목표

이 문서에서는 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone을 재부팅하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:전화기 관리자가 지시하지 않는 한 IP Phone은 리부팅, 다시 시작 또는 재설정해서는 안 됩니다. 이는 전화의 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.이는 전화기에 대한 모든 업데이트 및 수정 사항이 포함된 컨피그레이션 파일을 다시 로드할 때 전화기의 컨피그레이션을 변경할 수 있기 때문입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 시리즈

· SPA500 시리즈

IP 전화 재부팅

1단계.  키패드의 Setup 버튼을 누릅니다.

2단계.  Reboot(재부팅)로 스크롤하고 Select(선택) 또는 5를 누릅니다.

3단계.  재부팅 프로세스를 완료하려면 확인 메시지에서 OK(확인)를 누르거나 전화기를 재부팅하지 않고 메시지를 닫으려면 Cancel(취소)을 누릅니다.