목표

이 문서에서는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 사용하여 CBS220 스위치에서 Cisco CDP(Discovery Protocol) 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

소개

CDP(Cisco Discovery Protocol)는 Cisco 디바이스에서 디바이스 정보를 연결된 다른 Cisco 디바이스와 공유하는 데 사용되는 프로토콜입니다.여기에는 장치 유형, 펌웨어 버전, IP 주소, 일련 번호 및 기타 식별 정보가 포함됩니다.CDP는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

CDP 설정은 전역적으로 또는 개별 포트를 기준으로 조정할 수 있습니다.시작합시다!

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS220 시리즈(데이터시트) | 2.0.0.17

CDP 속성

1단계

CBS220 스위치에 로그인합니다.

2단계

Administration(관리) > Discovery CDP(검색 CDP) > Properties(속성)를 선택합니다.

3단계

CDP Status 필드에서 Enable 확인란을 선택하여 스위치에서 CDP를 활성화합니다.

기본적으로 활성화되어 있습니다.

4단계

CDP가 활성화되지 않은 경우 CDP 패킷을 받을 때 스위치에서 수행할 작업에 해당하는 라디오 버튼을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 브리징 - VLAN을 기반으로 패킷을 전달합니다.

- 필터링 - 패킷을 삭제합니다.

- 플러딩 - 모든 CDP 패킷을 모든 포트에 전달하며, 이 패킷이 시작된 포트를 제외합니다.

5단계

CDP Voice VLAN Advertisement(CDP 음성 VLAN 알림) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 스위치가 CDP가 활성화되고 음성 VLAN의 구성원인 모든 포트에서 CDP를 통한 음성 VLAN을 광고하도록 합니다.

6단계

CDP Mandatory TLVs Validation(CDP 필수 TLVs 검증) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 필수 TLV(type-length-value)가 포함되지 않은 수신 CDP 패킷을 삭제합니다.

7단계

CDP 버전 필드에서 사용할 CDP 버전(버전 1 또는 버전 2)을 선택할 수 있는 라디오 버튼을 선택합니다.

8단계

CDP Hold Time 필드에서 라디오 버튼을 선택하여 폐기되기 전에 CDP 패킷이 유지되는 시간을 결정합니다.기본값 사용을 선택하여 기본 시간(180초)을 사용하거나 사용자 정의를 선택하여 10~255초 사이의 사용자 지정 시간을 지정합니다.

9단계

CDP Transmission Rate 필드에서 라디오 버튼을 선택하여 CDP 패킷의 전송 속도를 초 단위로 결정합니다.기본값 사용을 선택하여 기본 시간(60초)을 사용하거나 사용자 정의를 선택하여 5~254초 사이의 사용자 지정 시간을 지정합니다.

10단계

Device ID Format 필드에서 라디오 버튼을 선택하여 디바이스 ID의 형식을 결정합니다.

11단계

Source Interface 필드에서 라디오 버튼을 선택하여 발신 CDP 패킷의 TLV 필드에 사용할 IP 주소를 결정합니다.Use Default(기본값 사용)를 선택하여 발신 인터페이스의 IP 주소를 사용하거나 User Defined(사용자 정의)를 선택하여 Interface 필드의 드롭다운 메뉴에서 인터페이스(선택한 인터페이스의 IP 주소가 사용됩니다)를 선택합니다.

12단계

Syslog Voice VLAN Mismatch(Syslog 음성 VLAN 불일치) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 음성 VLAN 불일치가 탐지되면 syslog 메시지를 전송합니다.VLAN 불일치는 수신 프레임의 VLAN 정보가 로컬 디바이스의 알려진 기능과 일치하지 않는 경우입니다.

13단계

Syslog Native VLAN Mismatch(Syslog 네이티브 VLAN 불일치) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 네이티브 VLAN 불일치가 탐지되면 syslog 메시지를 전송합니다.

14단계

Syslog Duplex Mismatch 필드에서 Enable 확인란을 선택하여 이중 불일치가 탐지되면 syslog 메시지를 전송합니다.

15단계

Apply를 클릭합니다.CDP 속성이 정의됩니다.

CDP 포트 설정

Port Settings 페이지에서는 포트당 CDP를 활성화/비활성화할 수 있습니다.이러한 속성을 설정하면 프로토콜을 지원하는 디바이스에 제공할 정보 유형을 선택할 수 있습니다.

1단계

Administration(관리) > Discovery CDP(검색 CDP) > Port Settings(포트 설정)를 클릭합니다.

2단계

포트를 선택하고 Edit를 클릭합니다.

3단계

Interface(인터페이스) 필드에는 CDP Interface Settings(CDP 인터페이스 설정) 테이블에서 선택한 포트가 표시됩니다.Port(포트) 및 LAG(LAG) 드롭다운 목록을 사용하여 각각 다른 포트를 선택하고 LAG를 선택하여 구성할 수 있습니다.

4단계

CDP Status 필드에서 Enable 확인란을 선택하여 지정된 포트에서 CDP를 활성화합니다.

5단계

Syslog Voice VLAN Mismatch 필드에서 지정된 포트에서 음성 VLAN 불일치가 탐지되면 Enable 확인란을 선택하여 syslog 메시지를 전송합니다.VLAN 불일치는 수신 프레임의 VLAN 정보가 로컬 디바이스의 알려진 기능과 일치하지 않는 경우입니다.

6단계

Syslog Native VLAN Mismatch 필드에서 Enable 확인란을 선택하여 지정된 포트에서 네이티브 VLAN 불일치가 탐지되면 syslog 메시지를 전송합니다.

7단계

Syslog Duplex Mismatch 필드에서 지정된 포트에서 듀플렉스 불일치가 탐지되면 Enable 확인란을 선택하여 syslog 메시지를 전송합니다.

8단계

Apply를 클릭합니다.변경 사항이 지정된 포트에 적용됩니다.

9단계

포트의 설정을 다른 포트 또는 포트에 빠르게 복사하려면 해당 라디오 버튼을 선택하고 Copy Settings 아이콘을 클릭합니다.설정 복사 창이 열립니다.

10단계

텍스트 필드에 지정된 포트의 설정을 복사할 포트 또는 포트(쉼표로 구분)를 입력합니다.포트 범위를 입력할 수도 있습니다.Apply를 클릭합니다.

결론

바로 그거야!CBS220 스위치의 개별 포트 또는 전역적으로 CDP 설정을 구성했습니다.

자세한 컨피그레이션은 Cisco Business 220 Series 스위치 관리 가이드를 참조하십시오.