목표

이 문서에서는 SPA122에서 DHCP 서버 및 클라이언트 정보를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA122

SPA122의 DHCP 서버 정보

1단계. SPA122 컨피그레이션 유틸리티에서 Status > DHCP Server Information을 선택하여 DHCP 서버 및 클라이언트에 대한 정보를 봅니다.

DHCP 풀 정보

· Client Name — DHCP 클라이언트의 호스트 이름입니다.

· IP 주소 — 클라이언트에 임대된 IP 주소.

· MAC 주소 — DHCP 클라이언트의 MAC 주소입니다.

· 만료 시간 — 현재 DHCP 임대의 남은 시간(HH:MM:SS(시:분:초) 형식).타이머가 종료되면 페이지가 주기적으로 새 값으로 업데이트됩니다.

· 인터페이스 — 클라이언트가 연결된 인터페이스입니다.

DHCP 서버 세부 정보

· DHCP 서버 — DHCP 서버의 상태입니다.활성화되거나 비활성화됩니다.

· IP 주소/마스크 — LAN(이더넷) 인터페이스의 IP 주소 및 서브넷 마스크입니다.

· DNS 프록시 — DNS 프록시 서비스에 대한 설정입니다.활성화되거나 비활성화됩니다.

· 최대 DHCP 사용자 — DHCP 서버에서 IP 주소를 임대할 수 있는 최대 클라이언트 수입니다.

· IP 주소 범위 — DHCP 서버에서 동적으로 할당할 수 있는 IP 주소의 범위입니다.

· 클라이언트 리스 시간 — 클라이언트가 동적으로 할당된 IP 주소를 임대할 수 있는 최대 시간(분)입니다.

· 고정 DNS — DHCP 클라이언트에서 사용할 최대 3개의 DNS 서버의 IP 주소입니다.

· 무선 RX 패킷 — 무선 네트워크를 통해 수신된 패킷 수입니다.