목표

LBD(Loopback Detection)는 루프 보호가 활성화된 경우 루프 프로토콜 패킷을 전송하여 루프를 차단하는 기능입니다.스위치가 루프 프로토콜 패킷을 전송하고 포트가 동일한 패킷을 수신하면 패킷을 수신한 포트가 종료됩니다.STP(Spanning Tree Protocol)와 유사하지만 LBD는 STP에 종속되지 않습니다.루프를 수신한 포트는 종료 상태로 설정됩니다.그런 다음 트랩이 전송되고 이벤트가 기록됩니다.

적용 가능한 디바이스

- SX250 시리즈

- SX350 시리즈

- SG350X 시리즈

- SX550X 시리즈

소프트웨어 버전

- 2.3.5.63

스위치에서 루프백 탐지 사용

1단계. 스위치를 관리할지 아니면 네트워크를 관리할지를 선택합니다.

참고:이 예에서는 Switch Management가 선택됩니다.

2단계. 자격 증명을 입력한 다음 로그인을 클릭합니다.

3단계. Display Mode(표시 모드) 드롭다운 목록을 클릭한 다음 Advanced(고급)를 선택합니다.

4단계. Port Management(포트 관리) > Loopback Detection Settings(루프백 탐지 설정)를 선택합니다.

5단계. Loopback Detection Enable 확인란을 선택합니다.

6단계. Detection Interval(탐지 간격) 값을 입력합니다.

참고:유효한 범위는 10~60입니다. 기본값은 30입니다. 이 예에서는 25가 입력됩니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.

8단계. (선택 사항) Save를 클릭하여 컨피그레이션을 영구적으로 저장합니다.

포트에서 루프백 탐지 활성화

1단계. 루프백 탐지 포트 설정 테이블에서 구성해야 하는 포트에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:이 예에서는 XG3이 선택됩니다.

2단계. Edit(수정)를 클릭합니다.

3단계. Loopback Detection State Enable 확인란을 선택합니다.

4단계. 적용을 클릭합니다.

5단계. Save(저장)를 클릭하여 구성을 영구적으로 저장합니다.

6단계. 루프백 감지 관리 상태가 활성화되어 있는지 확인합니다.

7단계. (선택 사항) LBD를 활성화해야 하는 각 포트에 대해 단계를 반복합니다.

이제 스위치에서 루프백 탐지를 사용하도록 설정해야 합니다.