식별된 날짜

2017년 5월 9일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

RV130W

1.0.3.14, 1.0.3.16

문제 설명

RV130W의 AC340U 및 UML290은 원격 관리를 위해 로그인할 때 작동이 중지됩니다.오프라인 상태가 되어 몇 분 후에 다시 온라인 상태가 됩니다.이 문제는 유선 연결이 아닌 USB 모뎀을 통해 WAN에 연결된 경우에만 발생합니다.

현재 상태

3G/4G 동글을 사용하는 대신 원격 관리를 위해 IPSec VPN을 사용하는 것이 좋습니다.이 문제는 RV130W의 다음 공식 펌웨어 릴리스에서 해결됩니다.