목표

이 문서의 목적은 스태킹을 지원하는 CBS(Cisco Business 스위치) 모델에 대한 스태킹 지침 및 정보를 제공하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS350(데이터 시트) (관리 가이드) | 3.1.1.7(최신 버전 다운로드)

- CBS350-2X (데이터 시트) (관리 가이드) | 3.1.1.7(최신 버전 다운로드)

- CBS350-4X (데이터 시트) (관리 가이드) | 3.1.1.7(최신 버전 다운로드)

소개

CBS 스위치 모델의 하위 집합을 연결하여 논리적 단일 유닛으로 작동할 수 있습니다. 이러한 컨피그레이션을 "스택"이라고 하며, 네트워크 용량을 빠르게 늘리는 데 유용합니다. 여러 스위치를 함께 스태킹하면 중앙 네트워크를 관리하고 제어할 수 있는 고급 강력한 기술이 제공됩니다.

레거시 Sx350 또는 Sx550 스위치(또는 엔터프라이즈 스위치)는 새로운 Cisco Business Stackable 스위치와 스태킹할 수 없습니다. 레거시 스위치를 스태킹하는 경우 Cisco Stackable Managed Switches for Hybrid Stacking의 기능 지원 비교를 확인하십시오.

목차

- 어떤 CBS 모델을 스태킹할 수 있습니까?

- 스태킹을 지원하는 최소 요구 사항은 무엇입니까?

- Native Mode와 Hybrid Mode의 차이점은 무엇입니까?

- 하이브리드 스택 모드에서 영향을 받는 기능은 무엇입니까?

- 스택 모드를 결정하는 스위치 조합은 무엇입니까?

- 스태킹은 어떻게 구성됩니까?

- 연결에 문제가 있으면 어떻게 합니까?

1. 디바이스가 스택에 조인하지 못함

2. 토폴로지 오류가 발생했습니다.

3. 스태킹 모드 상호 운용성

어떤 CBS 모델을 스태킹할 수 있습니까?

다음 CBS 모델을 스태킹할 수 있습니다.

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

스위치에서 스태킹을 지원할 수 있는지 여부를 확인하는 다른 방법은 다음과 같습니다.

- CBS 스위치 포트폴리오의 특정 기능 및 기능에 대한 정보 외에 스태킹을 지원하는 모델을 확인하려면 모델 비교를 확인하십시오.

스태킹을 지원하는 최소 요구 사항은 무엇입니까?

스택을 구성하려면 최소 2개의 유닛이 필요합니다

업링크 네트워크 포트는 스태킹용으로 구성되며, 적절한 상호 연결 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 케이블은 스택 채널을 지원합니다. 지원되는 SFP 어댑터 목록은 CBS 데이터시트에서 확인할 수 있습니다. CBS에서 지원되는 SFP 모듈에 대한 자세한 내용은 Cisco Business Switches: SFP Modules 기사를 참조하십시오.

최소 펌웨어 버전은 MRv3.1 이상이어야 합니다.

MRv3.0은 스태킹 기능을 제공하지만, MRv3.1만이 CBS 모델 간의 최대 상호 운용성을 허용하는 하이브리드 모드 스택을 생성하는 옵션을 제공합니다. 펌웨어 업그레이드 수행 지침이 필요한 경우 클릭합니다.

올바른 작동을 위해서는 스택의 모든 유닛에서 동일한 펌웨어 버전을 실행해야 합니다.

Native Mode와 Hybrid Mode의 차이점은 무엇입니까?

기본 모드 스태킹

- 스택의 모든 모델이 내부 하드웨어에 따라 호환되어야 합니다.

- 백본이 과부하 대역폭, 다중 프로토콜, 고밀도 환경인 경우, Native Mode는 수요가 많은 네트워크 서비스를 충족하기 위해 필요한 내부 리소스 할당에 가장 최적화된 구성을 제공합니다.

하이브리드 모드 스태킹

- 모든 CBS 스택 모델 간에 가장 많은 상호 운용성을 허용합니다.

- 환경이 가볍게 로드된 네트워크 백본이라면 하이브리드 모드는 스택에 대한 최고의 유연성과 물리적 변경을 위한 완벽하게 적합한 솔루션이 될 수 있습니다.

