목표

안전한 네트워크를 위해서는 추측이 어려운 비밀번호를 갖추는 것이 중요하다. 기본 관리자 사용자 이름(admin) 및 비밀번호(admin)에서 변경하는 것이 좋습니다. 또한 일부 컨피그레이션에서는 관리자 비밀번호를 기본값에서 변경해야 합니다. 이 문서에서는 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router의 사용자 이름 및 비밀번호를 변경하는 절차에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

· v4.2.1.02

사용자 이름 및 비밀번호 변경

1단계. 웹 구성 유틸리티 페이지에 로그인하고 설정 > 암호를 선택합니다. 비밀번호 페이지가 열립니다.

Username(사용자 이름) 필드에는 기본 사용자 이름인 admin이 표시됩니다.

2단계. Old Password(이전 비밀번호) 필드에 이전 비밀번호를 입력합니다.

3단계. New Username(새 사용자 이름) 필드에 원하는 사용자 이름을 입력합니다. 현재 사용자 이름을 유지하려면 이 필드를 비워 둡니다.

4단계. Confirm New Username(새 사용자 이름 확인) 필드에 원하는 사용자 이름을 다시 입력합니다. 현재 사용자 이름을 유지하려면 이 필드를 비워 둡니다.

5단계. 새 비밀번호 필드에 원하는 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호에는 영숫자 또는 특수 문자를 사용할 수 있지만 공백을 사용할 수 없습니다.

6단계. 새 비밀번호 확인 필드에 원하는 새 비밀번호를 다시 입력합니다.

7단계(선택 사항) 비밀번호에 대해 최소 보안 수준을 적용하려면 Minimum Password Complexity(최소 비밀번호 복잡성) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

참고: 비밀번호 복잡성을 최소화하려면 비밀번호가 8자 이상이어야 하며 사용자 이름과 같거나 현재 비밀번호와 동일하지 않아야 합니다. 또한 대문자, 소문자, 숫자 및 특수 문자의 4가지 범주 중 3가지를 포함해야 합니다.

비밀번호 강도는 복잡도 규칙을 기반으로 하는 비밀번호 강도 측정기로 표시됩니다. 비밀번호를 입력하면 색상 막대가 나타납니다. 빨간색은 약하고 허용되지 않는 비밀번호를 의미하며, 노란색은 중간 강도이며 허용 가능한 비밀번호를 의미하며, 녹색은 강력함을 의미합니다.

8단계(선택 사항) 비밀번호 에이징을 활성화하려면 Password Aging Enforcement(비밀번호 에이징 시행) 필드에서 Change the Password after ___ Days(비밀번호 에이징 후 변경 일수) 라디오 버튼을 클릭합니다. 이 옵션을 선택하면 시간이 지나면 비밀번호를 변경해야 합니다.

시간 절약: 8단계에서 Disable(비활성화)을 선택하면 비밀번호가 만료되지 않도록 할 수 있습니다. 10단계로 건너뜁니다.

9단계. Change the password after ___ Days 필드에 비밀번호가 만료되기까지의 기간(일)을 입력합니다. 기본값은 180일입니다.

10단계. Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.