목표

IPv4 관리 인터페이스를 구성하는 것은 스위치의 IP 주소를 관리하는 데 유용합니다.IP 주소는 포트, LAG(Link Aggregation Group), VLAN(Virtual Local Area Network), OOB(Out-of-Band) 또는 루프백 인터페이스에서 구성할 수 있습니다.

웹 기반 유틸리티 또는 CLI(Command Line Interface)를 통해 SG350XG 또는 SG550XG 스위치를 관리하려면 스위치의 OOB 포트에 IPv4 디바이스 관리 IP 주소를 정의해야 합니다.디바이스 IP 주소는 수동으로 구성하거나 DHCP 서버에서 자동으로 수신할 수 있습니다.

이 문서에서는 CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치에서 OOB(IPv4 관리 인터페이스)를 수동으로 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

참고:웹 기반 유틸리티를 통해 스위치에서 IPv4 관리 인터페이스를 구성하는 방법에 대한 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 문서에서 용어를 잘 모르는 경우 Cisco Business를 참조하십시오.새 용어 용어집.

적용 가능한 디바이스

- SG350XG 시리즈

- SG550XG 시리즈

소프트웨어 버전

- 2.3.0.130

IPv4 관리 인터페이스 구성

중요:스위치가 대기 스위치가 있는 스태킹 모드에 있을 경우 스태킹 활성 전환 중에 네트워크에서 연결을 끊지 않도록 IP 주소를 고정 주소로 구성하는 것이 좋습니다.이는 스탠바이 스위치가 스택을 제어할 때 DHCP를 사용할 때 스택의 원래 액티브-지원 유닛에서 받은 것과 다른 IP 주소를 받을 수 있기 때문입니다.

OOB 인터페이스에서 IPv4 주소 구성

1단계. 스위치 콘솔에 로그인합니다.기본 사용자 이름 및 비밀번호는 cisco/cisco입니다.새 사용자 이름 또는 비밀번호를 구성한 경우 대신 자격 증명을 입력합니다.

참고:SSH 또는 텔넷을 통해 SMB 스위치 CLI에 액세스하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

참고:명령은 스위치의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 직렬 포트를 통해 SG550XG 16 포트 스위치에 액세스합니다.

2단계. 스위치의 Privileged EXEC 모드에서 다음을 입력하여 Global Configuration 모드로 들어갑니다.

SG550XG#구성

3단계. Global Configuration(전역 컨피그레이션) 모드에서 다음을 입력하여 인터페이스 컨피그레이션 컨텍스트를 입력합니다.

SG550XG#interface [interface-id]

- interface-id — IP 주소가 정의된 인터페이스 ID를 지정합니다.

참고:관리 인터페이스를 구성하려면 인터페이스 OOB를 입력해야 합니다.

4단계. 인터페이스의 IP 주소 및 해당 네트워크 마스크를 입력합니다.

참고:이 예에서 구성된 IP 주소는 192.168.100.2이며 서브넷 마스크로 255.255.255.0.

텔넷 또는 SSH(Secure Shell)를 사용하는 경우 세션이 자동으로 닫히고 연결이 끊어집니다.스위치는 OOB 포트에 새 관리 IP 주소를 적용합니다.Access the IPv4 Management Interface(IPv4 관리 인터페이스 액세스)로 건너뛸 수 있습니다.

5단계. (선택 사항) end 명령을 입력하여 특별 권한 EXEC 컨텍스트로 돌아가서 다음을 입력합니다.

SG550XG#끝

이제 CLI를 통해 스위치에 IPv4 관리 인터페이스 주소를 성공적으로 구성했어야 합니다.

VLAN IPv4 인터페이스 표시

1단계. 구성된 IP 인터페이스의 사용성 상태를 표시하려면 다음을 입력합니다.

SG550XG#show ip interface [interface-id]

- interface-id — IP 주소가 정의된 인터페이스 ID입니다.

IPv4 인터페이스 테이블에는 다음 정보가 포함됩니다.

- IP 주소 — IP 주소가 정의된 장치 또는 인터페이스입니다.루프백 인터페이스일 수도 있습니다.

- I/F — 특정 인터페이스의 이름입니다.

- I/F 상태:admin/oper — 인터페이스의 관리 및 운영 상태를 표시합니다.

- 유형 — IP 주소 유형입니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- DHCP — DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버에서 수신되었습니다.

- 정적 — 수동으로 입력됩니다.고정 인터페이스는 사용자가 생성한 비 DHCP 인터페이스입니다.

- Default — 모든 컨피그레이션을 수행하기 전에 기본적으로 디바이스에 있는 기본 주소입니다.

- Directed Broadcast — 인터페이스의 물리적 브로드캐스트로 직접 브로드캐스트를 변환한 상태입니다.

- Prec — 인터페이스에서 소스 우선 순위가 지원되는 경우의 상태입니다.

- 리디렉션 — ICMP(Internet Control Message Protocol) 리디렉션 메시지를 전송하여 패킷이 수신된 동일한 인터페이스를 통해 패킷을 재전송하는 인터페이스 상태.

- 상태 — IP 주소 중복 확인 결과입니다.

- 미정 — IP 주소 중복 확인에 대한 최종 결과가 없습니다.

- Valid(유효) - IP 주소 충돌 검사가 완료되었으며 IP 주소 충돌이 탐지되지 않았습니다.

- Valid-Duplicate — IP 주소 중복 검사가 완료되었으며 중복 IP 주소가 검색되었습니다.

- 중복 — 기본 IP 주소에 대해 중복된 IP 주소가 검색되었습니다.

- Delayed(지연됨) — DHCP 주소를 검색할 시간을 주기 위해 시작 시 DHCP 클라이언트를 활성화하면 IP 주소 할당이 60초 동안 지연됩니다.

- Not Received — DHCP 주소에만 해당됩니다.DCHP 클라이언트가 검색 프로세스를 시작하면 실제 주소를 얻기 전에 더미 IP 주소 0.0.0.0을 할당합니다.이 더미 주소의 상태는 Not Received입니다.

2단계. (선택 사항) 스위치의 Privileged EXEC 모드에서 다음을 입력하여 구성된 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

SG550XG#copy running-config startup-config

3단계. (선택 사항) Overwrite file [startup-config]... 프롬프트가 나타나면 키보드에서 Y 또는 N을 누릅니다.

이제 CLI를 통해 스위치에 IP 관리 인터페이스 세부 정보를 표시했어야 합니다.

IPv4 관리 인터페이스 액세스

1단계. 구성된 스위치 인터페이스의 CLI에 액세스하려면 사용 중인 클라이언트에 IP 주소를 입력합니다.이 예에서는 PuTTY가 사용됩니다.

참고:컴퓨터가 스위치 인터페이스와 동일한 VLAN에 연결되어 있는지 확인합니다.이 예에서는 192.168.100.2을 입력합니다.

스위치의 CLI에 액세스할 수 있어야 합니다.

2단계(선택 사항) 인터페이스의 웹 기반 유틸리티에 액세스하려면 웹 브라우저에 IP 주소를 입력합니다.이 예에서는 192.168.100.2을 입력합니다.

이제 IPv4 관리 인터페이스 주소를 사용하여 스위치의 CLI 또는 웹 기반 유틸리티에 성공적으로 액세스했어야 합니다.