목표

이 문서의 목적은 지정된 Cisco 스위치에 대한 PID(제품 식별자)에 대한 작업 이해를 돕는 것입니다.

- 라우터 PID 디코더 보기

- 무선 액세스 포인트 PID 디코더 보기

스위치 디코더

그래픽의 표 형식 보기

테이블

표 1 - 포트 기능

표 2 - 전원 플러그 접미사

접미사

전원 플러그 유형

적용 대상 국가

AR

유형 I

아르헨티나

AS

유형 C, 유형 E(고전력)

아시아의 일부

AU

유형 I

호주 및 뉴질랜드

BR

유형 C, 유형 E(고전력)

브라질

CN

유형 A, 유형 I(고전력)

중국

EU

유형 C, 유형 E(고전력)

유럽(영국 및 아일랜드 제외), 아시아, 아프리카의 일부

G5

유형 C, 유형 G(고전력)

유럽, 아시아 일부, 중동, 아프리카

수신

유형 C, 유형 D(고전력)

인도

JP

유형 A, 유형 B(고전력)

일본

한국

유형 C, 유형 F(고전력)

한국

해당 없음

유형 A, 유형 B(고전력)

미주, 대만

RU

유형 C, 유형 F(고전력)

러시아

SG

유형 G

싱가포르

영국

유형 G

영국, 아일랜드, 아시아 일부, 중동, 아프리카