목표

전화 번호에 번호가 할당될 때 관리자에게 선택적 통화 착신 전환 설정이 사용되므로 사용자가 직접 전화를 걸 수 있습니다. 예를 들어, 어댑터 번호 1에서 사용하는 전화 또는 전화 번호를 정의한 모든 숫자를 사용하여 사용자가 숫자를 누를 때마다 전화가 다음 사용자 번호로 울립니다.이 문서에서는 SPA100 Series에서 Selective Call Forward 설정을 구성하는 절차에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· SPA112

· SPA122

소프트웨어 버전

· 1.3.1(003)

선택적 통화 착신 전환 설정

1단계. 전화 어댑터 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 음성 > 사용자를 선택합니다.사용자 페이지가 열립니다.

2단계. (Public Switched Telephone Network) PSTN 발신자 번호 또는 발신자 ID를 특정 전화 번호로 전달하려는 Cfwd Sel 발신자 필드에 입력합니다.

참고:관리자가 특정 번호를 매칭하려면 옆에 *가 있는 번호를 입력하면 관리자 사양에 따라 번호가 매칭됩니다.관리자가 번호를 입력하고자 할 때 정확한 번호를 입력하지 않을 경우 알 수 없는 번호를 대체할 수 있습니다.

3단계. Cfwd Sel Dest 필드에 전화 번호 대상을 입력하여 PSTN 발신자 일치 또는 발신자 ID를 전달합니다.

4단계. Cfwd Last Caller 필드에 특정 전화 번호로 전달할 마지막 발신자 번호를 입력합니다.

5단계. 특정 전화 번호로 전달하려는 Cfwd Last destination 필드에 마지막 대상 번호를 입력합니다.

6단계. VoIP 게이트웨이에 대해 차단할 Block Last Caller(차단 마지막 발신자) 필드에 PSTN 발신자 번호를 입력합니다.

7단계. 특정 VoIP 번호로 전달하려는 Accept Last Caller(마지막 발신자 수락) 필드에 PSTN 발신자 번호를 입력합니다.

8단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장하거나, 설정을 새로 고쳐야 하는 경우 Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.