- 하이브리드 모드는 최소 공통 분모를 사용하여 내부 리소스를 강제로 할당합니다. 예를 들어, 한 모델의 MAC 테이블 크기가 16K이고 MAC 테이블 크기가 64K인 다른 고성능 모델이 있는 경우, 하이브리드 스택 모드를 사용하는 스택은 운영 스택을 16K로 강제하므로 추가 내부 하드웨어 리소스의 가용성이 제한됩니다.

하이브리드 스택 모드에서 영향을 받는 기능은 무엇입니까?

다음 표에는 하이브리드 모드에서 영향을 받는 기능과 두 CBS350 하위 유형의 차이점이 나열되어 있습니다.

기능

CBS350 "10G 업링크 포트 SKU"

CBS350 "10G 네트워크 포트 SKU"

하이브리드 스택

MAC 테이블 크기

16,000개

32K 또는 64K

16,000개

멀티캐스트 그룹 수

2켈빈

4켈빈

2켈빈

지원되는 ACE 수

1K- 예약됨

2K- 예약됨

1K- 예약됨

총 IP 항목 수

992

7392

992

ARP 테이블 크기

1K - 예약됨

8K - 예약됨

1K - 예약됨

최대 IPv6 인터페이스 수

106

200

106

최대 MAC 테이블 에이징

400초

630초

400초

IPv6 수동 터널/6tp4 터널/ISATAP 라우팅 터널

지원되지 않음

지원됨

지원되지 않음

기본 VLAN 매핑 항목 수

0

32

0

스택 모드를 결정하는 스위치 조합은 무엇입니까?

사용하려는 모드에 어떤 스위치를 구매할 것인지 결정하려고 합니다.

이미 스위치를 구매하셨고 어떤 모드를 선택해야 하는지 알고 싶으십니까?

이 스태킹 피커를 사용하여 스태킹 작동 모드를 쉽게 확인할 수 있습니다.

CBS350 스태킹 모드 선택

스택에    2 3 4   스위치

장치 지우기

초

스태킹 모드를 결정할 디바이스 선택

디바이스 1

+

디바이스 2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

스태킹은 어떻게 구성됩니까?

스태킹은 비교적 쉽게 구성할 수 있습니다. CBS350 스위치에서 스태킹을 구성하려면 다음 문서를 참조하십시오.

- Cisco Business 350 Series 스위치에서 스택 설정 구성

- CLI(Command Line Interface)를 통해 Cisco Business 350 Series Switch에서 스택 설정 구성

연결에 문제가 있으면 어떻게 합니까?

Cisco Business 스위치에 스택을 구성하는 것은 간단하지만 성공적인 구축을 위해 모든 엔드 투 엔드 연결을 검증하는 데 주의를 기울여야 합니다. 문제가 발생하면 다음 시나리오를 점검하여 해결하십시오.

디바이스가 스택에 조인하지 못함(가장 일반적인 경우)

- 기본 모드의 모든 포트는 업링크 네트워크 포트입니다.

- 스택을 장애가 발생한 유닛에 상호 연결하는 데 사용되는 모든 포트가 스택에 대해 구성되어 있는지 확인합니다.

- 장애가 발생한 유닛에서 스택을 상호 연결하는 데 사용되는 모든 포트가 스택에 대해 구성되어 있는지 확인합니다.

- 스택 케이블을 교체하여 케이블의 결함을 확인합니다.

스택 연결 포트와 연결 케이블의 속도/협상 기능이 동일한지 확인합니다.

- 모든 CBS 스택 포트는 10G를 지원합니다. 따라서 사용되는 인터커넥트 케이블/미디어의 유형에 중점을 두어야 합니다.

토폴로지 오류가 발생했습니다.

체인 토폴로지를 생성할 수 있지만(특정 제한 사항 있음) 링 토폴로지는 단일 유닛 장애 시 복원력을 제공하며, 스택의 나머지 유닛으로 장애 시 종속 연결을 허용하지 않습니다.

1. 링 토폴로지의 잠재적 결함은 의도한 대로 진정한 단일 링 토폴로지를 생성하지 못한 경우를 포함합니다.

