식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG350X

2.2.0.x

문제 설명

케이블이 연결되지 않았거나 케이블 길이가 매우 짧은 일부 디바이스 및 특정 포트에서 "test cable-diagnostics tdr" 명령을 통해 케이블 테스트를 실행하면 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.

현재 상태

해결 방법이 없습니다.