다.

참고: 이 문서는 Cisco 장비를 구성하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. Cisco 세일즈 엔지니어, 시스템 엔지니어 또는 어카운트 매니저와 함께 달성할 수 있는 적절한 네트워크 설계 및 계획을 대체하는 것은 아닙니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- BPX 8600 스위치

- MGX 8220 Edge Concentrator

- MC 3810 라우터

- MGX 8220 IMATM/B 카드

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

버전

이 문서에서 사용되는 버전은 GA 릴리스를 기반으로 하며 엄격한 요구 사항으로 의도되지 않습니다. 각 플랫폼에서 필요한 인터페이스와 컨피그레이션이 지원되는지 확인하려면 해당 릴리스 노트를 읽으십시오.

- MC 3810

소프트웨어—Cisco IOS® Software 릴리스 12.0(3) 및 12.0(4)T

하드웨어 - T1 MFT(multiflex trunk) 인터페이스가 포함된 Cisco MC 3810

- MGX 8220

Cisco MGX 8220 Edge Concentrator는 모두 동일한 Cisco 펌웨어 릴리스 및 하드웨어 구성을 사용합니다.

펌웨어 - Cisco 릴리스 5.0.14 및 두 MGX 822s의 서비스 모듈 하드웨어 및 펌웨어의 적절한 버전.

Hardware(하드웨어) - Cisco IMATM 모델 B 서비스 모듈은 ATM Forum 호환 IMA에 사용됩니다. 각 MGX 8220 Edge Concentrator에서 두 IMATM 8T3T1/B 서비스 모듈 간에 4개의 T1 트렁크가 사용됩니다. IMATM/B 서비스 모듈은 T1 회선에는 RJ48 커넥터를, T3 회선에는 동축 커넥터를 사용합니다. 각 IMATM 8T3T1/B 서비스 모듈의 T3 포트는 BPX 8600 스위치의 각 BXM-T3 포트에 연결됩니다. FRSM-8T1 서비스 모듈은 RJ48 커넥터를 사용하며 각 MC 3810 MFT 인터페이스에 연결합니다.

- BPX 8600

두 BPX 8600 스위치 모두 동일한 Cisco 스위치 소프트웨어 버전을 사용합니다.

Software(소프트웨어) - Cisco Switch Software Release 9.1.18 및 릴리스 노트에 지정된 카드 하드웨어 및 펌웨어의 적절한 버전.

Hardware(하드웨어) - BPX 8600 스위치는 BNI(Broadband Network Interface)-T3 카드 세트를 사용하여 MGX 8220 급지대 셸프에 연결됩니다. BXM-T3 카드 세트는 MGX 8220 IMATM/B 서비스 모듈에 연결됩니다. BXM-T3 서비스 모듈은 SMB(service message block) 커넥터를 사용합니다. BNI-T3 서비스 모듈은 동축 커넥터를 사용합니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용하여 이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

참고: 구성을 생성하기 전에 모든 물리적 연결을 설정합니다.

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—뉴욕

- MGX 8220 FRSM—뉴욕

- BPX 8600—뉴욕

- MC 3810—뉴욕

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—Jakarta

- MGX 8220 FRSM - 자카르타

- BPX 8600—자카르타

- MC 3810—자카르타

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - 뉴욕

IMATM-8T3T1/B 카드의 라인을 IMA(Inverse Multiplexing over ATM) 그룹에 포함할 수 있습니다.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

IMA 그룹에 라인을 추가하기 전에 모든 회선을 확인하고 경보를 지웁니다. IMA 그룹에서 연속 회선을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 필수 사항은 아닙니다. IMA 그룹은 라인 1, 3, 4 및 5로 구성될 수 있습니다.

참고: 두 IMATM/B 서비스 모듈 간의 T1에 대한 라인 프레이밍 및 라인 코딩이 일치해야 합니다.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

IMA 그룹을 추가하고 그룹에 추가된 모든 행을 포함합니다.

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

위치:

1

IMA 그룹 번호 - 값 범위는 1~8입니다.

2

포트 유형 - 1- UNI, 2- NNI, 3- STI, 4- 가상 트렁크 UNI(UNI의 STI)

1.2.3.4

링크 목록 - 점으로 구분된 링크 목록

1

최소 링크 수—그룹 구성에 대한 최소 링크 수;값의 범위는 1~8입니다. 이 수는 IMA 그룹의 각 끝에서 동일해야 합니다.

addcharte 명령을 사용하여 IMA 그룹에 대한 채널 경로를 추가합니다. 이 명령은 IMATM에 VPI(Virtual Path Identifier) 맵 목록을 생성하고 어떤 셀이 어떤 IMA 그룹으로 라우팅되는지 정의합니다. 단일 IMA 그룹이 정의되고 연결된 장비에서 전송되는 VPI 범위(여기서 BPX 8600)를 모르는 경우 전체 VPI 범위를 지정합니다.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

위치:

1

범위 번호 - 값 범위는 1~128입니다.

1

IMA 트렁크 번호 - 값 범위는 1~8입니다.

0

최소 VPI 값 - 0-255(UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI)

4095

최대 VPI 값 - 0-255(UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI). 이 경우 포트 유형은 NNI이므로 최대값입니다. 4095 값이 사용됩니다.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

IMATM-8T3T1/B 포트 페이로드 스크램블링 컨피그레이션이 IMA 트렁크의 양쪽 끝에서 동일한지 확인합니다. ATM 셀 페이로드가 셀 헤더와 유사하지 않도록 하기 위해 페이로드 스크램블이 개발되었습니다. 지역에서만 중요합니다. 특히, ATM 인터페이스의 각 면은 동일한 페이로드 스크램블 값을 가져야 하지만 네트워크의 모든 ATM 인터페이스에는 동일한 컨피그레이션이 필요하지 않습니다.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM - 뉴욕

기존 라인을 확인합니다.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

MC(Multichannel) 3810 라우터에 연결된 회선을 활성화합니다.

