목표

고유한 벨소리 설정을 사용하면 다른 번호에 대한 벨소리 패턴을 사용자 지정할 수 있습니다.고유한 링 패턴으로 구성할 수 있는 벨소리 유형은 9가지가 있습니다.이 독특한 전화 설정은 같은 전화 회선에서 다른 전화 번호를 구별하는 데 사용됩니다.이 문서에서는 SPA8000에서 고유한 벨소리 설정을 설정하는 절차에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

고유 벨소리 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 음성 > L1-L8을 선택합니다. 라인 페이지가 열립니다.

참고: 9개의 행을 구성할 수 있습니다.사용자는 원하는 회선 번호 중 하나를 선택하여 1단계에서 고유한 벨소리 설정을 위해 어떤 회선을 구성해야 하는지를 나타냅니다.

2단계. 회선 페이지에서 고유 벨소리 설정 섹션으로 아래로 스크롤합니다.

3단계. 발신자 번호 패턴을 입력하여 Ring(1-9) Caller(발신자) 필드에 CWT(Separating Ring/Call Waiting Tone) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 또는 9를 재생합니다.기본적으로 비어 있습니다.

참고:벨소리 및 CWT를 수정하려면 SPA8000 Phone Adapter의 Call Forward Settings(통화 착신 전환 설정) 및 SPA8000 Phone Adapter의 Configure Ring Settings(벨소리 설정 구성)를 참조하십시오.

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.