웹 UI를 통해 CLI를 통해

목표

펌웨어는 스위치의 작동 및 기능을 제어하는 프로그램입니다. 이는 장치가 작동하기 위해 프로그램 코드와 데이터가 저장되어 있는 소프트웨어와 하드웨어의 조합입니다.

펌웨어를 업그레이드하면 디바이스의 성능이 향상되며, 이는 향상된 보안, 새로운 기능 및 버그 수정을 제공할 수 있습니다. 이 프로세스는 다음과 같은 경우에 필요합니다.

- 스위치를 사용한 빈번한 네트워크 연결 끊김 또는 간헐적 연결

- 느린 연결

이 문서의 목적은 스위치의 펌웨어를 업그레이드하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS250(데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350(데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-2X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-4X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

펌웨어를 업그레이드하기 전에 컨피그레이션을 백업합니다. 메뉴에서 Administration(관리) > File Management(파일 관리) > File Operations(파일 작업)로 이동하여 이를 수행할 수 있습니다. 실행 중인 컨피그레이션의 복사본을 PC에 다운로드합니다. 원격으로 디바이스의 펌웨어 업그레이드를 수행하지 않는 것이 좋습니다.

스위치의 펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드

계속하기 전에 위의 해당 링크에서 먼저 스위치의 최신 펌웨어를 다운로드하십시오. 또는 디바이스에서 펌웨어를 다운로드 및 업그레이드하는 방법의 단계를 따를 수 있습니다. CLI(Command Line Interface)를 사용하여 펌웨어를 업그레이드하려면 맨 위에 있는 토글 버튼을 선택합니다.

1단계

스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > File Management(파일 관리) > Firmware Operations(펌웨어 운영)를 선택합니다.

2단계

파일 작업 페이지에서 다음을 수행합니다.

- Operation Type(작업 유형)으로 Update Firmware(펌웨어 업데이트) 라디오 버튼을 클릭합니다.

- 복사 방법으로 HTTP/HTTPS 라디오 버튼을 클릭합니다.

- File Name(파일 이름)에서 Choose File(파일 선택)을 클릭하고 이전에 다운로드한 펌웨어 파일을 컴퓨터에서 찾습니다.

USB 플래시 드라이브를 사용하여 펌웨어를 스위치에 전송하려면 USB를 선택합니다.

3단계

파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.

4단계

Apply를 클릭합니다.

스위치 재부팅

업그레이드된 펌웨어 버전을 적용하려면 스위치를 재부팅해야 합니다.

1단계

Administration(관리) > Reboot(재부팅)를 선택합니다.

2단계

이 페이지에서 다음을 입력합니다.

- Immediate(즉시) 기본값이 선택되었는지 확인합니다.

- (선택 사항) Restore to Factory Defaults 또는 Clear Startup Configuration File 확인란을 선택합니다. 두 옵션 중 하나를 선택하면, 실행 중인 컨피그레이션과 시작 컨피그레이션이 모두 재부팅 시 삭제되므로 스위치는 기본적으로 공장 기본 재설정을 수행합니다.

- Reboot(재부팅)를 클릭합니다.

그러면 스위치가 재부팅됩니다. 이 프로세스는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

새 펌웨어 확인

새 펌웨어가 성공적으로 업그레이드되었는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

1단계

Administration(관리) > File Management(파일 관리) > Firmware Operations(펌웨어 작업)를 선택합니다.

2단계

Active Firmware Version(활성 펌웨어 버전) 영역에서 업데이트된 펌웨어가 스위치에 성공적으로 업로드되었는지 확인합니다.

잘했어! 이제 스위치의 펌웨어를 성공적으로 업그레이드했습니다.

CBS250 또는 CBS350 스위치에 대한 추가 기사를 찾고 계십니까? 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

SNMP 설정             SNMP 보기             SNMP 그룹             DHCP 이미지 업그레이드             비밀번호 강도             TCP 및 UDP 설정             포트 보안             시간 설정             Smartport 모범 사례             문제 해결: IP 주소 없음             스마트 포트 문제 해결             링크 플랩 문제 해결             VLAN 생성