목표

이 문서에서는 웹 사용자 인터페이스의 기본 AP 툴 - 문제 해결 툴 섹션을 검토합니다.

이 문서에서 용어를 잘 모르는 경우 Cisco Business를 참조하십시오.새 용어 용어집.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- 140AC(데이터 시트) | 10.0.1.0 (최신 다운로드)

- 141ACM(데이터 시트) | 10.0.1.0 (최신 다운로드)

- 142ACM(데이터시트) | 10.0.1.0 (최신 다운로드)

- 143ACM(데이터시트) | 10.0.1.0 (최신 다운로드)

- 240AC(데이터시트) | 10.0.1.0(최신 다운로드)

소개

진단 유틸리티를 사용하면 네트워크 상태를 쉽게 파악할 수 있으므로 일상 업무가 더욱 쉬워집니다.이러한 장치에 포함된 툴은 다음과 같습니다.

1. Radius - 지정된 Active Directory 서버를 통해 네트워크에 들어오는 사용자를 인증합니다.

2. HTTP-Proxy Socket - 지정된 HTTP 프록시의 포트 및 IP 주소를 모두 테스트합니다.

3. Ping - 디바이스의 IP 주소와 사용자가 지정한 주소 간의 연결을 확인합니다.

4. DNS - Domain Name Service - 지정된 DNS 서버에 대한 연결 보장

기본 AP 툴로 이동

1단계

Advanced(고급) > Primary AP Tools(기본 AP 툴)를 클릭합니다.

2단계

Troubleshooting Tools 탭을 클릭합니다.

페이지가 로드되면 소개에 설명된 옵션이 표시됩니다.

기본 AP 툴 - Radius

Radius는 대부분의 사용자가 잘 알고 있는 일반적인 인증 방법입니다.여기서 Radius 컨피그레이션 가이드를 찾을 수 있습니다.RADIUS 구성

1단계

무선 LAN 프로파일 WLAN을 생성해야 합니다.이 단계는 위 링크된 컨피그레이션 가이드에서 다룹니다.CBWEnterprise라는 WLAN 프로필을 선택했습니다.

2단계

Active Directory 서버 내에 있는 사용자의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

3단계

시작을 클릭하여 테스트를 시작합니다.

통과/실패 알림을 받게 됩니다.

기본 AP 툴 - Ping

1단계

테스트할 IP 주소를 입력합니다. 이 경우 IPv4 주소 192.168.1.1을 ping합니다.

2단계

시작을 클릭합니다.

테스트가 성공하거나 3회 동안 실패합니다.

참고:Ping Test 필드는 IPV4 주소만 허용합니다.도메인을 쿼리하여 가용성을 확인해야 하는 경우 DNS 옵션을 사용합니다.

기본 AP 툴 - DNS

1단계

테스트할 도메인 이름을 입력합니다. 이 경우 기본 Cisco.com에 남겨 두었습니다.

2단계

시작을 클릭합니다.

테스트가 성공하거나 실패합니다.

기본 AP 툴 - 모두 테스트

"Begin All Tests(모든 테스트 시작)"를 선택할 수 있습니다. 이 경우 Radius, Ping 및 DNS 필드를 입력하여 시간을 절약할 수 있습니다.

결론

주요 AP 툴 - 트러블슈팅은 가장 중요한 일부 툴의 기본 연결을 테스트하는 빠르고 유용한 수단이 될 수 있습니다.

메시 무선에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서를 참조하십시오.

메쉬 소개 메시 FAQ 리부팅 팁 공장 기본값으로 재설정 제로 데이: 앱/웹을 통해 구성 모바일 앱과 웹 UI 비교 Cisco Business Wireless Mesh Network 모범 사례 허용 목록 소프트웨어 업데이트 CBW 앱에 대해 알아보기 문제 해결 시간 설정 빨간색 LED 문제 해결 브리지 그룹 이름