목표

Voice System(음성 시스템) 페이지를 사용하여 일반 음성 시스템 설정을 구성할 수 있습니다.여기에는 시작 지연 및 로깅이 포함됩니다.관리자는 이 페이지를 통해 syslog 서버를 통한 로깅을 활성화하여 IP 주소가 할당된 특정 syslog 서버로 로그를 전송할 수 있습니다.이 문서에서는 SPA100 Series Phone Adapter에서 음성 서비스에 대한 시스템 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 Series Phone Adapter

소프트웨어 버전

· v1.1.0

음성 시스템 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 음성 > 시스템을 선택합니다.시스템 페이지가 열립니다.

2단계. 페이지의 System Configuration(시스템 컨피그레이션) 영역으로 스크롤합니다.

참고:Restricted Access Domains(제한된 액세스 도메인) 필드에 값을 입력하지 마십시오. 이 기능은 현재 ATA에서 사용되지 않습니다.

3단계. IVR Admin Password(IVR 관리자 비밀번호) 필드에 연결된 핸드셋을 통해 내장 IVR을 사용하는 ATA를 관리하는 사용자의 비밀번호를 입력합니다.

4단계. Network Startup Delay(네트워크 시작 지연)는 ATA가 네트워크를 재시작하기 전에 대기하는 시간 간격입니다.Network Startup Delay 필드에 시작 지연의 원하는 값을 입력합니다.기본값은 3입니다.

5단계. 페이지의 [기타 설정] 영역으로 아래로 스크롤합니다.

6단계. TTL(Time To Live)은 DNS 레코드를 캐시하는 DNS 서버의 기능을 나타냅니다.특정 호스트에 대한 DNS 레코드가 호스트의 동일한 IP 주소를 찾은 후 DNS 서버의 캐시 메모리에 남아 있는 시간입니다.DNS Query TTL(DNS 쿼리 TTL 무시) 드롭다운 목록에서 Yes(예)를 선택하여 DNS 쿼리 TTL을 무시합니다.그렇지 않으면 사용자는 No를 선택할 수 있습니다.

7단계. syslog 서버의 IP 주소를 시스템 메시지를 전송할 Syslog Server 필드에 입력합니다.Syslog 서버와 Debug 서버를 모두 지정하면 Syslog 메시지도 Debug 서버에 기록됩니다.

8단계. 디버그 서버 필드에 시스템 메시지를 보낼 디버그 서버의 IP 주소를 입력합니다.  서버에서 디버그 정보를 로깅할 수 있습니다.자세한 출력 수준은 디버그 수준 매개 변수 설정에 따라 달라집니다.

9단계. 디버그 레벨 드롭다운 목록에서 디버그 레벨을 선택합니다.디버그 수준이 높을수록 디버그 정보가 더 생성됩니다.가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 0 — 디버그 정보가 생성되지 않습니다.이것이 기본값입니다.

· 1, 2 및 3 — 음성 포트와 관련된 메시지만 생성합니다.

· 3+라우터 — 음성 및 라우터 구성 요소에 대한 디버그 콘텐츠를 생성합니다.

10단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장합니다.