목차

소개

배경 정보

Intersight Connected ACI Fabric

빠른 시작 - 결함 해결

결함 해결을 위한 세부 단계

두 포트가 모두 활성화되었는지 확인

APIC GUI를 통해

스위치 CLI 사용

두 포트 모두 비활성화됨/차단 목록에 나열되지 않았는지 확인

APIC GUI를 통해

레이어 1 트러블슈팅 수행

소개

이 문서에서는 ACI 결함 F1394: interface-physical-down의 교정 단계에 대해 설명합니다.

배경 정보

패브릭 포트는 ACI 모드 리프 스위치와 스파인 스위치 간에 연결되는 인터페이스입니다. 그러한 패브릭 포트가 다운되면 결함 코드 F1394가 발생합니다.

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

이중화 경로가 없는 경우 이 이벤트로 인해 패브릭에서 가동 중단이 발생하거나 성능이 저하될 수 있습니다.

Intersight Connected ACI Fabric

이 결함은 사전 대응적 ACI 계약의 일부로 적극적으로 모니터링됩니다.

Intersight에 연결된 ACI 패브릭이 있는 경우 Intersight Connected ACI 패브릭 내에서 이 결함의 인스턴스가 발견되었음을 알리기 위해 귀하를 대신하여 서비스 요청이 생성되었습니다.

빠른 시작 - 결함 해결

1. 링크의 양쪽 끝이 활성화되어 있는지 확인합니다. 모든 포트는 기본적으로 활성화되어 있습니다

2. 문제의 인터페이스가 수동으로 블랙리스트에 추가되지 않았는지 확인

3. 레이어 1 트러블슈팅 및 격리 진행

결함 해결을 위한 세부 단계

두 포트가 모두 활성화되었는지 확인

APIC GUI를 통해

1. Fabric(패브릭) > Inventory(인벤토리) > Pod <#> > <nodeId> > Interfaces > Physical Interfaces(물리적 인터페이스) > ¶ ifId로 이동합니다.

2. 활성화되지 않은 경우: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 'Enable(활성화)'을 선택합니다.

스위치 CLI 사용

1. show interface <ifId>

2. show interface <ifId> status

3. show interface <ifId> transceiver

4. show interface <ifId> transceiver detail. 트렌시버가 DOM(Digital Optical Monitoring)을 지원하는 경우, DOM 정책이 활성화된 경우 라이트 레벨을 확인할 수 있습니다.

두 포트 모두 비활성화됨/차단 목록에 나열되지 않았는지 확인

APIC GUI를 통해

1. Fabric(패브릭) > Inventory(인벤토리) > Disabled Interfaces(비활성화된 인터페이스) 및 Decommissioned Switches(해제된 스위치)로 이동합니다.

2. 있는 경우: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 'Delete(삭제)'를 클릭합니다.

레이어 1 트러블슈팅 수행

1. Cisco Optics-to-Device Compatibility Matrix를 사용하여 트랜시버/리프/버전 호환성 검증

2. 위의 1b 아래에 나열된 명령을 사용하여 스위치 CLI에서 인터페이스 상태, 트랜시버 및 DOM(Digital Optical Monitoring) 세부 사항을 확인합니다.

3. 양쪽 끝에 트렌시버 또는 DAC 케이블을 재장착합니다.

4. 파이버 길이 및 패치 패널(경로에 있는 경우)에 발생할 수 있는 문제를 확인합니다.

5. 파이버 확인/스왑

6. Check/swap transceiver 또는 DAC 케이블

7. 리프, 스파인의 인터페이스를 한 번에 하나씩 이동하여 문제가 송수신기/DAC/케이블에 따라 발생하는지 또는 특정 인터페이스에 그대로 유지되는지 확인합니다.