식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

2018년 3월 30일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG350X

2.2.0.X

문제 설명

XG 디바이스 업링크 인터페이스의 이그레스 트래픽 셰이핑은 낮은 속도를 구성한 경우에도 트래픽을 80Kbps로 제한합니다.

해결 방법

80Kbps보다 높은 이그레스 셰이핑 값을 사용합니다.

(c) 2017 Cisco Systems, Inc. 모든 권한은 당사에 있습니다.