기능 스택이 있을 수 있지만, 단일 유닛에 오류가 발생할 경우 예상되는 복원력이 없을 수 있습니다. 스택에서 유닛을 제거할 경우 스택에서 두 개의 멤버와의 연결이 끊기는가? 이는 부적절한 단일 링 토폴로지를 나타냅니다. 링 토폴로지를 검증하여 스택 유닛 간의 각 세그먼트가 작동하는지 확인합니다.

스위치의 UI(사용자 인터페이스)에 로그인합니다. Administration(관리) > Stack Management(스택 관리)로 이동하고 스태킹 포트의 상태를 확인합니다.

단일 링 토폴로지를 검증하는 방법

- 스택의 유닛에 연결된 인접 디바이스가 두 개뿐이고 각 인접 디바이스가 단일 케이블로 연결되어 있는지 확인합니다. 스택의 임의의 유닛에서 시작하여 스택 케이블 중 하나를 무시합니다. 스택에 새 인접 디바이스에 대한 연결이 하나만 있는지 확인합니다.

- 인접 디바이스로 이동하고 ONLY가 고유한 NEW 인접 디바이스에만 연결되는지 확인합니다.

- 를 시작한 원래 유닛에 도달할 때까지 계속 스택을 아래로 이동합니다(링이 닫혔음을 나타냄).

- 트래버스되지 않은 기타 나머지 유닛은 링 외부에 잘못 부착됩니다.

- 토폴로지 검증을 시작한 원래 유닛에 도달하지 못한 경우 벨소리가 없습니다.

2. 기능적인 이중 링 스태킹 구성을 만들지 못했습니다.

듀얼 링 스태킹 컨피그레이션을 사용하여 네트워크 대역폭을 2배로 늘릴 수 있습니다. 예를 들어, 10Gbps 포트의 경우 듀얼 링이 각 스택 유닛 사이에 20Gbps 채널을 효과적으로 생성합니다.

이중 링 스태킹 컨피그레이션을 생성할 때의 몇 가지 일반적인 팁:

- 스위치당 4x 스택 포트 필요

- 포트 쌍을 다음 네이버에 연결하여 이중 링에 대한 토폴로지를 생성합니다

- 다음 네이버에 연결하는 올바른 포트 쌍을 사용하는 것이 중요합니다

왼쪽 쌍을 선택하거나 오른쪽 쌍을 선택하여 다음 인접 디바이스에 연결합니다.

이중 링 토폴로지의 첫 번째 링을 진단합니다.

- 두 번째 고리를 구성하는 케이블을 제거하고 스택이 작동하는지 확인합니다.

- 계속 진행하기 전에 단일 벨소리 진단으로 돌아갑니다.

- 기본 링과 관련된 케이블, 포트 컨피그레이션을 수정합니다.

이중 링 토폴로지의 보조 링을 진단합니다.

- 두 번째 링에 대한 케이블을 다시 연결합니다.

- 첫 번째 고리를 구성하는 케이블을 제거하고 스택이 작동하는지 확인합니다.

- 계속 진행하기 전에 단일 벨소리 진단으로 돌아갑니다.

- 보조 링과 관련된 케이블, 포트 컨피그레이션을 수정합니다.

모든 케이블을 다시 삽입하십시오. 이중 링이 제대로 작동해야 합니다.

스태킹 모드 상호 운용성

토폴로지, 케이블 및 포트 컨피그레이션이 검증된 후에도 유닛이 스택 참가를 거부하는 경우, 오류를 극복하기 위해 스택 모드를 변경해야 할 수 있습니다.

상호운용성을 지원하는 스택 모드는 MRv3.1 펌웨어 이상에서 사용할 수 있습니다.

이 문서에 나열된 모델에 따라 기본 모드 대신 하이브리드 모드를 사용하도록 모든 스택 포트를 재구성합니다. 스택에 참여하는 각 스위치의 컨피그레이션이 변경되어야 합니다(모두 또는 없음). 이렇게 하면 스택 작업과 관련된 마지막 문제가 해결됩니다.

결론

이제 스태킹에 대해 더 잘 이해하셨으니 손쉽게 네트워크를 확장하고 관리하십시오!

CBS350 스위치에 대한 기사를 더 찾고 계십니까? 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

IP 주소 설정             스택 설정             스태킹 모드 선택기             SSH 사용자 인증             SSH 서버 인증             비밀번호 복구             PuTTY로 CLI 액세스             VLAN 생성             스위치 재설정