목표

이 문서의 목적은 CLI(Command Line Interface)를 사용하여 Catalyst 1200 또는 1300 스위치의 데이 제로 설정을 진행하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(데이터 시트)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(데이터 시트)

소개

중소기업을 위해 경제적이고 구축하기 쉬운 스위치를 찾고 계십니까? Cisco Catalyst 1200 및 1300 스위치는 고급 스위칭 기능, 향상된 보안 기능을 제공하며 Cisco Business Dashboard 또는 Cisco Business Mobile App을 사용하여 쉽게 관리할 수 있는 기능을 제공하므로 비용이 절감됩니다.

Catalyst 1200 및 1300 스위치에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.

- Cisco Catalyst 1200 또는 1300 Series 스위치로 업그레이드해야 하는 이유 기능 비교

- Cisco Catalyst 1200 및 1300 Series 스위치 요약

다음 하드웨어 설치 가이드를 참조하여 시작할 수도 있습니다.

- Cisco Catalyst 1200 하드웨어 설치 설명서

- Cisco Catalyst 1300 하드웨어 설치 설명서

CLI를 사용하여 Catalyst 1200 또는 1300 스위치의 데이 제로 설정부터 시작하겠습니다.

Day Zero 설정

1단계

이 예에서는 Catalyst 1300 스위치가 사용됩니다. 콘솔 케이블을 통해 스위치에 연결합니다.

2단계

키보드에서 Enter 키를 두 번 눌러 콘솔 전송 속도 자동 감지 프로세스를 완료합니다. 이는 콘솔 연결 속도를 파악하고 적절한 속도로 데이터를 전송하는 데 필요합니다.

3단계

기본 사용자 이름을 입력합니다. 이는 Day Zero Setup이므로 cisco입니다.

사용자 이름: cisco

cisco는 모두 소문자입니다.

4단계

기본 비밀번호(cisco)를 입력합니다.

암호: cisco

5단계

새 사용자 이름을 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 예에서는 admin입니다.

새 사용자 이름 입력: admin

6단계

새 비밀번호를 입력합니다. 암호는 표준 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 비밀번호는 8자 이상이어야 하며 대문자, 소문자, 숫자 또는 특수 문자의 네 가지 옵션 중 세 가지를 포함해야 합니다.

- 문자는 연속으로 세 번 이상 반복할 수 없습니다.

- 한 행에 둘 이상의 연속된 문자나 숫자를 포함할 수 없으며 문자는 대/소문자를 구분하지 않습니다.

- 사용자 이름을 비밀번호 또는 사용자 이름의 취소 또는 수정된 형식으로 사용할 수 없습니다.

- "Cisco" 또는 "Cisco"라는 단어의 변형은 비밀번호의 일부(시작, 중간 또는 끝)에 사용할 수 없습니다.

- 잘 알려진 사용자 이름 및 비밀번호는 허용되지 않습니다.

- "password"는 비밀번호의 시작 부분으로 사용할 수 없으며 대/소문자를 구분합니다.

- "Catalyst"는 비밀번호의 어떤 부분도 될 수 없습니다.

- 한 행에서 세 개 이상의 반복 문자를 사용할 수 없습니다. 예를 들어 111은 허용되지 않습니다.

- 123과 같은 행에 2개 이상의 순차 문자를 사용할 수 없습니다.

Cisco123과 같은 규칙을 준수하지 않는 비밀번호를 입력하면 해당 비밀번호가 거부된 이유에 대한 설명과 함께 거부됩니다.

7단계

IP 주소를 설정하려면 config terminal을 입력하고 이 예에서는 인터페이스 VLAN1을 구성합니다.

스위치 번호 config terminal

스위치 (config) # interface Vlan1

8단계

명령 ip 주소를 입력하고 그 뒤에 IP 및 서브넷 마스크를 입력합니다. 이 예에서는 172.16.1.11이며 서브넷 마스크는 255.255.255.0입니다.

스위치 (config-if) # ip address 172.16.1.111 255.255.255.0

9단계

ip 경로를 지정합니다. 이 예에서는 목적지 접두사로 0.0.0.0의 기본 게이트웨이가 되며, 0.0.0.0은 네트워크 마스크로 그 뒤에 네트워크의 IP 주소가 옵니다.

스위치 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

10단계

SSH 클라이언트를 활성화하려면 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 SSH를 통해 인증할 수 있도록 하는 ip ssh-client authentication password를 입력합니다.

스위치 (config) # ip ssh-client authentication password

11단계

특권 실행 모드로 돌아가려면 컨피그레이션 모드를 종료합니다.

스위치 (config) #exit

12단계

컨피그레이션을 저장할 쓰기 메모리를 입력합니다.

스위치 번호 write memory

13단계

Y를 입력하여 확인합니다.

파일 [startup-config]을 덮어씁니다.... (Y/N) [N] ? Y

결론

여기 있어요! CLI를 사용하여 Catalyst 1200/1300 스위치의 기본 초기 컨피그레이션을 완료했습니다.

기타 구성 및 기능에 대해서는 Catalyst 시리즈 관리 가이드를 참조하십시오.

이 문서와 관련이 있는 비디오 시청...

시스코의 다른 Tech Talk을 보려면 여기를 클릭