목표

이 문서에서는 Cisco Business 220, 250 및 350 Series 스위치에서 루프백 탐지를 활성화하는 방법을 살펴봅니다.

소개

LBD(Loopback Detection)는 루프 보호가 활성화된 포트에서 루프 프로토콜 패킷을 전송하여 루프를 차단하는 스위치상의 기능입니다.스위치가 루프 프로토콜 패킷을 전송한 다음 동일한 패킷을 수신하면 패킷을 수신한 포트가 종료됩니다.

LBD는 STP(Spanning Tree Protocol)와 독립적으로 작동합니다. 루프가 검색되면 루프를 수신한 포트가 Shut Down(종료) 상태가 됩니다.트랩이 전송되고 이벤트가 기록됩니다.네트워크 관리자는 LBD 패킷 간의 시간 간격을 설정하는 탐지 간격을 정의할 수 있습니다.

지정된 포트에서 LBD를 활성화하려면 다음 조건을 설정해야 합니다.

- LBD는 전역적으로 활성화되어 있습니다.

- 특정 포트에서 LBD가 활성화됩니다.

- 포트 작동 상태가 작동 중입니다.

- 포트가 STP Forwarding 또는 Disabled 상태입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS220 시리즈(데이터시트) | 2.0.0.17

- CBS250(데이터 시트) | 3.1.0.57 (최신 다운로드)

- CBS350(데이터 시트) | 3.1.0.57 (최신 다운로드)

- CBS350-2X (데이터 시트) | 3.1.0.57 (최신 다운로드)

- CBS350-4X (데이터 시트) | 3.1.0.57 (최신 다운로드)

루프백 감지 사용

1단계

스위치 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > Loopback Detection Settings(루프백 탐지 설정)를 선택합니다.

CBS 250 및 350 시리즈 스위치의 경우 상단 드롭다운 메뉴에서 Advanced settings(고급 설정)를 선택합니다.

2단계

Enable(활성화) 확인란을 선택하여 루프백 탐지를 수행합니다.

3단계

Detection Interval 필드에 값을 입력합니다.이렇게 하면 LBD 패킷 사이의 시간 간격(초)이 설정됩니다.

이 예에서는 30이 사용됩니다.

4단계

Apply를 클릭합니다.

5단계

컨피그레이션을 영구적으로 저장하려면 Copy/Save Configuration(컨피그레이션 복사/저장) 페이지로 이동하거나 페이지 상단에서 Save(저장) 아이콘을 클릭합니다.

포트에서 루프백 탐지 활성화

1단계

Loopback Detection Port Setting Table(루프백 탐지 포트 설정 테이블)에서 구성할 포트의 라디오 버튼을 클릭한 다음 Edit(수정)를 클릭합니다.

이 예에서는 포트 GE2가 선택됩니다.

2단계

Edit Loopback Detection Interface Settings(루프백 탐지 인터페이스 설정 수정) 창이 나타납니다.Interface 드롭다운 목록에서 지정된 포트가 1단계에서 선택한 포트인지 확인합니다. 그렇지 않으면 드롭다운 화살표를 클릭하고 오른쪽 포트를 선택합니다.

3단계

Enable(활성화) 확인란에서 Loopback Detection State(루프백 탐지 상태)를 선택합니다.

4단계

Apply를 클릭합니다.

5단계

컨피그레이션을 영구적으로 저장하려면 Copy/Save Configuration(컨피그레이션 복사/저장) 페이지로 이동하거나 페이지 상단에서 Save(저장) 아이콘을 클릭합니다.

6단계

Port Management(포트 관리) > Loopback Detection Settings(루프백 탐지 설정) 창으로 돌아가 컨피그레이션을 확인합니다.루프백 탐지 관리 상태 및 운영 상태가 이제 Enabled(활성화됨)로 표시됩니다.

7단계

LBD를 활성화할 각 포트에 대해 1~4단계를 반복합니다.

결론

이제 Cisco Business 220, 250 또는 350 시리즈 스위치의 특정 포트에서 LBD를 활성화했습니다.