참고: FRSM(Frame Relay Service Module)과 MC 3810 사이의 T1에 대한 라인 프레이밍 및 라인 코딩이 일치해야 합니다.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

위치:

1

port number - 1~192 범위의 값은 T1 및 1~2481에 허용됩니다.

1

line number - 값 범위는 1~8입니다.

2

DS0 속도 - 56K의 경우 1, 64K의 경우 2

1

시작 슬롯 - 시작 시간 슬롯 1의 시작

24

슬롯 수 - 할당된 DS0 시간 슬롯 수

1

port type - 값 1-3, 1=frame relay, 2=FUNI mode-1a, 3=frForward

LMI(Local Management Interface) 신호를 사용하도록 논리 포트를 구성합니다. 이 예에서는 비동기 업데이트가 활성화되고 향상된 LMI가 비활성화된 StrataLMI를 사용합니다.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

port number - 1~192 범위의 값은 T1 및 1~2481에 허용됩니다.

S

LMI 신호— (N)one (S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI. MC3810의 LMI와 일치해야 합니다.

2

asyn UPD/UFS—(UPD = 업데이트 상태, UFS = 임의 전체 상태) (n 또는 1) = both dis, (y 또는 2) = UPD en, 3 = UFS en, 4 = both en

n

Enhanced LMI - (N 또는 n) disable (Y 또는 y) enable

논리 포트의 컨피그레이션을 표시하고 확인합니다.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

이제 연결을 추가하고 네트워크 인터네트워킹 기능을 활성화합니다.

참고: 연결 값은 최적화되지 않으며 예시에만 사용됩니다.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

위치:

1

channel number - 16~1015의 값 범위

100

포트 번호 - T1 및 1-2481에 대해 1~192의 값 범위가 허용됩니다.

1

DLCI number - 값 범위는 0~1023입니다. MC3810의 DLCI와 일치해야 합니다.

1536000

committed rate - T1의 경우 0-1536000bps, E1의 경우 0-2048000bps

1

chan type - 값 1-5, 1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 - 뉴욕

addshelf 명령을 사용하여 MGX 8220을 BPX 8600 스위치에 급지대 셸프로 추가합니다. 셸프를 스위치에 추가하기 전에 uptrk 명령으로 T3 트렁크를 활성화합니다.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

addshelf 명령을 실행하기 전에 트렁크를 확인하고 경보를 지웁니다.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

이제 uptrk 명령을 사용하여 BXM-T3의 T3 트렁크를 MGX 8220 IMATM/B에 활성화합니다.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

BPX 스위치의 T3 트렁크에 대한 기본 전송 속도는 cps(초당 96,000셀)입니다. cnftrk 명령을 사용하여 4개의 T1s 값과 일치하도록 이 트렁크의 전송 속도 값을 줄입니다. 값은 스위치에 의해 반올림됩니다.

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

참고: 트렁크의 원격 쪽이 활성화되지 않으므로 번호가 지정된 트렁크 1.4가 Alarm에 있습니다. 트렁크의 양쪽이 모두 활성화된 경우에만 트렁크가 Alarm(경보)에서 Clear Ok(확인 지우기)로 이동합니다.

MC 3810 - 뉴욕

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - 자카르타

MGX 8220 IMATM/B 서비스 모듈의 컨피그레이션은 MGX 8220 IMATM/B for New York과 동일합니다. IMATM/B를 구성하려면 이 컨피그레이션에 대해 나열된 단계를 반복합니다.

MGX 8220 FRSM - 자카르타

MGX 8220 FRSM 서비스 모듈에 대한 컨피그레이션은 MGX 8220 FRSM for New York과 동일합니다. FRSM을 구성하려면 이 컨피그레이션에 나열된 단계를 반복합니다.

BPX 8600 - 자카르타

MGX 8220을 공급 선반으로 BPX 8600 스위치에 추가합니다. 이 문서에서 설명한 대로 뉴욕에 있는 BPX 8600에 대해 BXM-T3 트렁크를 활성화합니다. 또한 트렁크의 다른 끝과 일치하도록 BXM-T3 트렁크의 전송 속도를 구성합니다.

addtrk 명령을 사용하여 노드 간에 트렁크를 추가합니다. 이 명령은 트렁크를 종료하는 노드 중 하나에서 실행됩니다. 트렁크를 추가하려면 먼저 주요 경보가 없어야 합니다.

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

이제 addmon 명령을 사용하여 BPX 8600 스위치에 연결을 추가합니다.

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

추가된 연결을 확인합니다.

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 - 자카르타

MC 3810의 컨피그레이션도 뉴욕의 MC 3810과 동일합니다. IMATM/B를 구성하려면 이 컨피그레이션에 대해 나열된 단계를 반복합니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다. OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

참고: debug 명령을 사용하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

show 명령

명령 요약:

- 버전

- 스플리스

- dspln

- dspdsx3lns

- dspports

- dspimagp

- 디스피마니포

- dspplpp

- dspimalncnt

- dspimaln

버전

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

스플리스

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspports

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

디스피마니포

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagpcnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

dspimalncnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

관련 정보

- AUSM-8T1/B-to-3620 IMA 샘플 컨피그레이션

- WAN 스위칭 제품의 새로운 이름 및 색상 가이드