목표

관리자는 세션 시간 초과 기능을 사용하여 특정 세션이 유휴 상태로 유지될 수 있는 시간을 구성할 수 있습니다. 이는 또한 세션이 유휴 상태일 때 세션에서 로그아웃하여 네트워크에 원치 않는 액세스를 가질 가능성을 제한합니다.

세션 시간 초과 설정을 구성하는 것은 어느 정도 시간이 걸리는 컨피그레이션을 수행하는 경우에도 유리하므로 세션 시간 초과를 훨씬 더 긴 시간으로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 세션 시간이 초과되어 관리자가 전체 컨피그레이션을 다시 수행해야 하는 상황을 방지할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 RV130 및 RV130W 라우터에서 세션 시간 초과 설정을 구성하는 방법을 보여주는 것입니다.

적용 가능한 장치

- RV130

- RV130W

소프트웨어 버전

- 1.0.3.22

세션 시간 초과 설정 구성

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Session Timeout(세션 시간 초과)을 선택합니다.

2단계. Administrator Inactivity Timeout(관리자 비활성 시간 초과) 영역에서 비활성 상태로 인해 관리자 권한이 있는 사용자가 로그아웃되는 간격을 분 단위로 선택합니다. 옵션은 1, 5, 10, 30 및 Never입니다.

참고: 이 예에서는 30이 사용됩니다.

3단계. Guest Inactivity Timeout(게스트 비활성 시간 초과) 영역에서 게스트 권한이 있는 사용자가 비활성 상태로 인해 로그아웃되는 간격(분)을 선택합니다. 옵션은 1, 5, 10, 30 및 Never입니다.

참고: 이 예에서는 30이 사용됩니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.

이제 RV130 또는 RV130W 라우터에서 세션 시간 초과 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.